المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

متطلبات البرامج الثابتة لأجهزة CURWB اللاسلكية القديمة

التوافق للترحيل

الترحيل اللاسلكي الصناعي ل FM القديم إلى Cisco (سيناريو Brownfield)

تهيئة أجهزة الراديو القديمة

توافق البروتوكول

التوافق اللاسلكي

ميوعة

فلويدماكس

المقدمة

يصف هذا وثيقة ال interoperability تشكيل ل IW APs و قديم CURWB لاسلكي.

معلومات أساسية

يمكن للأجهزة اللاسلكية طراز FMx500 و FMx200 الموثوقة الفائقة من Cisco الاتصال الآن بنقاط الوصول اللاسلكية الصناعية (IW 9167 و 9165 في وضع URWB)، ومنتجات IEC6400 في نفس النشر.

متطلبات البرامج الثابتة لأجهزة CURWB اللاسلكية القديمة

- طراز FM1200 Volo (7.10)

- FM3200-Series (8.7)

- FM4200-Series (8.7)

- الطراز FM4200F-Series (8.7)

- الفئة FM3500 (9. 5)

- FM4500-Series (9.5)

- FM4500F-Series (9. 5)

التوافق للترحيل

- سيناريو Brownfield تفويض إستبدال الشبكة الطرفية مع IW 916x APs أو IEC6400. في سيناريو مختلط، إذا كانت الشبكة الموجودة تستخدم أي أجهزة راديو FM/CURWB قديمة وأجهزة FM10000 أو FM1000 كعبارات، فيجب إستبدالها بجهاز IW916x أو جهاز كمبيوتر IEC6400 Edge.

- من FM Monitor إلى IW Monitor: يمكن لسيناريوهات Brownfield التي تتطلب تثبيت شاشة IW الترقية من شاشة FM إلى شاشة IW تحتفظ بالبيانات التاريخية.

- الملحقات المدمجة: يتم تركيب بعض هوائيات الإرسال اللاسلكي (FM) على اللوحة كهوائيات Cisco أو إستبدالها بطرز أحدث. يتم إستبدال الملحقات الأخرى بطرز Cisco الموجودة حيثما دعت الحاجة وحيث يتم قطع الأجزاء الأقدم.

- من خدمة FM Racer إلى خدمة IW: يتم بعد ذلك ترحيل جميع أجهزة FM المدعومة على Racer إلى خدمة IW على لوحة معلومات عمليات IoT. يؤدي الترحيل إلى خدمة IW بعد ذلك إلى إلغاء متطلبات فرض الترخيص.

الترحيل اللاسلكي الصناعي ل FM القديم إلى Cisco (سيناريو Brownfield)

1. ترقية أجهزة Fluidmesh القديمة إلى إصدار 9.5/8.7 FW

1. قم بتحديث راديو واحد على الأقل من جانب البنية الأساسية.

2. التحقق من صحة عملية الشبكة.

3. ترقية بقية الشبكة خطوة بخطوة.

2. استبدل نهاية الشبكة بالراديو IW916x أو IEC6400 (ينطبق على GG و LG في سيناريو L3):

1. قم بتكوين "وضع التوافق" على الأجهزة القديمة عبر CLI (واجهة سطر الأوامر).

2. راقبت الشبكة ل عملية ناعمة.

3. استبدل راديو قديم Fluidmesh واحد على البنية التحتية أو السيارة بنقطة وصول IW.

1. راقبت الشبكة ل عملية ناعمة.

2. قم باستبدال العديد من أجهزة الإرسال اللاسلكي حسب الحاجة وكرر العملية.

تهيئة أجهزة الراديو القديمة

بعد الترقية إلى البرنامج الثابت الجديد، يتم تعطيل وضع التوافق بشكل افتراضي وتستمر الوحدات في العمل كما هو الحال مع إصدارات البرامج السابقة.

قبل نشر منتجات Cisco Industrial Wireless في شبكة قديمة، يجب تمكين وضع توافق IW الجديد على كل جهاز Fluidmesh. يتم القيام بذلك من خلال تشغيل أوامر CLI التالية:

iw-mode enable

write

reboot

توافق البروتوكول

- تم تعطيل إعادة التوجيه الشفاف CDP.

من الممكن تجاوز الإعداد باستخدام أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) الجديد "cdp forwarding <enable / disable>"، ولكن يوصى بإبقائه معطلا.

- يسمح بإعادة توجيه LLDP الشفاف فقط للحزم التي تنشأ من أجهزة URWB (المصدر MAC WI هو 40-36-5A). يتم إسقاط الحزم من مصادر أخرى. من الممكن تجاوز الإعداد باستخدام أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) الجديد "إعادة توجيه lldp <enable / disable>"، ولكن يوصى بالإبقاء على الإعداد الافتراضي "legacy-only".

التوافق اللاسلكي

مقارنة بعائلات المنتجات القديمة، يستخدم الطرازان الجديدان IW9165 و IW9167 مخطط تكوين مختلف قليلا للقنوات اللاسلكية. لكي يتمكن الجهاز القديم من تأسيس اتصال لاسلكي بنجاح باستخدام جهاز IW، يجب إختيار معلمات التردد وعرض القناة بطريقة متوافقة.

عند تمكين وضع التوافق على الوحدة القديمة، يمكن لواجهة مستخدم ويب المحلية و CLI مساعدة المستخدم في تحديد الإعدادات المتوافقة مع IW.

في واجهة مستخدم الويب، يتم عرض الترددات المتوافقة مع التعليق التوضيحي "IW" في القائمة المنسدلة كما هو موضح في الصورة أدناه:

على واجهة سطر الأوامر (CLI)، تتم طباعة تحذير إذا حاول المستخدم تكوين قناة أو تردد غير متوافق مع منتجات التبديل داخل الشاشة:

curwb@5.A.B.C:~# wireless frequency 5185

WARNING: setup (5185@40 MHz) not supported by IW mode

لاحظ أن الوحدة لا ترفض الإعدادات غير المتوافقة للقناة اللاسلكية.

في وضع Fluidmax، يتم تعطيل ميزة مرور الرمز المميز.

ميوعة

يتم دعم جميع ميزات التدفق، في كل من عمليات تهيئة الطبقة الثانية والطبقة الثالثة. فيما يتعلق بالمسح الضوئي للتردد، الرجاء التأكد من تكوين قائمة فحص القناة باستخدام إعدادات متوافقة مع IW.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هذا هو تطبيق التدفق، فيجب تهيئة هذا التغيير لضمان اتصال مستقر:

fluidity rate-control standard

write

reboot

فلويدماكس

جميع ميزات Fluidmax مدعومة، بما في ذلك مسح تردد العميل ومعرف البرج. يتم تعطيل إعداد تمرير الرمز المميز ويتم تمكين حماية RTS، كمكافئ لتنفيذ أمر CLI الخاص ب Fluidmax token-pass disable.

لاحظ أنه عند تعطيل وضع التوافق، لا يتم إعادة تمكين إعداد تمرير الرمز المميز تلقائيا. يمكن إستخدام أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) fluidmax token-pass لتغيير المعلمة يدويا.

وبالمثل، لا يتم إستعادة إعداد RTS تلقائيا، ويلزم ضبطه يدويا.

FMQuadro

في وضع التوافق، يتم عرض معلومات حالة الجهاز والرابط الخاصة بالوحدات القديمة وفقا لذلك على الإصدار المحدث من FMQuadro الذي يتم تشغيله على نهايات شبكة IW.