المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

إجراءات النسخ الاحتياطي

النسخ الاحتياطي ل OSPD

النسخ الاحتياطي للنشر التلقائي

النسخ الاحتياطي AutoIT-VNF

النسخ الاحتياطي AutoVNF

النسخ الاحتياطي ل ESC

النسخ الاحتياطي ل EM

النسخ الاحتياطي لنظام التشغيل StarOS

إجراء الاستعادة

إسترداد OSPD

إسترداد النشر التلقائي

إسترداد AutoIT-VNF

إسترداد AutoVNF

ESC إستعادة

إسترداد EM

إسترداد StarOS

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لإجراء نسخ إحتياطي للجهاز الظاهري (VM) واستعادته في إعداد Ultra-M يستضيف وظائف الشبكة الظاهرية (VNFs) لنظام التشغيل StarOS.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل مركزي لحزم البيانات المحمولة تم تجميعه مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه لتبسيط عملية نشر شبكات VNF. يتكون حل Ultra-M من أنواع الأجهزة الافتراضية (VM) التالية:

- تقنية المعلومات التلقائية

- النشر التلقائي

- خدمات أتمتة Ultra (UAS)

- مدير العناصر (EM)

- وحدة التحكم المرنة في الخدمات (ESC)

- دالة التحكم (CF)

- وظيفة جلسة العمل (SF)

تم توضيح البنية المعمارية عالية المستوى لتقنية Ultra-M والمكونات المعنية في هذه الصورة:

يستهدف هذا المستند موظفي Cisco الملمين بنظام Cisco Ultra-M الأساسي.

ملاحظة: يتم النظر في الإصدار Ultra M 5.1.x لتحديد الإجراءات الواردة في هذا المستند.

المختصرات

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

سي إف

دالة التحكم

SF

وظيفة الخدمة

ESC

وحدة التحكم المرنة في الخدمة

ممسحة

طريقة إجرائية

OSD

أقراص تخزين الكائنات

محرك الأقراص الثابتة

محرك الأقراص الثابتة

محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة

محرك أقراص في الحالة الصلبة

فيم

مدير البنية الأساسية الظاهرية

VM

جهاز ظاهري

إم

مدير العناصر

UAS

خدمات أتمتة Ultra

uID

المعرف الفريد العالمي

إجراءات النسخ الاحتياطي

النسخ الاحتياطي ل OSPD

1. تحقق من حالة مكدس OpenStack وقائمة العقد.

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ openstack stack list --nested

[stack@director ~]$ ironic node-list

[stack@director ~]$ nova list

2. تحقق مما إذا كانت جميع خدمات UnderCloud في حالة تحميل ونشاط وتشغيل من عقدة OSP-D.

[stack@director ~]$ systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

UNIT                                       LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

neutron-dhcp-agent.service                 loaded active running OpenStack Neutron DHCP Agent

neutron-openvswitch-agent.service          loaded active running OpenStack Neutron Open vSwitch Agent

neutron-ovs-cleanup.service                loaded active exited  OpenStack Neutron Open vSwitch Cleanup Utility

neutron-server.service                     loaded active running OpenStack Neutron Server

openstack-aodh-evaluator.service           loaded active running OpenStack Alarm evaluator service

openstack-aodh-listener.service            loaded active running OpenStack Alarm listener service

openstack-aodh-notifier.service            loaded active running OpenStack Alarm notifier service

openstack-ceilometer-central.service       loaded active running OpenStack ceilometer central agent

openstack-ceilometer-collector.service     loaded active running OpenStack ceilometer collection service

openstack-ceilometer-notification.service  loaded active running OpenStack ceilometer notification agent

openstack-glance-api.service               loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) API server

openstack-glance-registry.service          loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) Registry server

openstack-heat-api-cfn.service             loaded active running Openstack Heat CFN-compatible API Service

openstack-heat-api.service                 loaded active running OpenStack Heat API Service

openstack-heat-engine.service              loaded active running Openstack Heat Engine Service

openstack-ironic-api.service               loaded active running OpenStack Ironic API service

openstack-ironic-conductor.service         loaded active running OpenStack Ironic Conductor service

openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service loaded active running PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

openstack-ironic-inspector.service         loaded active running Hardware introspection service for OpenStack Ironic

openstack-mistral-api.service              loaded active running Mistral API Server

openstack-mistral-engine.service           loaded active running Mistral Engine Server

openstack-mistral-executor.service         loaded active running Mistral Executor Server

openstack-nova-api.service                 loaded active running OpenStack Nova API Server

openstack-nova-cert.service                loaded active running OpenStack Nova Cert Server

openstack-nova-compute.service             loaded active running OpenStack Nova Compute Server

openstack-nova-conductor.service           loaded active running OpenStack Nova Conductor Server

openstack-nova-scheduler.service           loaded active running OpenStack Nova Scheduler Server

openstack-swift-account-reaper.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Reaper

openstack-swift-account.service            loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Server

openstack-swift-container-updater.service  loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Updater

openstack-swift-container.service          loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Server

openstack-swift-object-updater.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Updater

openstack-swift-object.service             loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Server

openstack-swift-proxy.service              loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Proxy Server

openstack-zaqar.service                    loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server

openstack-zaqar@1.service                  loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server Instance 1

openvswitch.service                        loaded active exited  Open vSwitch

LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

37 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

3. تأكد من توفر مساحة كافية على القرص قبل إجراء عملية النسخ الاحتياطي. ومن المتوقع أن لا تقل سعتها عن 3.5 جيجابايت.

[stack@director ~]$df -h

4. قم بتنفيذ هذه الأوامر كمستخدم جذري لنسخ البيانات إحتياطيا من عقدة UnderCloud إلى ملف باسم under cloud-backup-[timestamp].tar.gz ونقلها إلى خادم النسخ الاحتياطي.

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

النسخ الاحتياطي للنشر التلقائي

1. يتطلب النشر التلقائي إجراء نسخ إحتياطي لهذه البيانات:

- قاعدة بيانات تكوين الإرساء للنشر التلقائي (CDB)

- تكوين النشر التلقائي

- سجلات النشر التلقائي

- تكوين Syslog

2. يلزم إجراء نسخ إحتياطي لبيانات قاعدة بيانات المحول (CDB) الخاصة بالنشر التلقائي والتكوين الجاري تشغيله بعد كل عملية تنشيط/إلغاء تنشيط وضمان نقل البيانات إلى خادم نسخ إحتياطي.

3. ينفذ "النشر التلقائي" في الوضع المستقل وفي حالة فقدان هذه البيانات، لن تتمكن من إلغاء تنشيط النشر بسهولة. وبالتالي، يلزم إجراء عملية نسخ إحتياطي للتكوين وبيانات CDB.

ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~$ sudo -i

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service uas-confd stop

uas-confd stop/waiting

root@auto-deploy:/home/ubuntu# service autodeploy status

autodeploy start/running, process 1313

root@auto-deploy:/home/ubuntu# service autodeploy stop

autodeploy stop/waiting

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# cd /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:/opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd# tar cvf autodeploy_cdb_backup.tar cdb/

cdb/

cdb/O.cdb

cdb/C.cdb

cdb/aaa_init.xml

cdb/A.cdb

4. انسخ autoDeploy_cdb_backup.tar إلى خادم النسخ الاحتياطي.

5. قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي للتكوين الجاري تشغيله في النشر التلقائي ثم قم بنقله إلى خادم نسخ إحتياطي.

root@auto-deploy:/home/ubuntu# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on auto-deploy

auto-deploy#show running-config | save backup-config-$date.cfg à Replace the $date to appropriate date and POD reference

auto-deploy#

6.بدء تشغيل خدمة AutoDeploy Confd.

