المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

سير عمل مذكرة التفاهم

محول CAT في إعداد Ultra-M

المتطلبات الأساسية

إجراء إستبدال المحول

المقدمة

يصف هذا وثيقة ال steps يتطلب in order to استبدلت معيب مادة حفازة (CAT) مفتاح في ultra-M setup أن يستضيف StarOS شبكة وظائف (VNFs).

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل أساسي لحزم الأجهزة المحمولة تم تجميعه في حزم مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه من أجل تبسيط نشر شبكات VNF. الخوادم التي تعد جزءا من إعداد Ultra-M متصلة بثلاثة أنواع مختلفة من المحولات:

- مفتاح Cat

- مفتاح طرفي

- مفتاح العمود الفقري

مخطط الشبكة الخاص بإعداد Ultra-M كما هو موضح في الصورة:

مخطط شبكة UltraM

ملاحظة: مخطط الشبكة هو تمثيل فقط. قد تختلف الاتصالات بين المحولات قليلا وهذا يعتمد على الحل الذي تم نشره.

مخصص هذا المستند لأفراد Cisco المطلعين على عمليات إعداد Cisco Ultra-M ومحولات CAT.

المختصرات

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

ممسحة

طريقة إجرائية

LAN

شبكة المنطقة المحلية

FTP

بروتوكول نقل الملفات

TFTP

بروتوكول نقل الملفات المبسط

CIMC

عنصر التحكم المتكامل في الإدارة من Cisco

سير عمل مذكرة التفاهم

سير العمل ذو المستوى العالي لإجراء الاستبدال

محول CAT في إعداد Ultra-M

في إعداد Ultra-M، يعالج محول CAT الشبكات التالية:

شبكة الإدارة - يربط CIMC ميناء من خوادم UCS ومنفذ إدارة من Nexus مفتاح.

شبكة إمداد OpenStack - توصل الشبكة المحلية LAN1 بمنفذ من جميع خوادم UCS.

الشبكة الخارجية - تتصل بمحول الخطوة التالية.

يحتوي كل حامل في إعداد Ultra-M على محول CAT واحد لمعالجة هذه الشبكات الثلاث للأجهزة الموجودة في الحامل. نظرا لوجود محول CAT واحد فقط لكل حامل وعدم وجود تكرار لمحول CAT، في وقت إستبدال محول CAT معيب، ستتأثر الشبكات التي تمت معالجتها بواسطة محول CAT. ومع ذلك، نظرا لعدم نقل أي من حركة مرور مستوى الخدمة بواسطة هذه الشبكات، فلن يحدث أي تأثير على الخدمة في وقت إجراء الاستبدال.

المتطلبات الأساسية

قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي لملف التكوين من محول CAT باستخدام FTP/TFTP قبل المتابعة مع إستبدال المحول:

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

فحصت الحالي برمجية صيغة أن يركض في المفتاح وأعدت ملاحظة من هو:

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

تحقق من إستحقاق الترخيص الحالي:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

دون الكبلات المادية المتصلة بالمحول وكذلك حالة المنفذ:

CAT-POD1-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX

<snip>

إجراء إستبدال المحول

قم بتركيب المحول الجديد في الحامل وتوصيل الكبلات بالمحول كما هو موضح. يمكن العثور على خطوات تثبيت المحول هنا: دليل تثبيت أجهزة المحول Catalyst 3850.

قم بتنفيذ الإعداد السريع لإدخال معلومات IP الأولية. يتيح هذا الإجراء الوصول إلى المحول من خلال عنوان IP للحصول على مزيد من التكوين. يمكن العثور على الخطوات المطلوبة لتنفيذ الإعداد السريع في هذا الارتباط: دليل بدء تشغيل المحول Catalyst 3850 switch.

فحصت البرمجية صيغة من ال CAT مفتاح وتحسين/خفض إلى السابق برمجية صيغة حسب الخطوة يعطي هنا: مادة حفازة 3850 sery مفتاح تحسين، إدارة، واسترداد تقنية.

تحقق من مستوى ترخيص محول CAT الجديد وتأكد من أنه وفقا لإعدادات الترخيص القديمة:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

نقل النسخ الاحتياطي للتكوين إلى المحول الجديد:

CAT-POD1-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

أعد تحميل المحول بعد تحميل تكوين النسخ الاحتياطي:

CAT-POD1-01#reload

ما إن يكون المفتاح فوق، فحصت الميناء وضع وأكدت هو كالسابق:

CAT-POD1-01#show int status