المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

سير عمل مذكرة التفاهم

معرف النشر، UUID وعلاقتهم ب EM

فحوصات مسبقة

في EM

في ESC

في StarOS VNF

التعرف على عدم تطابق UUID

إسترداد UUID

مسح الطلبات المعلقة في EM Zookeeper

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لتصحيح عدم تطابق المعرف الفريد العالمي (UUID) بين مدير العناصر (EM) ووظائف الشبكة الظاهرية (VNF) لنظام التشغيل StarOS في إعداد Ultra-M يستضيف STARos VNFs.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل أساسي لحزم الأجهزة المحمولة تم تجميعه في حزم مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه من أجل تبسيط نشر شبكات VNF.

يتكون حل Ultra-M من أنواع الأجهزة الافتراضية (VM) التالية:

- تقنية المعلومات التلقائية

- النشر التلقائي

- خدمات أتمتة Ultra (UAS)

- مدير العناصر (EM)

- وحدة التحكم المرنة في الخدمات (ESC)

- دالة التحكم (CF)

- وظيفة جلسة العمل (SF)

تم توضيح البنية المعمارية عالية المستوى لتقنية Ultra-M والمكونات المعنية في هذه الصورة:

بنية UltraM

ملاحظة: يتم النظر في الإصدار Ultra M 5.1.x لتحديد الإجراءات الواردة في هذا المستند.

المختصرات

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

سي إف

دالة التحكم

SF

وظيفة الخدمة

ESC

وحدة التحكم المرنة في الخدمة

ممسحة

طريقة إجرائية

OSD

أقراص تخزين الكائنات

محرك الأقراص الثابتة

محرك الأقراص الثابتة

محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة

محرك أقراص في الحالة الصلبة

فيم

مدير البنية الأساسية الظاهرية

VM

جهاز ظاهري

إم

مدير العناصر

UAS

خدمات أتمتة Ultra

uID

المعرف الفريد العالمي

سير عمل مذكرة التفاهم

معرف النشر، UUID وعلاقتهم ب EM

هناك ثلاثة مكونات رئيسية - ESC و EM و StarOS VNF في إعداد Ultra-M. تعمل EM كوكيل لاستعلامات ConfD وترسل ردا نيابة عن StarOS VNF. يتم تشغيل كل من هذه المكونات كجهاز افتراضي (VM) والاحتفاظ بالمعلومات. عندما لا تتطابق بيانات/حالة الأجهزة الافتراضية (VM) عبر هذه العقد الثلاث، يوجد تنبيه بعدم تطابق UUID في EM. يقوم ESC بدعوة Yang إلى EM للحصول على بيانات ConfD. يحتوي CONFd على كل من معلومات التكوين والبيانات/الحالة التشغيلية. يترجم em الاستعلامات أن يأتي من ESC ويرسل الردود حسب الحاجة.

فحوصات مسبقة

في EM

دققت أن EM في وضع HA ويبدي كمدير/تابع:

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs --status | more

vsn: 4.1.1

SMP support: yes, using 2 threads

Using epoll: yes

available modules: backplane,netconf,cdb,cli,snmp,webui

running modules: backplane,netconf,cdb,cli,webui

status: started

cluster status:

mode: master

node id: 6-1528831279

connected slaves: 1

سجل الدخول إلى EM وتحقق ما إذا كان نظام مجموعة EM سليم:

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ems

EM VNFM

ID SLA SCM PROXY

---------------------

5 up up up

9 up up up

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 9-1518035669

ncs-state ha connected-slave [ 5-1518043097 ]

في ESC

في ESC، تحقق من تأسيس اتصال NetConf ب EM:

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ netstat -an | grep 830

tcp        0      0 0.0.0.0:830                 0.0.0.0:*                   LISTEN

tcp        0      0 172.18.181.6:830            172.18.181.11:39266         ESTABLISHED

tcp        0      0 172.18.181.6:830            172.18.181.11:39267         ESTABLISHED

tcp        0      0 :::830                      :::*                        LISTEN

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$

من مركز الأنظمة الإلكترونية (ESC)، تأكد من أن جميع الأجهزة الافتراضية (VM) في حالة نشطة وأن الخدمة نشطة:

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep "<vm_name>|<state>"

