المحتويات

المقدمة

تم تكوين حالة الجوار في النظام

التحقق من صحة CLIs

أستكشاف أخطاء واجهة سطر الأوامر (CLI) وإصلاحها

إختبارات SNMP

المقدمة

يصف هذا المستند عمليات التحقق من سلامة بروتوكول العبارة الحدودية (BGP) وكيفية أستكشاف أخطاء واجهة سطر الأوامر (CLI) وإصلاحها.

يدعم ASR 5000/ASR 5500/Virtual Packet Core بروتوكول BGP وهو بروتوكول توجيه مشترك. كما يمكن إستخدام بروتوكول BGP كآلية مراقبة لاستعادة الجلسة بين الهياكل (ICSR).

تم تكوين حالة الجوار في النظام

توضح أمثلة واجهة سطر الأوامر (CLI) التالية كيفية التحقق من حالة جار BGP التي تم تكوينها في النظام. يحتوي كل سياق موجود في النظام على جدول توجيه مستقل، وبالتالي للتحقق من معلومات توجيه BGP يجب أن يكون المشغل في السياق المرغوب الذي سيتم تفتيشه.

واجهة سطر الأوامر (CLI) مع مراعاة السياق أدناه.

- عرض معلومات جار BGP ملخص IP BGP

يوضح المثال التالي الإدخالات المجاورة ل IPv4 و IPv6 ضمن gn للسياق. في المثال المذكور أعلاه، تعمل الدول الأربع المجاورة في وضع بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ECMP) لتوفير إنتاجية وموثوقية أعلى للنظام.  يمكنك التحقق من إستقرار النظراء تحت العمودين up/down والحالة.

[gn]asr5500# show ip bgp summary

BGP Address-Family : IPv4

BGP router identifier 10.10.1.100, local AS number 2

BGP table version is 2

2 BGP AS-PATH entries

Neighbor      V AS MsgRcvd MsgSent TblVer Up/Down State/PfxRcd

192.168.2.1  4 65021 1362115 1666073 2    12w5d12h   1

192.168.3.1  4 65021 1362137 1666216 2    12w5d12h   1

192.168.4.1  4 65021 1362115 1665912 2    12w5d12h   1

192.168.5.1  4 65021 1362137 1666148 2    12w5d12h   1

BGP Address-Family : IPv6

BGP router identifier 10.10.1.100, local AS number 2

BGP table version is 2

2 BGP AS-PATH entries

Neighbor                      V AS    MsgRcvd MsgSent TblVer Up/Down State/PfxRcd

2000:4000:1:aa01:a0:100:0:a1  4 65021 1362115 1666009 2      12w5d12h  1

2000:4000:1:aa01:a0:100:0:b1  4 65021 1362137 1666175 2      12w5d12h  1

2000:4000:1:aa01:a0:100:0:a2  4 65021 1362115 1666051 2      12w5d12h  1

2000:4000:1:aa01:a0:100:0:b2  4 65021 1362137 1666199 2      12w5d12h  1

- عرض معلومات مجاورة BGP مفصلة إظهار جيران ip bgp

[gn]asr5500# show ip bgp neighbors

BGP neighbor is 192.168.2.1, remote AS 1, local AS 2, external link

BGP version 4, remote router ID 10.1.1.1

BGP state = Established,up for 00:08:50

Hold time is 90 seconds, keepalive interval is 30 seconds

Configured Hold time is 90 seconds, keepalive interval is 30 seconds

Connect Interval is 20 seconds

Neighbor capabilities:

Route refresh: advertised and received (old and new)

Address family IPv4 Unicast: advertised and received

Received 23 messages, 0 notifications, 0 in queue

Sent 25 messages, 0 notifications, 0 in queue

Route refresh request: received 0, sent 0

Minimum time between advertisement runs is 30 seconds

For address family: IPv4 Unicast

AF-dependant capabilities:

Graceful restart: advertised

0 accepted prefixes, maximum limit 40960

Threshold for warning message 75(%)

3 announced prefixes

For address family: VPNv4 Unicast

0 accepted prefixes

0 announced prefixes

For address family: IPv6 Unicast

0 accepted prefixes

0 announced prefixes

For address family: VPNv6 Unicast

0 accepted prefixes

0 announced prefixes

Connections established 1; dropped 0

Local host: 192.168.2.2, Local port: 38190

Foreign host: 192.168.2.1, Foreign port: 179

Next hop: 192.168.2.2

Next hop global: fe80::5:47ff:fe30:4fd8

التحقق من صحة CLIs

هنا واجهة سطر أوامر (CLI) مدركة للسياق. هذه الأوامر مطلوبة للتشغيل من السياق المناسب.