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service uas-confd start

uas-confd start/running, process 13852

root@auto-deploy:/home/ubuntu# service autodeploy start

autodeploy start/running, process 8835

7. انتقل إلى دليل البرامج النصية وتجميع السجلات من AutoDeploy VM.

cd /opt/cisco/usp/uas/scripts

8. بدء تشغيل البرنامج النصي collection-uas-log.sh لتجميع السجلات.

sudo ./collect-uas-logs.sh

9. قم بإجراء النسخ الاحتياطي لصورة ISO من النشر التلقائي والنقل إلى خادم النسخ الاحتياطي.

root@POD1-5-1-7-2034-auto-deploy-uas-0:/home/ubuntu# /home/ubuntu/isos

root@POD1-5-1-7-2034-auto-deploy-uas-0:/home/ubuntu/isos# ll

total 4430888

drwxr-xr-x 2 root   root         4096 Dec 20 01:17 ./

drwxr-xr-x 5 ubuntu ubuntu       4096 Dec 20 02:31 ../

-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 4537214976 Oct 12 03:34 usp-5_1_7-2034.iso*

10. قم بتجميع تكوين syslog واحفظه في خادم النسخ الاحتياطي.

ubuntu@auto-deploy-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:~$sudo su

root@auto-deploy-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:/home/ubuntu#ls /etc/rsyslog.d/00-autodeploy.conf

00-autodeploy.conf

root@auto-deploy-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:/home/ubuntu#ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

النسخ الاحتياطي AutoIT-VNF

AutoIT-VNF هو VM عديم الحالة لذلك لا توجد قاعدة بيانات (DB) يلزم نسخها إحتياطيا. يعد AutoIT-VNF مسؤولا عن إدارة الحزمة إلى جانب مستودع إدارة التكوين الخاص ب Ultra-M، ومن ثم، فمن الضروري إجراء هذه النسخ الاحتياطية.

1. قم بإجراء النسخ الاحتياطي لتكوينات نظام التشغيل StarOS ذات يوم صفر وقم بنقلها إلى خادم النسخ الاحتياطي.

root@auto-it-vnf-iso-5-8-uas-0:/home/ubuntu# cd /opt/cisco/usp/uploads/

root@auto-it-vnf-iso-5-8-uas-0:/opt/cisco/usp/uploads# ll

total 12

drwxrwxr-x  2 uspadmin usp-data 4096 Nov  8 23:28 ./

drwxr-xr-x 15 root     root     4096 Nov  8 23:53 ../

-rw-rw-r--  1 ubuntu   ubuntu    985 Nov  8 23:28 system.cfg

2. انتقل إلى دليل البرامج النصية وتجميع السجلات من AutoIT VM.

cd /opt/cisco/usp/uas/scripts

3. بدء تشغيل البرنامج النصي collection-uas-log.sh لتجميع السجلات.

sudo ./collect-uas-logs.sh

4. قم بتجميع النسخ الاحتياطي لتكوين syslog واحفظه في خادم النسخ الاحتياطي.

ubuntu@auto-it-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:~$sudo su

root@auto-it-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:/home/ubuntu#ls /etc/rsyslog.d/00-autoit-vnf.conf

00-autoit-vnf.conf

root@auto-it-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

النسخ الاحتياطي AutoVNF

AutoVNF هو المسؤول من أجل إحضار VNFM و VNF الفرديين. يرسل AutoDeploy التكوين المطلوب لإنشاء مثيل لكل من VNFM و VNF إلى AutoVNF ويقوم AutoVNF بهذه العملية. من أجل عرض VNFM، سيتحدث AutoVNF مباشرة إلى VIM/OpenStack وبعد تشغيل VNFM، يستخدم AutoVNF VNFM لعرض VNF.

يحتوي AutoVNF على تكرار 1:N وفي إعداد Ultra-M، هناك ثلاثة أجهزة افتراضية AutoVNF قيد التشغيل. يتم دعم عطل AutoVNF واحد في Ultra-M، كما أن الاسترداد ممكن.

ملاحظة: إذا كان هناك أكثر من فشل واحد، فهو غير مدعوم وقد يتطلب إعادة توزيع النظام.

تفاصيل النسخ الاحتياطي ل AutoVNF:

- التكوين الجاري تشغيله

- CONFd CDB

- سجلات AutoVNF (من كل مثيل ل AutoVNF)

- تكوين Syslog

يوصى بإجراء عمليات نسخ إحتياطي قبل أي تنشيط/إلغاء تنشيط على الموقع المحدد وتحميله إلى خادم النسخ الاحتياطي.

1. سجل الدخول إلى AutoVNF الرئيسي وتأكد من أنه مطابق.

root@auto-testautovnf1-uas-1:/home/ubuntu# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on auto-testautovnf1-uas-1

auto-testautovnf1-uas-1#show uas

uas version 1.0.1-1

uas state ha-active

uas ha-vip 172.57.11.101

INSTANCE IP   STATE  ROLE

-----------------------------------

172.57.12.6   alive  CONFD-SLAVE

172.57.12.7   alive  CONFD-MASTER

172.57.12.13  alive  NA

auto-testautovnf1-uas-1#exit

root@auto-testautovnf1-uas-1:/home/ubuntu# ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000

link/ether fa:16:3e:c7:dc:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 172.57.12.7/24 brd 172.57.12.255 scope global eth0

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 fe80::f816:3eff:fec7:dc89/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000

link/ether fa:16:3e:10:29:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 172.57.11.101/24 brd 172.57.11.255 scope global eth1

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 fe80::f816:3eff:fe10:291b/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

2. قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي للتكوين الجاري تشغيله ونقل الملف إلى خادم النسخ الاحتياطي.

root@auto-testautovnf1-uas-1:/home/ubuntu# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on auto-testautovnf1-uas-1

auto-testautovnf1-uas-1#show running-config | save running-autovnf-12202017.cfg

auto-testautovnf1-uas-1#exit

root@auto-testautovnf1-uas-1:/home/ubuntu# ll running-autovnf-12202017.cfg

-rw-r--r-- 1 root   root   18181 Dec 20 19:03 running-autovnf-12202017.cfg

3. قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي لقاعدة بيانات المحول (CDB) ونقل الملف إلى خادم النسخ الاحتياطي.

root@auto-testautovnf1-uas-1:/opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd# tar cvf autovnf_cdb_backup.tar cdb/

cdb/

cdb/O.cdb

cdb/C.cdb

cdb/aaa_init.xml

cdb/vpc.xml

cdb/A.cdb

cdb/gilan.xml

root@auto-testautovnf1-uas-1:/opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd#

root@auto-testautovnf1-uas-1:/opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd# ll autovnf_cdb_backup.tar

-rw-r--r-- 1 root root 1198080 Dec 20 19:08 autovnf_cdb_backup.tar

4. انتقل إلى دليل البرامج النصية، وقم بتجميع السجلات ونقلها إلى خادم النسخ الاحتياطي.

cd /opt/cisco/usp/uas/scripts

sudo ./collect-uas-logs.sh

5. قم بتسجيل الدخول إلى مثيل الاستعداد ل AutoVNF وقم بتنفيذ هذه الخطوات لتجميع السجلات ونقلها إلى خادم النسخ الاحتياطي.

6. قم بإجراء نسخ إحتياطي لتكوين syslog على الأجهزة الافتراضية الافتراضية (VM) الرئيسية والاحتياطية باستخدام برنامج AutoVNF ونقلها إلى خادم النسخ الاحتياطي.

ubuntu@auto-testautovnf1-uas-1:~$sudo su

root@auto-testautovnf1-uas-1:/home/ubuntu#ls /etc/rsyslog.d/00-autovnf.conf

00-autovnf.conf

root@auto-testautovnf1-uas-1:/home/ubuntu#ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

النسخ الاحتياطي ل ESC

1. تتولى AutoVNF المسؤولية من أجل طرح حل ESC في حل Ultra-M عن طريق التفاعل مع VIM مباشرة. يقوم AutoVNF/EM بتمرير تكوين محدد ل VNF إلى ESC و ESC، وبالتالي، سيقوم بتهيئة VNF من خلال التفاعل مع VIM.

2. يحتوي ESC على معدل تكرار يبلغ 1:1 في حل Ultra-M. يتم نشر جهازي ESC VM يدعمان فشلا واحدا في الجهاز Ultra-M، أي يمكنك إسترداد النظام في حالة حدوث عطل واحد في النظام.

ملاحظة: إذا كان هناك أكثر من فشل واحد، فهو غير مدعوم وقد يتطلب إعادة توزيع النظام.

تفاصيل النسخ الاحتياطي باستخدام حل ESC:

- التكوين الجاري تشغيله

- CONFd CDB

- سجلات ESC

- تكوين Syslog

3. معدل تكرار النسخ الاحتياطي باستخدام تقنية ESC DB صعب للغاية ويجب التعامل معه بعناية أثناء قيام مركز الأنظمة الإلكترونية بمراقبة مختلف آلات النسخ الاحتياطي التي تعمل بتقنية VNF ونشرها والاحتفاظ بها. ينصح بإجراء هذه النسخ الاحتياطية بعد متابعة الأنشطة في VNF/POD/الموقع المحدد.