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_c1_0_13d5f181-0bd3-43e4-be2d-ada02636d870</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_c4_0_9dd6e15b-8f72-43e7-94c0-924191d99555</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s2_0_b2cbf15a-3107-45c7-8edf-1afc5b787132</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s3_0_882cf1ed-fe7a-47a7-b833-dd3e284b3038</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s5_0_672bbb00-34f2-46e7-a756-52907e1d3b3d</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s6_0_6f30be77-6b9f-4da8-9577-e39c18f16dfb</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$

في StarOS VNF

التحقق من أن وكيل وكيل VNFM متصل:

[local]POD1-VNF2-PGW# show vnfm-proxy-agent status

Thursday June 21 07:25:02 UTC 2018

VNFM Proxy Agent Status:

State        : online

Connected to : 172.18.180.3:2181

Bind Address : 172.18.180.13:38233

VNFM Proxy address count: 3

تحقق من حالة عرض المحول على قيد الحياة:

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl status

Thursday June 21 07:25:09 UTC 2018

emctrl status:

emctrl in state: ALIVE

التعرف على عدم تطابق UUID

يجب مقارنة UUID بين StarOS VNF و EM لتحديد عدم التطابق. تسرد هذه الإجراءات الخطوات التي سيتم تنفيذها في StarOS VNF و EM للحصول على معرفات المستخدم الموحدة من العقد المقابلة.

من StarOS، أنت يستطيع حصلت ال UUID إما من عرض emctrl vdu قائمة أو من العرض بطاقة جهاز إنتاج.

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 07:24:28 UTC 2018

Showing emctrl vdu

card[01]: name[CFC_01                                            ] uuid[33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62]

card[02]: name[CFC_02                                            ] uuid[E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506]

card[03]: name[SFC_03                                            ] uuid[E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC]

card[04]: name[SFC_04                                            ] uuid[B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83]

card[05]: name[SFC_05                                            ] uuid[CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E]

card[06]: name[SFC_06                                            ] uuid[65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55]

Incomplete command

[local]POD1-VNF2-PGW# show card hardware | grep -i uuid

Thursday June 21 07:24:46 UTC 2018

UUID/Serial Number      : 33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62

UUID/Serial Number      : E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506

UUID/Serial Number      : E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC

UUID/Serial Number      : B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83

UUID/Serial Number      : CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E

UUID/Serial Number      : 65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55

سرد الوحدات غير المأهولة في em:

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$  ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

control-function  BOOT_generic_di-chasis_CF1_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_CF2_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506  -      -       -

session-function  BOOT_generic_di-chasis_SF1_1  -          -          di-chasis    true   false        e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF2_1  -          -          di-chasis    true   false        b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        828281f4-c0f4-4061-b324-26277d294b86  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF4_1  -          -          di-chasis    true   false        65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55  -      -       -

من هذا المخرج، أنت يستطيع رأيت أن البطاقة 5 بها UUID حالة عدم توافق بين em و StarOS:

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 07:24:28 UTC 2018

Showing emctrl vdu

.....

card[05]: name[SFC_05                                            ] uuid[CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E]

.....

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

session-function  .......

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        828281f4-c0f4-4061-b324-26277d294b86  -      -       -

......

ملاحظة: إذا كانت هناك بطاقات متعددة غير متطابقة، فتأكد من انتقالك إلى الأخرى فقط بعد الانتهاء من إحداها. إذا حاولت إستخدام بطاقات متعددة في نفس الوقت، فقد تواجه بعض الاحتمالات مشكلة في فهرسة ESC VM.

إسترداد UUID

إذا كان UUID غير متطابق في بطاقة CF، فتأكد من إجراء مزامنة filesystem:

[local]VNF2# filesystem synchronize all

إذا كانت بطاقة UUID غير المتطابقة SF نشطة، فقم بترحيل البطاقة لجعلها في حالة إستعداد:

[local]VNF2# card migrate from 4 to 5

إذا كانت بطاقة UUID غير المطابقة هي CF نشطة، فقم بتنفيذ محول البطاقة لإحضارها إلى حالة الاستعداد:

[local]VNF2# card switch from 2 to 1

إيقاف البطاقة التي تحتوي على عدم تطابق UUID من NCS CLI في EM:

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$  ncs_cli -u admin -C

admin@scm# suspend-vnfci vdu session-function vnfci BOOT_generic_di-chasis_SF3_1

success true

ملاحظة: في بعض السيناريوهات النادرة، لا تبدأ واجهة سطر الأوامر CLI الخاصة ب VNFCI من EM تحديث الخدمة في ESC.  في EM، تظهر السجلات (/var/log/em/vnfm-proxy/vnfm-proxy.log) رسالة خطأ تشير إلى أن EM بها طلبات معلقة وأنها تتجاهل الطلب الجديد. لحل هذه المشكلة، تحقق من برنامج مراقبة النطاق EM لترى أي طلبات معلقة معلقة ثم قم بمسحها يدويا. ارجع إلى القسم الأخير من هذا المستند لتنفيذ هذا الإجراء، "مسح الطلب المعلق في برنامج حماية البيئة (إختياري)".

