المحتويات

المقدمة

المكونات المستخدمة

تصميم أنظمة عالي المستوى (مصطلحات)

النظر في مخطط الشبكة الكاملة وإعداده

تكوين الشبكة الكاملة (مخطط الحلقة)

أستكشاف أخطاء شبكة الشبكة العنكبوتية وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا وثيقة التشكيل من شبكة كامل (حلقة طبولوجيا) setup عن طريق GUI واستعملت لشبكات بنية أساسية ثابتة مع CURWB أداة.

المكونات المستخدمة

أجهزة الراديو Cisco Catalyst IW9167

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

تصميم أنظمة عالي المستوى (مصطلحات)

عبارة المرور: تم تكوين هذه المعلمة على أجهزة الراديو ضمن نظام مجموعة شبكة معينة أو مجال بث محدد؛ لتمكينهم من التواصل وإنشاء الاتصالات. تقوم عبارة المرور بتشفير معلومات الإشارات المرسلة بين أجهزة الراديو وتسهيل تكوين الاتصال قبل إرسال البيانات. عبارة المرور الافتراضية هي CiscoURWB.

معرف الشبكة: معرف الشبكة هو معرف نظام ثماني رباعي فريد يتم تعيينه لكل جهاز من أجهزة CURWB، وعادة ما يتم تنسيقه على هيئة 5.a.b.c. هذا هو عنوان MAC من ال curwb أداة

نهاية الشبكة: جهاز أو راديو CURWB يعمل كبوابة بين الشبكة الأساسية وشبكة CURWB. في العادة، يقوم مسؤول النظام بتعيين جهاز Mesh End بشكل صريح. ومع ذلك، يمكن إختيار الراديو تلقائيا كنهاية شبكة عن طريق أجهزة راديو أخرى في الشبكة إذا كان لديه أقل رقم معرف للشبكة ولم يتم تكوين أي نهاية شبكة أخرى داخل المجموعة.

نقطة الشبكة: راديو CURWB يعمل كوحدة بعيدة داخل شبكة CURWB؛ إرسال البيانات إلى الأجهزة الطرفية

الضغط التلقائي: تمكن آلية منع حلقة الشبكة أجهزة CURWB من اكتشاف الاتصالات والحفاظ على مسار مخصص للدخول/الخروج من وإلى نهاية الشبكة أو مركز الشبكة. تقوم أجهزة اللاسلكي المحمولة (IW) بتوزيع البيانات المستلمة على أجهزة الراديو المتصلة، ولمنع حلقات التكرار، يتم حظر منفذ واحد. وينشأ هذا الوضع عادة في تصميمات مخطط الشبكة الدائرية أو عندما يتصل منفذا إيثرنت من جهازين لاسلكيين بالمحول نفسه، مما يستلزم حظر منفذ إيثرنت واحد مع السماح بالآخر.

النظر في مخطط الشبكة الكاملة وإعداده

- توفر عمليات التهيئة الكاملة لمخطط الشبكة العنكبوتية/الشبكة الدائرية مرونة أكبر للشبكة مقارنة بالشبكات من نقطة إلى نقطة عن طريق توفير إمكانية التكرار اللاسلكي.

- يمكن لكل موقع إستخدام جهاز لاسلكي واحد، لأن لكل جهاز لاسلكي واجهتين. ومع ذلك، لضمان تكرار الاتصال اللاسلكي وتغطية سيناريوهات فشل الاتصال، يجب أن يحتوي كل موقع على جهازين لاسلكيين. يضمن هذا الإعداد أنه في حالة فشل أحد أجهزة الراديو، يمكن للمسار البديل الخاص بمخطط الحلقة تسليم حركة المرور.

- أجهزة الإتصال اللاسلكية الموجودة عند نقطة التجميع، والتي تكون عادة الأقرب إلى الشبكة المركزية، يجب أن تكون على هيئة نهاية الشبكة المعشقة.

- تعمل نقطة نهاية الشبكة كبوابة بين شبكة CURWB اللاسلكية وشبكة مركز الاتصال السلكي، بينما تعمل أجهزة الراديو المتبقية كنقاط شبكة. يجب تحديد دور راديو CURWB بناء على الوظيفة التي يؤديها كل راديو.

تكوين الشبكة الكاملة (طبولوجيا الحلقة)

لإنشاء شبكة شبكة كاملة، يجب تكوين المعلمات التالية:

1. الوضع العام

2. معلمات LAN

3. عبارة المرور، التردد، دور الراديو

من الضروري تنشيط أي ميزات إضافية مثل شبكة VLAN و AES في حالة تمكينها على جهاز لاسلكي واحد على جميع الأجهزة اللاسلكية.

الوضع العام: يمكن تكوين وضع الراديو وعناوين IP من هذه الصفحة. يعتبر الاختيار الدقيق لنهاية الشبكة أمرا ضروريا، حيث يكون الراديو الأقرب ماديا للشبكة المركزية ويتم تكوينه عادة على أنه نهاية الشبكة.

راديو لاسلكي: يقع تشكيل عبارة المرور، التردد، عرض القناة، ودور الراديو ضمن إعدادات الراديو اللاسلكية. يجب تعيين أجهزة الراديو التي يتم تكوينها في وضع الشبكة الكاملة على الوضع الثابت، بدلا من وضع Fluidmax الأساسي أو الثانوي.

إعدادات الراديو المتقدمة: مجموعة من أرقام الهوائي تتماشى مع نوع الهوائي المستخدم في الموقع. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تمكين تشفير AES لتأمين مستوى البيانات.

أستكشاف أخطاء شبكة الشبكة العنكبوتية وإصلاحها

- تقوم الشبكة العنكبوتية الكاملة بتوسيع روابط متعددة من نقطة إلى نقطة، مكونة طبولوجيا حلقية. وكما هو الحال بالنسبة للارتباطات من نقطة إلى نقطة، يجب أن تحافظ أجهزة الإرسال اللاسلكي على خط النظر المباشر. يجب أن تتراوح RSSI لكل من الوصلة والارتباط السفلي عبر جميع الارتباطات من -45 إلى -65 ديسيبل لكل ميللي وات.

- في الشبكات الكاملة للشبكة المعشقة، تكون الروابط المتعددة من نقطة إلى نقطة موجودة دائما، ويجب أن يعمل كل رابط على تردد غير متداخل لمنع التداخل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستخدم جميع الارتباطات عبارة المرور نفسها.

- مثاليا، يكفي إرسال لاسلكي واحد لكل موقع نظرا لأن كل جهاز لاسلكي لديه واجهتان. ومع ذلك، فمن أجل تحقيق تكرار لاسلكي واقعي ومعالجة أعطال الراديو المحتملة، يجب أن يحتوي كل موقع على جهازين لاسلكيين. يضمن هذا الإعداد أنه في حالة فشل أحد أجهزة الراديو، يستمر المسار البديل ضمن مخطط الحلقة في تسليم حركة المرور.