4. تأكد من أن صحة ESC جيدة مع إستخدام البرنامج النصي health.sh.

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# escadm status

0 ESC status=0 ESC Master Healthy

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# health.sh

esc ui is disabled -- skipping status check

esc_monitor start/running, process 836

esc_mona is up and running ...

vimmanager start/running, process 2741

vimmanager start/running, process 2741

esc_confd is started

tomcat6 (pid 2907) is running...                           [  OK  ]

postgresql-9.4 (pid  2660) is running...

ESC service is running...

Active VIM = OPENSTACK

ESC Operation Mode=OPERATION

/opt/cisco/esc/esc_database is a mountpoint

============== ESC HA (MASTER) with DRBD =================

DRBD_ROLE_CHECK=0

MNT_ESC_DATABSE_CHECK=0

VIMMANAGER_RET=0

ESC_CHECK=0

STORAGE_CHECK=0

ESC_SERVICE_RET=0

MONA_RET=0

ESC_MONITOR_RET=0

=======================================

ESC HEALTH PASSED

5. قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي للتكوين الجاري تشغيله ونقل الملف إلى خادم النسخ الاحتياطي.

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# /opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin -C

admin connected from 127.0.0.1 using console on auto-test-vnfm1-esc-0.novalocal

auto-test-vnfm1-esc-0# show running-config | save /tmp/running-esc-12202017.cfg

auto-test-vnfm1-esc-0#exit

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# ll /tmp/running-esc-12202017.cfg

-rw-------. 1 tomcat tomcat 25569 Dec 20 21:37 /tmp/running-esc-12202017.cfg

قاعدة بيانات النسخ الاحتياطي

1. قم بتعيين ESC إلى وضع الصيانة.

2. سجل الدخول إلى ESC VM وقم بتنفيذ هذا الأمر قبل إجراء النسخ الاحتياطي.

[admin@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# sudo bash

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# cp /opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_dbtool.py /opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_dbtool.py.bkup

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# sudo sed -i "s,'pg_dump,'/usr/pgsql-9.4/bin/pg_dump," /opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_dbtool.py

#Set ESC to mainenance mode

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# escadm op_mode set --mode=maintenance

3. تحقق من وضع ESC وتأكد من أنه في وضع الصيانة.

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# escadm op_mode show

4. النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات باستخدام أداة إستعادة النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات المتوفرة في ESC.

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# sudo /opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_dbtool.py backup --file  scp://<username>:<password>@<backup_vm_ip>:<filename>

5. قم بتعيين ESC مرة أخرى إلى وضع العملية وتأكيد الوضع.

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# escadm op_mode set --mode=operation

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# escadm op_mode show

6. انتقل إلى دليل البرامج النصية وتجميع السجلات.

[root@auto-test-vnfm1-esc-0 admin]# /opt/cisco/esc/esc-scripts

sudo ./collect_esc_log.sh

7. كرر نفس الإجراء على ESC VM في وضع الاستعداد ونقل السجلات إلى خادم النسخ الاحتياطي.

8. قم بتجميع النسخ الاحتياطي لتكوين syslog على كل من ESC VMS ونقلها إلى خادم النسخ الاحتياطي.

[admin@auto-test-vnfm2-esc-1 ~]$ cd /etc/rsyslog.d

[admin@auto-test-vnfm2-esc-1 rsyslog.d]$ls /etc/rsyslog.d/00-escmanager.conf

00-escmanager.conf

[admin@auto-test-vnfm2-esc-1 rsyslog.d]$ls /etc/rsyslog.d/01-messages.conf

01-messages.conf

[admin@auto-test-vnfm2-esc-1 rsyslog.d]$ls /etc/rsyslog.d/02-mona.conf

02-mona.conf

[admin@auto-test-vnfm2-esc-1 rsyslog.d]$ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

النسخ الاحتياطي ل EM

1. بعد تشغيل VNFM/ESC، يستخدم AutoVNF تقنية ESC لعرض مجموعة EM. وبمجرد تشغيل مجموعة EM، سوف يتفاعل EM مع ESC لرفع مستوى VNF (VPC/StarOS).

2. لدى EM تكرار بمقدار 1:n في حل Ultra-M. يوجد مجموعة تتكون من ثلاثة أجهزة افتراضية من الفئة EM وتدعم تقنية Ultra-M إسترداد فشل الأجهزة الافتراضية (VM) الفردية.

ملاحظة: إذا كان هناك أكثر من فشل واحد، فهو غير مدعوم وقد يتطلب إعادة توزيع النظام.

تفاصيل النسخ الاحتياطي ل EM:

- التكوين الجاري تشغيله

- NCS DB

- سجلات EM (من كل من NCS نشط/إحتياطي VMs)

- تكوين Syslog

3. معدل تكرار النسخ الاحتياطي ل EM DB صعب ويحتاج إلى التعامل معه بعناية أثناء قيام مركز الأنظمة الإلكترونية (ESC) بمراقبة مختلف آلات الحالة والمحافظة عليها من أجل نشر العديد من الأجهزة الافتراضية التي تعمل بتقنية VNF. يوصى بإجراء هذه النسخ الاحتياطية بعد متابعة الأنشطة في VNF/POD/Site معين.

4. قم بإجراء النسخ الاحتياطي للتكوين الذي يقوم بتشغيله em، ثم قم بنقل الملف إلى خادم النسخ الاحتياطي.

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ sudo -i

root@vnfd1deploymentem-0:~# ncs_cli -u admin -C

admin connected from 127.0.0.1 using console on vnfd1deploymentem-0

admin@scm# show running-config | save em-running-12202017.cfg

root@vnfd1deploymentem-0:~# ll em-running-12202017.cfg

-rw-r--r-- 1 root root 19957 Dec 20 23:01 em-running-12202017.cfg

5. قم بإجراء النسخ الاحتياطي لقاعدة بيانات NCS الخاصة ب EM ونقل الملف إلى خادم النسخ الاحتياطي.

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ sudo -i

root@vnfd1deploymentem-0:~# cd /opt/cisco/em/git/em-scm/ncs-cdb

root@vnfd1deploymentem-0:/opt/cisco/em/git/em-scm/ncs-cdb# ll

total 472716

drwxrwxr-x 2 root root      4096 Dec 20 02:53 ./

drwxr-xr-x 9 root root      4096 Dec 20 19:22 ../

-rw-r--r-- 1 root root       770 Dec 20 02:48 aaa_users.xml

-rw-r--r-- 1 root root     70447 Dec 20 02:53 A.cdb

-rw-r--r-- 1 root root 483927031 Dec 20 02:48 C.cdb

-rw-rw-r-- 1 root root        47 Jul 27 05:53 .gitignore

-rw-rw-r-- 1 root root       332 Jul 27 05:53 global-settings.xml

-rw-rw-r-- 1 root root       621 Jul 27 05:53 jvm-defaults.xml

-rw-rw-r-- 1 root root      3392 Jul 27 05:53 nacm.xml

-rw-r--r-- 1 root root      6156 Dec 20 02:53 O.cdb

-rw-r--r-- 1 root root     13041 Dec 20 02:48 startup-vnfd.xml

root@vnfd1deploymentem-0:/opt/cisco/em/git/em-scm/ncs-cdb#

root@vnfd1deploymentem-0:/opt/cisco/em/git/em-scm# tar cvf em_cdb_backup.tar ncs-cdb

ncs-cdb/

ncs-cdb/O.cdb

ncs-cdb/C.cdb

ncs-cdb/nacm.xml

ncs-cdb/jvm-defaults.xml

ncs-cdb/A.cdb

ncs-cdb/aaa_users.xml

ncs-cdb/global-settings.xml

ncs-cdb/.gitignore

ncs-cdb/startup-vnfd.xml

root@vnfd1deploymentem-0:/opt/cisco/em/git/em-scm# ll em_cdb_backup.tar

-rw-r--r-- 1 root root 484034560 Dec 20 23:06 em_cdb_backup.tar

6. انتقل إلى دليل البرامج النصية، وقم بتجميع السجلات ونقلها إلى خادم النسخ الاحتياطي.

