المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم الحوسبة

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم وحدة التحكم

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم OSD-Compute

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم OSPD

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لاستبدال كل من محركات الأقراص الثابتة المعيبة في الخادم في إعداد Ultra-M الذي يستضيف وظائف الشبكة الظاهرية (VNFs) لنظام التشغيل StarOS.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل مركزي لحزم البيانات المحمولة تم تجميعه مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه لتبسيط عملية نشر شبكات VNF. OpenStack هو مدير البنية الأساسية الظاهرية (VIM) ل Ultra-M ويتكون من أنواع العقد التالية:

- حوسبة

- قرص تخزين الكائنات - الحوسبة (OSD - الحوسبة)

- ضابط

- النظام الأساسي OpenStack - المدير (OSPD)

تم توضيح البنية المعمارية عالية المستوى لتقنية Ultra-M والمكونات المعنية في هذه الصورة:

بنية UltraM

هذا المستند مخصص لأفراد Cisco المطلعين على النظام الأساسي Cisco Ultra-M، وهو يفصل الخطوات المطلوبة ليتم تنفيذها على مستوى OpenStack و StarOS VNF في وقت إستبدال خادم وحدة التحكم.

ملاحظة: يتم النظر في الإصدار Ultra M 5.1.x لتحديد الإجراءات الواردة في هذا المستند.

المختصرات

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

سي إف

دالة التحكم

SF

وظيفة الخدمة

ESC

وحدة التحكم المرنة في الخدمة

ممسحة

طريقة إجرائية

OSD

أقراص تخزين الكائنات

محرك الأقراص الثابتة

محرك الأقراص الثابتة

محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة

محرك أقراص في الحالة الصلبة

فيم

مدير البنية الأساسية الظاهرية

VM

جهاز ظاهري

إم

مدير العناصر

UAS

خدمات أتمتة Ultra

uID

المعرف الفريد العالمي

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة

سيتم تزويد كل خادم أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمحركي أقراص ثابتة للعمل كقرص تمهيد في تهيئة وحدة التحكم RAID 1. في حالة تعطل محرك أقراص ثابتة واحد، ونظرا لوجود تكرار من المستوى RAID 1، يمكن تبديل محرك الأقراص الثابتة المعيب دون إيقاف التشغيل. ومع ذلك، عند فشل كلا محركي الأقراص الثابتة، سيتم إيقاف تشغيل الخادم وستفقد إمكانية الوصول إلى الخادم. لاستعادة الوصول إلى الخادم والخدمات، يلزم لاستبدال كل من محركات الأقراص الثابتة وإضافة الخادم إلى مكدس الشبكات الزائدة الموجود.

يمكن الرجوع إلى إجراء إستبدال مكون معيب على خادم UCS C240 M4 من إستبدال مكونات الخادم.

في حالة فشل كل من محركي الأقراص الثابتة، استبدل فقط هذين محركي الأقراص الثابتة المعيبين في خادم UCS 240M4 نفسه. لا يلزم إجراء ترقية BIOS بعد إستبدال الأقراص الجديدة.

في حل Ultra-M القائم على OpenStack، يمكن لخادم UCS 240M4 Bare-metal أن يقوم بواحد من هذه الأدوار: الحوسبة، كمبيوتر OSD، وحدة التحكم أو OSPD. وتتم الإشارة إلى الخطوات المطلوبة للتعامل مع كل من حالات فشل محرك الأقراص الثابتة في كل من أدوار الخوادم هذه في هذه الأقسام.

ملاحظة: في السيناريوهات التي يكون فيها كل من محرك الأقراص الثابتة سليما ولكن بعض الأجهزة الأخرى معيبة في خادم UCS 240M4، استبدل UCS 240M4 بالأجهزة الجديدة، على الرغم من ذلك، أعد إستخدام نفس محركات الأقراص الثابتة. في هذه الحالة، تكون محركات الأقراص الثابتة هي الوحيدة التي تحتوي على أخطاء، لذلك عليك إعادة إستخدام نفس محركات UCS 240M4 واستبدال محركات الأقراص الثابتة المعيبة بمحركات الأقراص الثابتة الجديدة.

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم الحوسبة

في حالة ملاحظة تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4، والتي تعمل كعقدة حوسبة، اتبع إجراء الاستبدال كما هو منصوص عليه في إجراء إستبدال خادم الكمبيوتر.

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم وحدة التحكم

في حالة ملاحظة حدوث عطل في كلا محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4 الذي يعمل كعقدة وحدة تحكم، اتبع إجراء الاستبدال كما هو منصوص عليه في .

ونظرا لأنه لن يمكن الوصول إلى خادم وحدة التحكم الذي يلاحظ فشل محركات الأقراص الثابتة عبر طبقة الأمان (SSH)، فعليك تسجيل الدخول إلى عقدة وحدة تحكم أخرى من أجل تنفيذ إجراء إيقاف التشغيل الرائع المذكور في الارتباط المذكور.

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم OSD-Compute

في حالة ملاحظة حدوث عطل في كل من محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4 التي تعمل كعقدة حوسبة OSD، اتبع إجراء الاستبدال كما هو منصوص عليه في .

في الإجراء المذكور هنا، لا يمكن تنفيذ إيقاف تشغيل التخزين الجميل ل CEPH حيث أن كلا الفشل ينتج عنه تعذر الوصول للخادم. لذلك، تجاهل هذه الخطوات.

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم OSPD

في حالة ملاحظة تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4، التي تعمل كعقدة SN OSPD، اتبع إجراء الاستبدال كما هو موضح في .

في هذه الحالة، يلزم إجراء النسخ الاحتياطي ل OSPD الذي تم تخزينه مسبقا لإجراء الاستعادة بعد إستبدال قرص HDD، وإلا سيكون الأمر كما لو تم إعادة نشر المكدس بالكامل.