تحقق في Yangesc.log على ESC من قبول الصفقة وانتظار وضعها في صيغتها النهائية:

####################################################################

#   ESC on vnfm2-esc-0.novalocal is in MASTER state.

####################################################################

[admin@vnfm2-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_ALIVE

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group deployment completed successfully!

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Tenant: core

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:29:49,510 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:30:32,318 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:36:25,083 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:36:25,628 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,628 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION STARTED  =====

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  ===== UPDATE SERVICE REQUEST RECEIVED (UNDER TENANT) =====

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  Tenant name: core

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:36:25,843 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,843 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION ACCEPTED  =====

07:37:04,535 21-Jun-2018 INFO

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_UNDEPLOYED

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM Undeployed during deployment update, VM name: [vnfd2-deployment_s6_0_6f30be77-6b9f-4da8-9577-e39c18f16dfb]

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      VM ID: cf0c63df-d041-42e1-b541-6b15b0bf2f3e

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_UPDATED

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group update completed successfully

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:41:55,912 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

بعد إلغاء نشر الجهاز الظاهري وتحديث الخدمة، قم باستئناف البطاقة التي تم تعليقها:

admin@scm# resume-vnfci vdu session-function vnfci BOOT_generic_di-chasis_SF3_1

success true

تأكد من موقع يانغسك log أن الجهاز الظاهري قد تم نشره مرة أخرى ليصبح على قيد الحياة:

####################################################################

#   ESC on vnfm2-esc-0.novalocal is in MASTER state.

####################################################################

[admin@vnfm2-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

07:41:55,912 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:41:56,412 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,413 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION STARTED  =====

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  ===== UPDATE SERVICE REQUEST RECEIVED (UNDER TENANT) =====

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  Tenant name: core

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:41:56,612 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,612 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION ACCEPTED  =====

07:43:53,615 21-Jun-2018 INFO

07:43:53,615 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_DEPLOYED

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM Deployed in a deployment update. VM name: [vnfd2-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299]

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      VM ID: 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_ALIVE

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM_Alive event received during deployment update, VM ID: [vnfd2-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299]

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      VM ID: 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_UPDATED

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group update completed successfully

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

قارن UUID مرة أخرى من StarOS و EM للتأكد من أن عدم التطابق ثابت:

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

control-function  BOOT_generic_di-chasis_CF1_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_CF2_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506  -      -       -

session-function  BOOT_generic_di-chasis_SF1_1  -          -          di-chasis    true   false        e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF2_1  -          -          di-chasis    true   false        b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF4_1  -          -          di-chasis    true   false        65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55  -      -       -

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 09:09:02 UTC 2018

Showing emctrl vdu

card[01]: name[CFC_01                                            ] uuid[33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62]

card[02]: name[CFC_02                                            ] uuid[E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506]

card[03]: name[SFC_03                                            ] uuid[E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC]

card[04]: name[SFC_04                                            ] uuid[B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83]

card[05]: name[session-function/BOOT_generic_di-chasis_SF3_1     ] uuid[637547AD-094E-4132-8613-B4D8502EC385]

card[06]: name[SFC_06                                            ] uuid[65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55]

Incomplete command

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW# show card hardware | grep -i uuid

Thursday June 21 09:09:11 UTC 2018

UUID/Serial Number      : 33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62

UUID/Serial Number      : E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506

UUID/Serial Number      : E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC

UUID/Serial Number      : B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83

UUID/Serial Number      : 637547AD-094E-4132-8613-B4D8502EC385

UUID/Serial Number      : 65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55

مسح الطلبات المعلقة في EM Zookeeper

ملاحظة: هذا إختياري.

برنامج Access Zookeeper:

ubuntu@ultramvnfm1em-0:~$ /opt/cisco/usp/packages/zookeeper/current/bin/zkCli.sh

<snip>

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0]

طلب معلق للقائمة:

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] ls /request

حذف كافة الطلبات المدرجة:

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] rmr /request/request00000000xx

بمجرد مسح كافة الطلبات المعلقة، أعد تشغيل طلب الإيقاف المؤقت مرة أخرى.