/opt/cisco/em-scripts

sudo ./collect-em-logs.sh

- كرر الإجراء نفسه لجمع السجل من NCS Standby VM

- قم بإجراء نسخ إحتياطي لتكوين syslog على جميع الأجهزة الافتراضية (VMs) الخاصة بفئة EM وقم بنقلها إلى خادم النسخ الاحتياطي

root@vnfd1deploymentem-0:/etc/rsyslog.d# pwd

/etc/rsyslog.d

root@vnfd1deploymentem-0:/etc/rsyslog.d# ll

total 28

drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun  7 18:38 ./

drwxr-xr-x 86 root root 4096 Jun  6 20:33 ../

-rw-r--r--  1 root root  319 Jun  7 18:36 00-vnmf-proxy.conf

-rw-r--r--  1 root root  317 Jun  7 18:38 01-ncs-java.conf

-rw-r--r--  1 root root  311 Mar 17  2012 20-ufw.conf

-rw-r--r--  1 root root  252 Nov 23  2015 21-cloudinit.conf

-rw-r--r--  1 root root 1655 Apr 18  2013 50-default.conf

root@vnfd1deploymentem-0:/etc/rsyslog.d# ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

النسخ الاحتياطي لنظام التشغيل StarOS

بالنسبة لنظام التشغيل StarOS، يلزم إجراء نسخ إحتياطي لهذه المعلومات.

- يلزم نسخ سجلات بيانات الشحن (CDRs) إحتياطيا على الخادم البعيد على فترات زمنية منتظمة

- تم تطبيق تكوين اليوم 0 في وقت نشر النظام

- تكوين يوم-ن

- محركات أقراص مزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD)

- تكوين Syslog

إجراء الاستعادة

إسترداد OSPD

يتم تنفيذ إجراء إسترداد OSPD استنادا إلى هذه الافتراضات

- يتوفر النسخ الاحتياطي ل OSPD من خادم OSPD القديم

- سيتم إجراء إسترداد OSPD على الخادم الجديد الذي هو إستبدال خادم OSPD القديم في النظام.

إسترداد النشر التلقائي

1. يمكن إسترداد ميزة "النشر التلقائي لبرنامج VM" عندما يكون برنامج VM في حالة خطأ أو إيقاف تشغيل، قم بإجراء إعادة تمهيد تشغيل صعبة لعرض الجهاز الظاهري (VM) المتأثر. قم بتنفيذ هذه التحققات لمعرفة ما إذا كان هذا يساعد على إسترداد النشر التلقائي.

Checking AutoDeploy Processes

Verify that key processes are running on the AutoDeploy VM:

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# initctl status autodeploy

autodeploy start/running, process 1771

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# ps -ef | grep java

root      1788  1771  0 May24 ?        00:00:41 /usr/bin/java -jar /opt/cisco/usp/apps/autodeploy/autodeploy-1.0.jar com.cisco.usp.autodeploy.Application --autodeploy.transaction-log-store=/var/log/cisco-uas/autodeploy/transactions

Stopping/Restarting AutoDeploy Processes

#To start the AutoDeploy process:

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# initctl start autodeploy

autodeploy start/running, process 11094

#To stop the AutoDeploy process:

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# initctl stop autodeploy

autodeploy stop/waiting

#To restart the AutoDeploy process:

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# initctl restart autodeploy

autodeploy start/running, process 11049

#If the VM is in ERROR or shutdown state, hard-reboot the AutoDeploy VM

[stack@pod1-ospd ~]$ nova list |grep auto-deploy

| 9b55270a-2dcd-4ac1-aba3-bf041733a0c9 | auto-deploy-ISO-2007-uas-0                                     | ACTIVE | -          | running     | mgmt=172.16.181.12, 10.84.123.39

[stack@pod1-ospd ~]$ nova reboot –hard 9b55270a-2dcd-4ac1-aba3-bf041733a0c9

2. إذا كان النشر التلقائي غير قابل للاسترداد، اتبع هذه الإجراءات لإعادته إلى الحالة التي كان عليها من قبل في. أستخدم النسخة الاحتياطية التي تم الحصول عليها في وقت سابق.

[stack@pod1-ospd ~]$ nova list |grep auto-deploy

| 9b55270a-2dcd-4ac1-aba3-bf041733a0c9 | auto-deploy-ISO-2007-uas-0                                     | ACTIVE | -          | running     | mgmt=172.16.181.12, 10.84.123.39 [stack@pod1-ospd ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@pod1-ospd ~]$ ./auto-deploy-booting.sh --floating-ip 10.1.1.2 --delete

3. بعد حذف النشر التلقائي، قم بإنشائه مرة أخرى بنفس العنوان floatingip.

[stack@pod1-ospd ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@pod1-ospd scripts]$ ./auto-deploy-booting.sh --floating-ip 10.1.1.2

2017-11-17 07:05:03,038 - INFO: Creating AutoDeploy deployment (1 instance(s)) on 'http://10.1.1.2:5000/v2.0' tenant 'core' user 'core', ISO 'default'

2017-11-17 07:05:03,039 - INFO: Loading image 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2' from '/opt/cisco/usp/uas-installer/images/usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-17 07:05:14,603 - INFO: Loaded image 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-17 07:05:15,787 - INFO: Assigned floating IP '10.1.1.2' to IP '172.16.181.7'

2017-11-17 07:05:15,788 - INFO: Creating instance 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-17 07:05:42,759 - INFO: Created instance 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-17 07:05:42,759 - INFO: Request completed, floating IP: 10.1.1.2]

4. انسخ ملف AutoDeploy.cfg وISO وملف confd_backup tar من خادم النسخ الاحتياطي إلى AutoDeployment VM.

5. إستعادة ملفات cdb المضمنة من ملف tar للنسخ الاحتياطي.

ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# sudo -i

ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:#  service uas-confd stop

uas-confd stop/waiting

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:# cd /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:/opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd# tar xvf /home/ubuntu/ad_cdb_backup.tar

cdb/

cdb/O.cdb

cdb/C.cdb

cdb/aaa_init.xml

cdb/A.cdb

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0~# service uas-confd start

uas-confd start/running, process 2036

#Restart AutoDeploy process

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0~# service autodeploy restart

autodeploy start/running, process 2144

#Check that confd was loaded properly by checking earlier transactions.

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on auto-deploy-iso-2007-uas-0

auto-deploy-iso-2007-uas-0#show transaction

SERVICE                                                              SITE

DEPLOYMENT                                                     SITE  TX    AUTOVNF  VNF  AUTOVNF

TX ID          TX TYPE             ID          DATE AND TIME                  STATUS              ID    ID    ID       ID   TX ID

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1512571978613  service-deployment  tb5bxb      2017-12-06T14:52:59.412+00:00  deployment-success

6. في حالة إستعادة الأجهزة الافتراضية (VM) وتشغيلها بنجاح؛ تأكد من إستعادة جميع التكوين المحدد syslog من النسخ الاحتياطي السابق المعروف.

ubuntu@auto-deploy-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:~$sudo su

root@auto-deploy-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:/home/ubuntu#ls /etc/rsyslog.d/00-autodeploy.conf

00-autodeploy.conf

root@auto-deploy-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:/home/ubuntu#ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

إسترداد AutoIT-VNF

1. يكون AutoIT-VNF VM قابلا للاسترداد، إذا كان VM في حالة خطأ أو حالة إيقاف تشغيل، فعليك إجراء إعادة تشغيل صعبة من أجل إحضار الجهاز الظاهري المتأثر. قم بتنفيذ هذه الخطوات لاسترداد AutoIT-VNF.

Checking AutoIT-VNF Processes

Verify that key processes are running on the AutoIT-VNF VM:

root@auto-it-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:~# service autoit status

AutoIT-VNF is running.

#Stopping/Restarting AutoIT-VNF Processes

root@auto-it-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:~# service autoit stop

AutoIT-VNF API server stopped.

#To restart the AutoIT-VNF processes:

root@auto-it-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:~# service autoit restart

AutoIT-VNF API server stopped.

Starting AutoIT-VNF

/opt/cisco/usp/apps/auto-it/vnf

AutoIT API server started.

#If the VM is in ERROR or shutdown state, hard-reboot the AutoDeploy VM

[stack@pod1-ospd ~]$ nova list |grep auto-it

| 1c45270a-2dcd-4ac1-aba3-bf041733d1a1 | auto-it-vnf-ISO-2007-uas-0                                     | ACTIVE | -          | running     | mgmt=172.16.181.13, 10.84.123.40

[stack@pod1-ospd ~]$ nova reboot –hard 1c45270a-2dcd-4ac1-aba3-bf041733d1a1

2. إذا كان AutoIT-VNF غير قابل للاسترداد، اتبع هذه الإجراءات لإعادته إلى الحالة التي كان عليها من قبل في. أستخدم ملف النسخة الاحتياطية.

