المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

سير عمل مذكرة التفاهم

المحول الطرفي في إعداد Ultra-M

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لاستبدال محول طرفي معيب (Nexus 93180YC-EX) في إعداد Ultra-M يستضيف وظائف الشبكة الظاهرية (VNF) لنظام التشغيل StarOS.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل مركزي لحزم البيانات المحمولة تم تجميعه مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه لتبسيط عملية نشر شبكات VNF. الخوادم التي تعد جزءا من إعداد Ultra-M متصلة بثلاثة أنواع مختلفة من المحولات :

- المحول Catalyst Switch

- مفتاح طرفي

- مفتاح العمود الفقري

مخطط الشبكة الخاص بإعداد Ultra-M هو:

مخطط شبكة UltraM

ملاحظة: مخطط الشبكة هو تمثيل فقط، وقد تختلف الاتصالات بين المحولات إختلافا طفيفا وفقا للحل الذي تم نشره.

مخصص هذا المستند لأفراد Cisco المطلعين على إعداد Cisco Ultra-M ومحول Nexus.

المختصرات

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

API

واجهة برمجة التطبيقات

ممسحة

طريقة إجرائية

دي آي

المثيل الموزع

FTP

بروتوكول نقل الملفات

SFTP

بروتوكول نقل الملفات الآمن

BGP

بروتوكول البوابة الحدودية

بي إف دي

اكتشاف إعادة التوجيه ثنائي الإتجاه

سير عمل مذكرة التفاهم

سير العمل ذو المستوى العالي لإجراء الاستبدال

المحول الطرفي في إعداد Ultra-M

في إعداد Ultra-M، يعالج المحول الطرفي الشبكات التالية:

- شبكات OpenStack - معالجة المستأجر، واجهة برمجة التطبيقات الداخلية، شبكة التخزين، شبكة إدارة التخزين

- شبكات StarOS VNF - معالجة شبكات DI وشبكات الخدمة

- شبكة الوصلات - توصيل محولات العمود الفقري

يحتوي كل حامل في إعداد Ultra-M على زوج من المحولات الطرفية. قد يكون للشبكات التي تتم معالجتها بواسطة المحول الطرفي تكرار عبر المحولات الطرفية للحامل. لذلك، لا يجب أن تتأثر الشبكات باستبدال محول طرفي.

المتطلبات الأساسية:

1. قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي لملف التكوين من المحول الطرفي باستخدام FTP/SFTP قبل المتابعة مع إستبدال المحول.

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2. تحقق من إصدار البرنامج الحالي الذي يتم تشغيله في المحول وأدخل ملاحظة عليه.

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3. تحقق من إستحقاق الترخيص الحالي.

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4. دون الكابلات المادية المتصلة بالمحول وحالة المنفذ.

POD1-leaf1# show int status

5. تحقق من الحالة الحالية لقنوات المنافذ ونظراء BGP وجيران BFD.

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

إجراء إستبدال المحول:

1. قم بتركيب المحول الجديد في الحامل وتوصيل الكبلات بالمحول كما هو موضح. يمكن العثور على خطوات تثبيت المحول: دليل تثبيت الأجهزة لوضع Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS

2. قم بإجراء التكوين الأولي ل IP من أجل تمكين الوصول إلى المحول من خلال عنوان IP الخاص بالإدارة للحصول على مزيد من التكوين. يمكن الرجوع إلى الخطوات اللازمة لتنفيذ إعدادات IP الأولية من: توصيل المحول بالشبكة.

3. تحقق من إصدار البرنامج للمحول Nexus والترقية/الرجوع إلى إصدار البرنامج السابق: دليل ترقية برامج Cisco Nexus 9000 Series NX-OS وإسقاطها

4. تحقق من مستوى ترخيص محول Nexus الجديد وتأكد من أنه وفقا لإعدادات الترخيص القديمة.

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5. نقل النسخ الاحتياطي للتكوين إلى المحول الجديد.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6. أعد تحميل المحول بعد تحميل تكوين النسخ الاحتياطي.

POD1-leaf1# reload

7. التحقق من حالة المنفذ وقنوات المنفذ ونظراء BGP وجيران BFD.

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all