- show ip interface summary

- show ipV6 interface summary

- show ip bgp

- show ip bgp summary

- إظهار جيران ip bgp

- show ip bgp neighbors <عنوان IP> الموجهات المقبولة

- show ip bgp neighbors <ip address> الموجهات المعلن عنها

- show ip bgp neighbors <ip address> المستلمة - المسارات

- إختبار الاتصال <BGP Neighbor IPv4> src <إسترجاع IPv4>

- يتم الآن إختبار اتصال <BGP المجاور IPv6> SRC <إسترجاع IPv6>

أستكشاف أخطاء واجهة سطر الأوامر (CLI) وإصلاحها

- إظهار تكرار محفوظات ملائمة SNMP | GREP -i bgp

- إظهار السجلات | GREP -i bgp

- show srp مدرب all (إن استعملت ICSR)

يجب تنفيذ هذه الأوامر فقط بناء على توصية من دعم Cisco لأن زيادة التسجيل عالية جدا قد تهدد بالضغط على النظام والتأثير على المشتركين.

- تصحيح أخطاء مستوى BGP لمرشح التسجيل النشط

- تصحيح أخطاء مستوى IPARP لمرشح التسجيل النشط

- التسجيل النشط

- لا يوجد تسجيل نشط

- آثار السلك اللاسلكي

إختبارات SNMP

عرض إختبارات SNMP المتعلقة ب BGP

إظهار تكرار محفوظات ملائمة SNMP | GREP -i bgp

يوضح المثال التالي التالي أن جار IPv6 في السياق gn قد انخفض وتم إسترداده.

Mon Jan 11 07:14:18 2021 Internal trap notification 1289 (BGPPeerSessionIPv6Down) vpn gn ipaddr 2000:4000:1:aa01:a0:100:0:a1

Mon Jan 11 09:03:06 2021 Internal trap notification 1288 (BGPPeerSessionIPv6Up) vpn gn ipaddr 2000:4000:1:aa01:a0:100:0:a1

- BGPPirSessionDown

الوصف: لم تعد جلسة عمل نظير BGP لعنوان IP المحدد قيد التشغيل.

السبب المحتمل: نظير BGP غير قابل للتشغيل؛ الشبكة بين العقدة ونظير BGP تشهد انقطاعا. الإجراء الذي يجب إتخاذه: التحقق من تشغيل نظير BGP؛ التحقق من اتصال الشبكة بنظير BGP.

- BGPPirSessionUp

الوصف: جلسة عمل نظير BGP إلى عنوان IP المحدد قيد التشغيل. قد يشير ذلك إلى التكوين الأولي للنظير الجديد، أو الاتصال الأولي بعد إعادة تشغيل النظام، أو إستعادة الاتصال بعد حدث BGPirSessionDown.

الإجراء المطلوب إتخاذه: لا يلزم إتخاذ أي إجراء.

- BGPPeerSessionIPv6Down

الوصف: لم تعد جلسة عمل نظير BGP لعنوان IPv6 المحدد قيد التشغيل.

السبب المحتمل: نظير BGP غير قابل للتشغيل؛ الشبكة بين العقدة ونظير BGP تشهد انقطاعا.

الإجراء الذي يجب إتخاذه: التحقق من تشغيل نظير BGP؛ التحقق من اتصال الشبكة بنظير BGP.

- BGPPeerSessionIPv6Up

الوصف: جلسة عمل نظير BGP إلى عنوان IPv6 المحدد قيد التشغيل. قد يشير ذلك إلى التكوين الأولي للنظير الجديد، أو الاتصال الأولي بعد إعادة تشغيل النظام، أو إستعادة الاتصال بعد حدث starBGNPeerSessionDown.

الإجراء المطلوب إتخاذه: لا يلزم إتخاذ أي إجراء.