[stack@pod1-ospd ~]$ nova list |grep auto-it

| 580faf80-1d8c-463b-9354-781ea0c0b352 | auto-it-vnf-ISO-2007-uas-0                                     | ACTIVE | -          | running     | mgmt=172.16.181.3, 10.84.123.42 [stack@pod1-ospd ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@pod1-ospd ~]$ ./ auto-it-vnf-staging.sh --floating-ip 10.1.1.3 --delete

3. قم بإعادة إنشاء Auto-IT من خلال تشغيل البرنامج النصي المرحلي Auto-IT-VNF وضمان إستخدام نفس عنوان IP العائم الذي تم إستخدامه سابقا.

[stack@pod1-ospd ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@pod1-ospd scripts]$ ./auto-it-vnf-staging.sh --floating-ip 10.1.1.3

2017-11-16 12:54:31,381 - INFO: Creating StagingServer deployment (1 instance(s)) on 'http://10.1.1.3:5000/v2.0' tenant 'core' user 'core', ISO 'default'

2017-11-16 12:54:31,382 - INFO: Loading image 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2' from '/opt/cisco/usp/uas-installer/images/usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-16 12:54:51,961 - INFO: Loaded image 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-16 12:54:53,217 - INFO: Assigned floating IP '10.1.1.3' to IP '172.16.181.9'

2017-11-16 12:54:53,217 - INFO: Creating instance 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-16 12:55:20,929 - INFO: Created instance 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-16 12:55:20,930 - INFO: Request completed, floating IP: 10.1.1.3

4. يلزم إعادة تحميل صورة (صور) ISO المستخدمة في POD على AutoIT-VNF.

[stack@pod1-ospd ~]$ cd images/5_1_7-2007/isos

[stack@pod1-ospd isos]$ curl -F file=@usp-5_1_7-2007.iso http://10.1.1.3:5001/isos

{

"iso-id": "5.1.7-2007"

}

Note: 10.1.1.3 is AutoIT-VNF IP in the above command.

#Validate that ISO is correctly loaded.

[stack@pod1-ospd isos]$ curl http://10.1.1.3:5001/isos

{

"isos": [

{

"iso-id": "5.1.7-2007"

}

]

}

5. انسخ ملفات VNF system.cfg من الخادم البعيد إلى AutoIT-VNF VM. في هذا المثال، يتم نسخه من النشر التلقائي إلى أمر AutoIT-VNF VM.

[stack@pod1-ospd autodeploy]$ scp system-vnf* ubuntu@10.1.1.3:.

ubuntu@10.1.1.3's password:

system-vnf1.cfg                                                                                               100% 1197     1.2KB/s   00:00

system-vnf2.cfg                                                                                               100% 1197     1.2KB/s   00:00

ubuntu@auto-it-vnf-iso-2007-uas-0:~$ pwd

/home/ubuntu

ubuntu@auto-it-vnf-iso-2007-uas-0:~$ ls

system-vnf1.cfg  system-vnf2.cfg

6. انسخ الملفات في موقع مناسب على AutoIT-VNF كما هو مشار إليه في تكوين النشر التلقائي. انظر هنا؛

ubuntu@auto-it-vnf-iso-2007-uas-0:~$ sudo -i

root@auto-it-vnf-iso-2007-uas-0:~$ cp –rp system-vnf1.cfg system-vnf2.cfg /opt/cisco/usp/uploads/

root@auto-it-vnf-iso-2007-uas-0:~$ls /opt/cisco/usp/uploads/

system-vnf1.cfg  system-vnf2.cfg

7. إذا تم إستعادة VM وتشغيله بنجاح، فتأكد من إستعادة جميع التكوين المحدد syslog من النسخ الاحتياطي السابق المعروف.

root@auto-deploy-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:/home/ubuntu#ls /etc/rsyslog.d/00-autoit-vnf.conf

00-autoit-vnf.conf

root@auto-deploy-vnf-iso-5-1-5-1196-uas-0:ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

إسترداد AutoVNF

1. يمكن إسترداد AutoVNF VM إذا كان VM في حالة خطأ أو في حالة إيقاف التشغيل. أنجزت reboot صلب in order to أحضرت ال VM يتأثر. قم بتنفيذ هذه الخطوات لاسترداد AutoVNF.

2. حدد VM الذي يكون في حالة الخطأ أو إيقاف التشغيل. إعادة تمهيد ثابت ل AutoVNF VM.

في هذا المثال، reboot auto-testautoVNF1-uas-2.

[root@tb1-baremetal scripts]# nova list | grep "auto-testautovnf1-uas-[0-2]"

| 3834a3e4-96c5-49de-a067-68b3846fba6b | auto-testautovnf1-uas-0                                        | ACTIVE | -          | running     | auto-testautovnf1-uas-orchestration=172.57.12.6; auto-testautovnf1-uas-management=172.57.11.8                                                                                       |

| 0fbfec0c-f4b0-4551-807b-50c5fe9d3ea7 | auto-testautovnf1-uas-1                                        | ACTIVE | -          | running     | auto-testautovnf1-uas-orchestration=172.57.12.7; auto-testautovnf1-uas-management=172.57.11.12                                                                                      |

| 432e1a57-00e9-4e58-8bef-2a20652df5bf | auto-testautovnf1-uas-2                                        | ACTIVE | -          | running     | auto-testautovnf1-uas-orchestration=172.57.12.13; auto-testautovnf1-uas-management=172.57.11.4                                                                                      |

[root@tb1-baremetal scripts]# nova reboot --hard 432e1a57-00e9-4e58-8bef-2a20652df5bf

Request to reboot server <Server: auto-testautovnf1-uas-2> has been accepted.

[root@tb1-baremetal scripts]#

3. بمجرد ظهور الجهاز الظاهري، تأكد من انضمامه إلى المجموعة مرة أخرى.

root@auto-testautovnf1-uas-1:/opt/cisco/usp/uas/scripts# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on auto-testautovnf1-uas-1

auto-testautovnf1-uas-1#show uas

uas version 1.0.1-1

uas state ha-active

uas ha-vip 172.57.11.101

INSTANCE IP   STATE  ROLE

-----------------------------------

172.57.12.6   alive  CONFD-SLAVE

172.57.12.7   alive  CONFD-MASTER

172.57.12.13  alive  NA

4. إذا تعذر إسترداد AutoVNF VM بواسطة الإجراء المذكور، فأنت بحاجة إلى إسترداده بمساعدة هذه الخطوات.

[stack@pod1-ospd ~]$ nova list | grep vnf1-UAS-uas-0

| 307a704c-a17c-4cdc-8e7a-3d6e7e4332fa | vnf1-UAS-uas-0                                                 | ACTIVE | -          | running     | vnf1-UAS-uas-orchestration=172.168.11.10; vnf1-UAS-uas-management=172.168.10.3

[stack@pod1-ospd ~]$ nova delete vnf1-UAS-uas-0

Request to delete server vnf1-UAS-uas-0 has been accepted.

5. لاسترداد VM autoVNF-UAS، قم بتنفيذ البرنامج النصي UAS-Check للتحقق من الحالة. يجب الإبلاغ عن خطأ. ثم قم بالتنفيذ مرة أخرى باستخدام خيار —الإصلاح من أجل إعادة إنشاء جهاز UAS VM المفقود.

