المحتويات

المقدمة

شفافية شبكة الطبقة 2

تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI)

اكتشاف أنواع الإيثر وإضافتها

تكوين GUI

السماح بأنواع معينة من Ether فقط

أنواع Ether المحجوزة

بروتوكول Ethernet 1

المقدمة

يصف هذا وثيقة الوظائف والتهيئة لميزات شفافية شبكة الطبقة 2.

شفافية شبكة الطبقة 2

شفافية الطبقة 2 هي ميزة متوفرة على نقاط وصول IW9165 و IW9167 مع برنامج ثابت إصدار 17.12.1 وأعلى.

تتيح هذه الميزة للخيار إما حظر حزم الطبقة 2 العامة أو السماح بها من خلال شبكة الإدخال والإخراج (IW). يتم اكتشاف أنواع Ether الموجودة على الحزم التي تجتاز شبكة IW تلقائيا والإبلاغ عنها.

فهو يتيح إمكانية الإرسال بسلاسة للبروتوكولات من الطبقة 2 بخلاف IP عبر شبكة الشبكة اللاسلكية، مما يعمل على توسيع إمكانية الوصول والإمكانات الخاصة بالتطبيقات الصناعية المختلفة.

نوع Ether هو حقل ثنائي النظام الثماني في إطار الإيثرنت الذي يشير إلى نوع البروتوكول الذي يتم تغليفه داخل الحمولة.

بخلاف أنواع Ether المحجوزة، يسمح للمستخدمين بالخيار أن يسمح خاص نوع Ether، طبقة 2 أنواع ether، و إثرنيت-i ربط. يتم إجراء تصفية الحزمة في نقاط الدخول/الخروج من أنفاق MPLS.

تكون نقطة الخروج دائما هي نهاية الشبكة، ونقاط الدخول يمكن أن تكون نقاط شبكة في إعداد البنية التحتية الثابتة أو أجهزة راديو المركبات في إعداد التدفق.

تعتمد العديد من الأجهزة والأنظمة الصناعية على البروتوكولات القديمة مثل Modbus أو DNP3 أو البروتوكولات الخاصة التي تعمل عند الطبقة 2 من نموذج الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة (OSI).  تتيح شفافية شبكة الطبقة 2 لهذه الأجهزة الاتصال بسلاسة عبر شبكة الشبكة اللاسلكية، حتى إذا لم تكن قائمة على IP.

تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI)

اكتشاف أنواع الإيثر وإضافتها

يسمح بشكل افتراضي بنوع Ether لحزم Profinet 0x8892 ونوع Ether ل QNet 0x8204.

1. يمكن عرض قائمة أنواع Ether المكتشفة باستخدام الأمر أدناه.

MP#show mpls ether-filter

Ether-type   Direction       Description

0x6002       INGRESS         ---

0x86DD       INGRESS         IPv6

0x8035       INGRESS         RARP

2. يمكن إضافة أنواع Ether المكتشفة أو جميع أنواع Ether المتاحة باستخدام الأوامر أدناه.

MP#config mpls ether-filter allow-list add 0x86DD

MP#write

MP#reload

MP#config mpls ether-filter allow-list add all

MP#write

MP#reload

3. يمكن التحقق من تكوين نوع ether المضاف من التكوين الجاري تشغيله.

MP#show run

4. يمكن حذف أنواع Ether المحددة من قائمة السماح أيضا.

MP#config mpls ether-filter allow-list delete 0x86DD

MP#write

MP#reload

5. كما يمكن مسح أنواع Ether المكتشفة باستخدام الأمر أدناه.

MP#config mpls ether-filter table clear

تكوين GUI

يمكن أن يكون التكوين نفسه من واجهة المستخدم الرسومية لنقطة الوصول (في وضع CURWB). انتقل إلى حقل مرشح الإيثرنت تحت الإعدادات المتقدمة في اللوحة الجانبية من واجهة المستخدم الرسومية (GUI).

السماح بجميع أنواع Ether بتحديد خانة الاختيار الخاصة بها.

السماح بأنواع معينة من Ether فقط

قم بإلغاء تحديد خيار السماح بجميع أنواع الإيثرنت وإضافة نوع Ether المطلوب. انقر فوق حفظ وتطبيق لتنفيذ التغييرات.

امسح أنواع Ether التي تم اكتشافها بالنقر على خيار Clear Detected في واجهة المستخدم الرسومية

أنواع Ether المحجوزة

بعض أنواع Ether محجوزة ولا يمكن إضافتها أو حذفها من القائمة.

تؤدي أي محاولة لاستخدام هذا المحول إلى حدوث خطأ كما هو موضح أدناه:

بروتوكول Ethernet 1

يمكن حظر بروتوكول Ethernet 1 أو السماح به من واجهة سطر الأوامر (CLI) أو واجهة المستخدم الرسومية (GUI) كذلك.

MP#config mpls ether-filter ethernet-I block

MP#write

MP#show run

MP#config mpls ether-filter ethernet-I forward

MP#write

MP#show run

من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للراديو، يمكن تحديد خانة الاختيار السماح ببروتوكولات إيثرنت 1 للسماح بإطارات الإيثرنت 1 وإلغاء تحديدها لحظر إطارات. انقر فوق حفظ وتطبيق" لتطبيق التغيير.