المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المتطلبات الأساسية

تثبيت حاوية Docker وتشغيلها

الوصول إلى واجهة مستخدم ويب

مراقبة البيانات

تنشيط الترخيص

المقدمة

يصف هذا المستند شاشة Cisco FM وتثبيتها على خادم Ubuntu.

معلومات أساسية

تعد شاشة Cisco FM أداة مراقبة داخلية على مستوى الشبكة، تتيح لأي مستخدم شبكة لاسلكية (URWB) موثوقة للغاية من Cisco صيانة ومراقبة شبكة واحدة أو عدة شبكات تعمل بتقنية التشغيل اللاسلكي (OT) بشكل استباقي. وهو يعرض البيانات وتنبيهات الحالة من كل جهاز Cisco URWB في الشبكة، في الوقت الفعلي. هذه الأداة عبارة عن واجهة تحليل وتشخيص تستند إلى الصورة الافتراضية مع توفير الصورة الافتراضية بتنسيق Docker.

المتطلبات الأساسية

- البرنامج الثابت لجهاز CURWB:

يجب أن يكون جهاز CURWB على إصدار برنامج ثابت أحدث للتوافق مع أداة مراقبة FM. ارجع إلى أحدث أدلة التكوين لتحديد التوافق بين شاشة FM معينة وإصدار البرنامج الثابت CURWB. لترقية البرنامج الثابت لجهاز Fluidmesh، ارجع إلى قسم "إستبدال البرنامج الثابت للوحدة وترقيته" في دليل تكوين وتثبيت CURWB للتعرف على نوع الجهاز المحدد.

- الخادم:

لتشغيل حاوية Docker للتطبيق، تحتاج إلى خادم مخصص بهذه المواصفات.

الحد الأدنى لمواصفات الخوادم

- مستعرضات الويب المدعومة:

Mozilla Firefox

Google Chrome

برنامج Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

أبل سفاري

- ملحقات البرامج

يلزم توفر إضافات برمجية لمراقبة أجهزة CURWB القديمة، في حين لا يلزم توفير إضافات لأجهزة IW.

- الخادم:
عند تثبيت Docker على الخادم، من الضروري التأكد من أن الخوادم تدعم المحاكاة الافتراضية وترجمة العناوين من المستوى الثاني (SLAT). يطلق على إصدار Intel من SLAT اسم EPT (جداول الصفحات الموسعة).

تثبيت حاوية Docker وتشغيلها

- في هذا المستند، نركز بشكل أساسي على التثبيت على خادم Ubuntu متصل بالإنترنت أثناء الإعداد الأولي.

- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع software.cisco.com وقم بتنزيل أحدث ملف صورة شاشة على الخادم.

- تتمثل الخطوة التالية في تثبيت محرك الإرساء للخادم. يمكنك الرجوع إلى وثائق Docker للحصول على مزيد من التفاصيل، ومع ذلك، فإن الخطوات الأساسية هي كما يلي:

- قم بتشغيل هذا الأمر لإزالة تثبيت كل الحزم المتعارضة:

for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done

- إعداد مستودع Docker المناسب.

> sudo apt-get update

> sudo apt-get install ca-certificates curl

> sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

> sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

> sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

> echo \

"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \

$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

> sudo apt-get update

- تثبيت حزمة الإرساء

الرجاء تشغيل هذا الأمر لتثبيت أحدث حزمة للإرساء:

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

- تحقق من نجاح تثبيت Docker Engine من خلال تشغيل صورة Hello-world

sudo docker run hello-world

sudo docker images

- الآن، أن المثبت المحرك إرساء يكون، جلبت ال cisco FM مدرب صورة إلى المدرب نادل باستخدام الأمر:

docker load -i fm-monitor-docker-v1.x.x.tar.

- قم بتشغيل هذا الأمر مرة أخرى للتأكد من أنه تم تحميله. أيضا، قم بعمل ملاحظة لمعرف الصورة:

sudo docker images

- قم بتشغيل حاوية Docker لأول مرة عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

sudo docker run -d --name fm_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always X

(حيث X هي قيمة معرف الصورة لصورة Monitor Docker.)

الوصول إلى واجهة مستخدم ويب

- وأخيرا، يمكنك الوصول إلى صفحة الويب من خلال المستعرض الذي تختاره. انتقل إلى عنوان URL من https://X:Y حيث يمثل X عنوان IP الخاص بالخادم، ويمثل Y رقم منفذ المضيف الذي تم تكوينه.

- الآن، وخلال أول مرة يتم فيها التثبيت، ستحتاج إلى إنشاء حساب دون اتصال لجهاز FM-Monitor من خلال إدخال اسم البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- بمجرد اكتمالها، يمكنك البدء في إدراج أجهزة Curwb في شاشة FM. تأكد من صحة عنوان IP الخاص بالخادم.

- بمجرد إضافة جميع أجهزة الراديو إلى شاشة FM، يمكنك رؤية جميع أجهزة الراديو على الشاشة الرئيسية للوحة المعلومات.

- ويمكن عرض جميع الأجهزة التي تتم إضافتها إلى الشاشة بمزيد من التفصيل في طريقة عرض الجدول.

- يمكن إزالة هذه الأجهزة أو إضافتها من الشاشة بالانتقال إلى الإعدادات > الأجهزة صفحة.

- كما يمكن تجميع عدد كبير من أجهزة الإرسال اللاسلكي في أقسام أصغر استنادا إلى الموقع/الوظيفة لتسهيل المراقبة من الصفحة الرئيسية للوحة المعلومات.

مراقبة البيانات

- يمكن مراقبة الاتصال في الوقت الفعلي أو البحث عن بيانات تاريخية ويمكن تحليله لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. لرؤية الأداء من منظور الراديو الذي يلزم تحديد راديو معين.

تنشيط الترخيص

قبل إستخدام شاشة FM لمراقبة الشبكة، يجب عليك الحصول على ترخيص تنشيط من Cisco وإدخاله. يحدد مستوى ترخيص التنشيط الذي قمت بتثبيته عدد أجهزة جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكية Fluidmesh التي يمكن مراقبتها. ويمكن أن تتراوح من 5 إلى 5000 جهاز.

كما يتوفر خيار ترخيص تجريبي. إذا تم تنشيطه، يبقى ترخيص العرض التوضيحي نشطا لمدة ثلاثة أشهر. تتيح لك ترقيات ترخيص FM Monitor زيادة عدد الأجهزة التي يمكن مراقبتها تحت ترخيص واحد، من العدد المرخص في الأصل.