[stack@pod1-ospd ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts/

[stack@pod1-ospd scripts]$ ./uas-check.py auto-vnf vnf1-UAS

2017-12-08 12:38:05,446 - INFO: Check of AutoVNF cluster started

2017-12-08 12:38:07,925 - INFO: Instance 'vnf1-UAS-uas-0' status is 'ERROR'

2017-12-08 12:38:07,925 - INFO: Check completed, AutoVNF cluster has recoverable errors

[stack@tb3-ospd scripts]$ ./uas-check.py auto-vnf vnf1-UAS --fix

2017-11-22 14:01:07,215 - INFO: Check of AutoVNF cluster started

2017-11-22 14:01:09,575 - INFO: Instance vnf1-UAS-uas-0' status is 'ERROR'

2017-11-22 14:01:09,575 - INFO: Check completed, AutoVNF cluster has recoverable errors

2017-11-22 14:01:09,778 - INFO: Removing instance vnf1-UAS-uas-0'

2017-11-22 14:01:13,568 - INFO: Removed instance vnf1-UAS-uas-0'

2017-11-22 14:01:13,568 - INFO: Creating instance vnf1-UAS-uas-0' and attaching volume ‘vnf1-UAS-uas-vol-0'

2017-11-22 14:01:49,525 - INFO: Created instance ‘vnf1-UAS-uas-0'

[stack@tb3-ospd scripts]$ ./uas-check.py auto-vnf vnf1-UAS

2017-11-16 13:11:07,472 - INFO: Check of AutoVNF cluster started

2017-11-16 13:11:09,510 - INFO: Found 3 ACTIVE AutoVNF instances

2017-11-16 13:11:09,511 - INFO: Check completed, AutoVNF cluster is fine

6. سجل الدخول إلى AutoVNF VM الرئيسي. في غضون دقائق قليلة بعد الاسترداد، يجب أن ينضم المثيل الذي تم إنشاؤه حديثا إلى نظام المجموعة وفي حالة نشطة.

tb3-bxb-vnf1-autovnf-uas-0#show uas

uas version 1.0.1-1

uas state ha-active

uas ha-vip 172.17.181.101

INSTANCE IP   STATE  ROLE

-----------------------------------

172.17.180.6  alive  CONFD-SLAVE

172.17.180.7  alive  CONFD-MASTER

172.17.180.9  alive  NA

#if uas-check.py --fix fails, you may need to copy this file and execute again.

[stack@tb3-ospd]$ mkdir –p /opt/cisco/usp/apps/auto-it/common/uas-deploy/

[stack@tb3-ospd]$ cp /opt/cisco/usp/uas-installer/common/uas-deploy/userdata-uas.txt /opt/cisco/usp/apps/auto-it/common/uas-deploy/

7. في حال إستعادة الجهاز الظاهري (VM) وتشغيله بنجاح، فتأكد من إستعادة جميع التكوين المحدد syslog من عملية النسخ الاحتياطي المعروفة السابقة. تأكد من استعادته في جميع الأجهزة الافتراضية AutoVNF.

ubuntu@auto-testautovnf1-uas-1:~$sudo su

root@auto-testautovnf1-uas-1:/home/ubuntu#ls /etc/rsyslog.d/00-autovnf.conf

00-autovnf.conf

root@auto-testautovnf1-uas-1:/home/ubuntu#ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

ESC إستعادة

1. يمكن إسترداد ESC VM إذا كان VM في حالة الخطأ أو إيقاف التشغيل. أنجزت reboot صلب in order to أحضرت ال VM يتأثر. قم بتنفيذ هذه الخطوات لاستعادة ESC.

2. حدد الجهاز الظاهري (VM) الموجود في حالة "الخطأ" أو "إيقاف التشغيل"، بمجرد التعرف على إعادة تمهيد ESC VM بشكل ثابت. في هذا المثال، تتم إعادة تمهيد الاختبار التلقائي-vnfm1-ESC-0.

[root@tb1-baremetal scripts]# nova list | grep auto-test-vnfm1-ESC-

| f03e3cac-a78a-439f-952b-045aea5b0d2c | auto-test-vnfm1-ESC-0                                       | ACTIVE | -          | running     | auto-testautovnf1-uas-orchestration=172.57.12.11; auto-testautovnf1-uas-management=172.57.11.3                                                                                      |

| 79498e0d-0569-4854-a902-012276740bce | auto-test-vnfm1-ESC-1                                       | ACTIVE | -          | running     | auto-testautovnf1-uas-orchestration=172.57.12.15; auto-testautovnf1-uas-management=172.57.11.5                                                                                      |

[root@tb1-baremetal scripts]# [root@tb1-baremetal scripts]# nova reboot --hard f03e3cac-a78a-439f-952b-045aea5b0d2c\

Request to reboot server <Server: auto-test-vnfm1-ESC-0> has been accepted.

[root@tb1-baremetal scripts]#

3. إذا تم حذف ESC VM ويلزم إعادة تقديمه، فاتبع تسلسل الخطوات هذا.

[stack@pod1-ospd scripts]$ nova list |grep ESC-1

| c566efbf-1274-4588-a2d8-0682e17b0d41 | vnf1-ESC-ESC-1                                                 | ACTIVE | -          | running     | vnf1-UAS-uas-orchestration=172.168.11.14; vnf1-UAS-uas-management=172.168.10.4                                                                                                 |

[stack@pod1-ospd scripts]$ nova delete vnf1-ESC-ESC-1

Request to delete server vnf1-ESC-ESC-1 has been accepted.

4. من AutoVNF-UAS، ابحث عن حركة نشر ESC وفي سجل الحركة ابحث عن سطر الأوامر boot_vm.py لإنشاء مثيل ESC.

ubuntu@vnf1-uas-uas-0:~$ sudo -i

root@vnf1-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on vnf1-uas-uas-0

vnf1-uas-uas-0#show transaction

TX ID                                 TX TYPE          DEPLOYMENT ID    TIMESTAMP                         STATUS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35eefc4a-d4a9-11e7-bb72-fa163ef8df2b  vnf-deployment   vnf1-DEPLOYMENT  2017-11-29T02:01:27.750692-00:00  deployment-success

73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b  vnfm-deployment  vnf1-ESC         2017-11-29T01:56:02.133663-00:00  deployment-success

vnf1-uas-uas-0#show logs 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b | display xml

<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">

<logs xmlns="http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-autovnf-oper">

<tx-id>73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b</tx-id>

<log>2017-11-29 01:56:02,142 - VNFM Deployment RPC triggered for deployment: vnf1-ESC, deactivate: 0

2017-11-29 01:56:02,179 - Notify deployment

..

2017-11-29 01:57:30,385 - Creating VNFM 'vnf1-ESC-ESC-1' with [python //opt/cisco/vnf-staging/bootvm.py vnf1-ESC-ESC-1 --flavor vnf1-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22-dfd910436689 --net vnf1-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net vnf1-UAS-uas-orchestration --os_auth_url http://10.1.1.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username ****** --os_password ****** --bs_os_auth_url http://10.1.1.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core --bs_os_username ****** --bs_os_password ****** --esc_ui_startup false --esc_params_file /tmp/esc_params.cfg --encrypt_key ****** --user_pass ****** --user_confd_pass ****** --kad_vif eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3 172.168.10.6 --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh]...

5. احفظ سطر boot_vm.py في ملف برنامج نصي Shell (esc.sh) وقم بتحديث جميع أسطر اسم المستخدم ***** وكلمة المرور ***** مع المعلومات الصحيحة (بشكل خاص core/Cisco@123). تحتاج إلى إزالة خيار -encrypt_key أيضا. بالنسبة ل user_pass و user_confd_pass، تحتاج إلى إستخدام التنسيق -user_passwd username:password (مثال - admin:Cisco@123).

الآن، ابحث عن عنوان URL إلى bootvm.py من running-config واحصل على ملف bootvm.py إلى AutoVNF-UAS VM. 10.1.1.3 هو تقنية المعلومات التلقائية في هذه الحالة.

root@vnf1-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on vnf1-uas-uas-0

vnf1-uas-uas-0#show running-config autovnf-vnfm:vnfm

…

configs bootvm

value http://10.1.1.3:80/bundles/5.1.7-2007/vnfm-bundle/bootvm-2_3_2_155.py

!

root@vnf1-uas-uas-0:~# wget http://10.1.1.3:80/bundles/5.1.7-2007/vnfm-bundle/bootvm-2_3_2_155.py

--2017-12-01 20:25:52--  http://10.1.1.3/bundles/5.1.7-2007/vnfm-bundle/bootvm-2_3_2_155.py

Connecting to 10.1.1.3:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 127771 (125K) [text/x-python]

Saving to: ‘bootvm-2_3_2_155.py’

100%[======================================================================================================>] 127,771     --.-K/s   in 0.001s

2017-12-01 20:25:52 (173 MB/s) - ‘bootvm-2_3_2_155.py’ saved [127771/127771

Create a /tmp/esc_params.cfg file.

root@vnf1-uas-uas-0:~# echo "openstack.endpoint=publicURL" > /tmp/esc_params.cfg

6. قم بتنفيذ سيناريو الصدفة الذي يقوم بتنفيذ برنامج bootvm.py python النصي مع خيارات.

root@vnf1-uas-uas-0:~# /bin/sh esc.sh

+ python ./bootvm.py vnf1-ESC-ESC-1 --flavor vnf1-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22-dfd910436689 --net vnf1-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net vnf1-UAS-uas-orchestration --os_auth_url http://10.1.1.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username core --os_password Cisco@123 --bs_os_auth_url http://10.1.1.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core --bs_os_username core --bs_os_password Cisco@123 --esc_ui_startup false --esc_params_file /tmp/esc_params.cfg --user_pass admin:Cisco@123 --user_confd_pass admin:Cisco@123 --kad_vif eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3 172.168.10.6 --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh

+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| Property                             | Value                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| OS-DCF:diskConfig                    | MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| OS-EXT-AZ:availability_zone          | mgmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| OS-EXT-SRV-ATTR:host                 | tb5-ultram-osd-compute-1.localdomain                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname  | tb5-ultram-osd-compute-1.localdomain                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name        | instance-000001eb                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| OS-EXT-STS:power_state               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| OS-EXT-STS:task_state                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| OS-EXT-STS:vm_state                  | active                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| OS-SRV-USG:launched_at               | 2017-12-02T13:28:32.000000                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| OS-SRV-USG:terminated_at             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| accessIPv4                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| accessIPv6                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| addresses                            | {"vnf1-UAS-uas-orchestration": [{"OS-EXT-IPS-MAC:mac_addr": "fa:16:3e:d7:c6:19", "version": 4, "addr": "172.168.11.14", "OS-EXT-IPS:type": "fixed"}], "vnf1-UAS-uas-management": [{"OS-EXT-IPS-MAC:mac_addr": "fa:16:3e:31:ee:cd", "version": 4, "addr": "172.168.10.6", "OS-EXT-IPS:type": "fixed"}]}

| config_drive                         | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| created                              | 2017-12-02T13:27:49Z                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| flavor                               | {"id": "457623b6-05d5-403c-b2e4-aa3b6a0c9d32", "links": [{"href": "http://10.1.1.5:8774/flavors/457623b6-05d5-403c-b2e4-aa3b6a0c9d32", "rel": "bookmark"}]}                                                                                                                                        |

| hostId                               | f5d2bbf0c5a7df34cf2e6f62ae0702ef120ff82f81c3f7664ffb35e9                                                                                                                                                                                                                                               |

| id                                   | 2601b8ec-8ff8-4285-810a-e859f6642ab6                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| image                                | {"id": "3fe6b197-961b-4651-af22-dfd910436689", "links": [{"href": "http://10.1.1.5:8774/images/3fe6b197-961b-4651-af22-dfd910436689", "rel": "bookmark"}]}                                                                                                                                         |

| key_name                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| metadata                             | {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| name                                 | vnf1-esc-esc-1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| os-extended-volumes:volumes_attached | []                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| progress                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| security_groups                      | [{"name": "default"}, {"name": "default"}]                                                                                                                                                                                                                                                             |

| status                               | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| tenant_id                            | fd4b15df46c6469cbacf5b80dcc98a5c                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| updated                              | 2017-12-02T13:28:32Z                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| user_id                              | d3b51d6f705f4826b22817f27505c6cd                                                                                                                                                                                                                                                                       |

7. من OSPD، تأكد من أن ESC VM نشط/نشط.

[stack@pod1-ospd ~]$ nova list|grep -i esc

| 934519a4-d634-40c0-a51e-fc8d55ec7144 | vnf1-ESC-ESC-0                                                 | ACTIVE | -          | running     | vnf1-UAS-uas-orchestration=172.168.11.13; vnf1-UAS-uas-management=172.168.10.3                                                                                                 |

| 2601b8ec-8ff8-4285-810a-e859f6642ab6 | vnf1-ESC-ESC-1                                                 | ACTIVE | -          | running     | vnf1-UAS-uas-orchestration=172.168.11.14; vnf1-UAS-uas-management=172.168.10.6                                                                                                 |

#Log in to new ESC and verify Backup state.  You may execute health.sh on ESC Master too.

ubuntu@vnf1-uas-uas-0:~$ ssh admin@172.168.11.14

…

####################################################################

#   ESC on vnf1-esc-esc-1.novalocal is in BACKUP state.

####################################################################

[admin@vnf1-esc-esc-1 ~]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Backup Healthy

[admin@vnf1-esc-esc-1 ~]$ health.sh

============== ESC HA (BACKUP) =================

=======================================

ESC HEALTH PASSED

[admin@vnf1-esc-esc-1 ~]$ cat /proc/drbd

version: 8.4.7-1 (api:1/proto:86-101)

GIT-hash: 3a6a769340ef93b1ba2792c6461250790795db49 build by mockbuild@Build64R6, 2016-01-12 13:27:11

1: cs:Connected ro:Secondary/Primary ds:UpToDate/UpToDate C r-----

ns:0 nr:504720 dw:3650316 dr:0 al:8 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0

8. إذا كان ESC VM غير قابل للاسترداد ويتطلب إستعادة قاعدة البيانات، فيرجى إستعادة قاعدة البيانات من النسخة الاحتياطية التي تم الحصول عليها مسبقا.

9. بالنسبة إلى إستعادة قاعدة بيانات ESC، تأكد من إيقاف خدمة ESC قبل إستعادة قاعدة البيانات، وبالنسبة إلى ESC HA، قم بالتنفيذ في الجهاز الظاهري الثانوي أولا ثم الجهاز الظاهري الرئيسي.

# service keepalived stop

10. تحقق من حالة خدمة ESC وتأكد من إيقاف كل شيء في الأجهزة الافتراضية الأساسية والثانوية للحصول على HA.

# escadm status

11. قم بتنفيذ البرنامج النصي لاستعادة قاعدة البيانات. وكجزء من إستعادة قاعدة بيانات المحول (DB) إلى مثيل ESC الذي تم إنشاؤه حديثا، ستعمل الأداة أيضا على ترقية أحد المثيلات لتصبح ESC أساسي، وتحميل مجلد قاعدة بيانات المحول (DB) الخاص بها إلى جهاز DRBD، كما ستقوم ببدء تشغيل قاعدة بيانات PostGreSQL.

# /opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_dbtool.py restore --file scp://<username>:<password>@<backup_vm_ip>:<filename>

12. قم بإعادة تشغيل خدمة ESC لإكمال إستعادة قاعدة البيانات.

13. بالنسبة إلى HA الذي يتم تنفيذه في كل من الأجهزة الافتراضية (VM)، قم بإعادة تشغيل الخدمة keepalive.

# service keepalived start

14. بمجرد إستعادة VM وتشغيله بنجاح؛ تأكد من إستعادة جميع التكوين المحدد syslog من النسخ الاحتياطي السابق المعروف. تأكد من استعادته في جميع أجهزة ESC VMs.

[admin@auto-test-vnfm2-esc-1 ~]$

[admin@auto-test-vnfm2-esc-1 ~]$ cd /etc/rsyslog.d

[admin@auto-test-vnfm2-esc-1 rsyslog.d]$ls /etc/rsyslog.d/00-escmanager.conf

00-escmanager.conf

[admin@auto-test-vnfm2-esc-1 rsyslog.d]$ls /etc/rsyslog.d/01-messages.conf

01-messages.conf

[admin@auto-test-vnfm2-esc-1 rsyslog.d]$ls /etc/rsyslog.d/02-mona.conf

02-mona.conf

[admin@auto-test-vnfm2-esc-1 rsyslog.d]$ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

إسترداد EM

1. إذا كان EM VM في حالة "لا شيء/خطأ" بسبب شرط أو آخر، يمكن للمستخدم اتباع التسلسل المحدد لاسترداد EM VM المتأثر.

2. إن ESC/VNFM هو المكون الذي يراقب أجهزة EM VM لذلك في حالة وجود EM في حالة الخطأ، سيحاول ESC الاسترداد التلقائي ل EM VM. في حالة عدم قدرة ESC على إكمال الاسترداد بنجاح، سيقوم ESC بوضع علامة على وجود VM في حالة الخطأ.

3. في مثل هذه السيناريوهات، يمكن للمستخدم إجراء إسترداد يدوي لقرص EM VM بمجرد إصلاح مشكلة البنية الأساسية الأساسية الأساسية. من المهم تنفيذ هذا الاسترداد اليدوي فقط بعد إصلاح مشكلة أساسية.

4. التعرف على الجهاز الظاهري في الحالة الخطأ.

[stack@pod1-ospd ~]$ source corerc

[stack@pod1-ospd ~]$ nova list --field name,host,status |grep -i err

| c794207b-a51e-455e-9a53-3b8ff3520bb9 | vnf1-DEPLOYMENT-_vnf1-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8 | None                                 | ERROR   |

5. سجل الدخول إلى مدير ESC، وقم بتنفيذ الاسترداد-vm-action لكل صفيف أقراص EM و CF VM متأثر. كن صبورا. سيقوم ESC بجدولة إجراء الاسترداد وقد لا يحدث ذلك لبضع دقائق.

ubuntu@vnf1-uas-uas-1:~$ ssh admin@172.168.10.3

…

[admin@vnf1-esc-esc-0 ~]$ sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO vnf1-DEPLOYMENT-_vnf1-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8

[sudo] password for admin:

Recovery VM Action

/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --port=830 --host=127.0.0.1 --user=admin --privKeyFile=/root/.ssh/confd_id_dsa --privKeyType=dsa --rpc=/tmp/esc_nc_cli.ZpRCGiieuW

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1">

<ok/>

</rpc-reply>

6. راقب الموقع /var/log/esc/yangesc.log إلى أن يكتمل الأمر.

[admin@vnf1-esc-esc-0 ~]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

…

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Type: VM_RECOVERY_COMPLETE

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status: SUCCESS

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Code: 200

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [vnf1-DEPLOYMENT-_vnf1-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8]

#Log in to new EM and verify EM state is up.

ubuntu@vnf1vnfddeploymentem-1:~$ /opt/cisco/ncs/current/bin/ncs_cli -u admin -C

admin connected from 172.17.180.6 using ssh on vnf1vnfddeploymentem-1

admin@scm# show ems

EM            VNFM

ID  SLA  SCM  PROXY

---------------------

2   up   up   up

3   up   up   up

عند فشل ESC في بدء تشغيل VM

1. في بعض الحالات، سيفشل مركز الأنظمة الإلكترونية في بدء تشغيل الجهاز الظاهري (VM) بسبب حالة غير متوقعة. الحل البديل هو تنفيذ تحويل ESC من خلال إعادة تشغيل ESC الرئيسي. تستغرق عملية تحويل مركز الأنظمة الإلكترونية (ESC) حوالي دقيقة. قم بتنفيذ health.sh على Master ESC الجديد للتحقق مما إذا كان قيد التشغيل. عندما يصبح ESC رئيسيا، يمكن أن يقوم ESC بإصلاح حالة VM وبدء تشغيل VM. بما أن هذه العملية مجدولة، يجب الانتظار 5-7 دقائق حتى تكتمل.

2. يمكنك مراقبة /var/log/esc/yangesc.log و/var/log/esc/escmanager.log. إذا رأيت أنه لم يتم إسترداد الجهاز الظاهري بعد 5-7 دقائق، فسيحتاج المستخدم إلى الذهاب وإجراء الاسترداد اليدوي للجهاز الظاهري (الأجهزة الافتراضية) المتأثرة.

3. بمجرد إستعادة VM وتشغيله بنجاح؛ تأكد من إستعادة جميع التكوين المحدد syslog من النسخ الاحتياطي السابق المعروف. تأكد من استعادته في جميع الأجهزة الافتراضية (ESC).

root@abautotestvnfm1em-0:/etc/rsyslog.d# pwd

/etc/rsyslog.d

root@abautotestvnfm1em-0:/etc/rsyslog.d# ll

total 28

drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun  7 18:38 ./

drwxr-xr-x 86 root root 4096 Jun  6 20:33 ../]

-rw-r--r--  1 root root  319 Jun  7 18:36 00-vnmf-proxy.conf

-rw-r--r--  1 root root  317 Jun  7 18:38 01-ncs-java.conf

-rw-r--r--  1 root root  311 Mar 17  2012 20-ufw.conf

-rw-r--r--  1 root root  252 Nov 23  2015 21-cloudinit.conf

-rw-r--r--  1 root root 1655 Apr 18  2013 50-default.conf

root@abautotestvnfm1em-0:/etc/rsyslog.d# ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

إسترداد StarOS

1. في حالة ظهور أحد أجهزة StarOS VM في حالة "لا شيء/خطأ" بسبب شرط واحد أو آخر، يمكن للمستخدم اتباع هذا التسلسل لاسترداد الجهاز الظاهري ل StarOS الذي تأثر.

2. إن ESC/VNFM هو المكون الذي يراقب الأجهزة الافتراضية في نظام التشغيل StarOS لذلك في حالة وجود CF/SF في حالة خطأ، سيحاول ESC الاسترداد التلقائي ل CF/SF VM. لأي سبب، إذا تعذر على ESC إكمال الاسترداد بنجاح، سيقوم ESC بوضع علامة على VM في حالة الخطأ.

3. في مثل هذه السيناريوهات، يمكن للمستخدم القيام باسترداد يدوي لمعرف vm الخاص بالمحول (CF/SF) بمجرد إصلاح مشكلة البنية الأساسية الأساسية الأساسية. من المهم تنفيذ هذا الاسترداد اليدوي فقط بعد إصلاح مشكلة أساسية.

4. حدد الجهاز الظاهري في حالة الخطأ.

[stack@pod1-ospd ~]$ source corerc

[stack@pod1-ospd ~]$ nova list --field name,host,status |grep -i err

| c794207b-a51e-455e-9a53-3b8ff3520bb9 | vnf1-DEPLOYMENT-_s4_0_c2b19084-26b3-4c9c-8639-62428a4cb3a3 | None                                 | ERROR   |

5. سجل الدخول إلى مدير ESC، وقم بتنفيذ الاسترداد-vm-action لكل صفيف تخزين (EM) متأثر وخادم CF VM.كن صبورا. سيقوم ESC بجدولة إجراء الاسترداد وقد لا يحدث ذلك لبضع دقائق.

ubuntu@vnf1-uas-uas-1:~$ ssh admin@172.168.10.3

…

[admin@vnf1-esc-esc-0 ~]$ sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO vnf1-DEPLOYMENT-_s4_0_c2b19084-26b3-4c9c-8639-62428a4cb3a3

[sudo] password for admin:

Recovery VM Action

/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --port=830 --host=127.0.0.1 --user=admin --privKeyFile=/root/.ssh/confd_id_dsa --privKeyType=dsa --rpc=/tmp/esc_nc_cli.ZpRCGiieuW

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1">

<ok/>

</rpc-reply>

##Monitor the /var/log/esc/yangesc.log until command completes.

[admin@vnf1-esc-esc-0 ~]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

…

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Type: VM_RECOVERY_COMPLETE

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status: SUCCESS

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Code: 200

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [vnf1-DEPLOYMENT-_s4_0_c2b19084-26b3-4c9c-8639-62428a4cb3a3]

6. تحقق أيضا من صحة ذلك من خلال تشغيل علامة التبويب show card في StarOS. إذا كان الجهاز الظاهري المسترد هو SF، فقد يحتاج المستخدم إلى جعله نشطا إذا كان مطلوبا. قم بإجراء التغييرات الضرورية في تكوين StarOS.

[local]VNF1# show card tab

Saturday December 02 14:40:20 UTC 2017

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

6: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

7: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

9: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

10: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

عند فشل ESC في بدء تشغيل VM

في بعض الحالات، سيفشل مركز الأنظمة الإلكترونية في بدء تشغيل الجهاز الظاهري (VM) بسبب حالة غير متوقعة. الحل البديل هو تنفيذ تحويل ESC من خلال إعادة تشغيل ESC الرئيسي. تستغرق عملية تحويل مركز الأنظمة الإلكترونية (ESC) حوالي دقيقة. قم بتنفيذ health.sh على Master ESC الجديد للتحقق من أنه قيد التشغيل. عندما يصبح ESC رئيسيا، يمكن أن يقوم ESC بإصلاح حالة VM وبدء تشغيل VM. بما أن هذه العملية مجدولة، يجب الانتظار 5-7 دقائق حتى تكتمل. يمكنك مراقبة /var/log/esc/yangesc.log و/var/log/esc/escmanager.log. إذا لم تلاحظ إسترداد الجهاز الظاهري بعد 5 إلى 7 دقائق، فستحتاج إلى الذهاب وإجراء عملية الاسترداد اليدوي للأجهزة الافتراضية (الأجهزة الافتراضية) المتأثرة.