المحتويات

المقدمة

يوضح هذا المستند الخطوات اللازمة لجمع ملفات التشخيص على IW 9167. ال Cisco® مادة حفازة® توفر الفئة IW9167 إمكانية اتصال لاسلكي يمكن الاعتماد عليها للتطبيقات الحيوية للمهام في نظام أساسي متطور. يمكن أن تعمل في وضع Wi-Fi 6 أو Workgroup Bridge (WGB) أو Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (Cisco URWB).

تجميع ملفات السجل

تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب لجهاز FM عن طريق الوصول  https://<ip-address>

البنية الأساسية الثابتة:

1. ملفات التشخيص لكافة أجهزة الراديو

تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب لجهاز FM، Cانقر فوق إرتباط الحالة ضمن ManagementSettings في قائمة إعدادات اليد اليسرى، ثم انقر فوق تنزيل التشخيصات

2. التقاط حركة المرور على المنفذ المتصل على كل جهاز لاسلكي (باستخدام Wireshark/tcpdump) (ليس إجباريا، مطلوب اعتمادا على الإصدار)

قابلية التدفق:

1. ملفات التشخيص لكافة أجهزة الإرسال اللاسلكي (إلزامي)

تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب لجهاز FM، Cانقر فوق إرتباط الحالة ضمن ManagementSettings في قائمة إعدادات اليد اليسرى ثم انقر فوق تنزيل التشخيصات باسم

2. يلتقط ط ط التدفق عندما تحدث المشكلة (إذا لزم الأمر)

أ. فتح تطبيق Fluidstats

ب. بروتوكول الغلاف الآمن (SSH) إلى جهاز الراديو المحمول المعني وأصدر الأمر التالي:

مراقبة التدفق <destination ip address> <destination udp ميناء>

ج. انقر "بدء الالتقاط"، توقف عندما ينتهي، وانقر لحفظ ملف PCAP

3. تنزيل الرسم البياني التحليلي

انتقل إلى تحليل البيانات، وحدد الإطار الزمني، وضع معرف الشبكة/IP للراديو المعني، وانقر تأكيد. تصدير كافة البيانات.

4. التقاط حركة المرور على المنفذ المتصل على كل جهاز لاسلكي (باستخدام Wireshark/tcpdump) (ليس إجباريا، مطلوب في حالات خاصة جدا)

تعريف نموذج LED لوضع CURWB

وسيكون من المفيد إدراج المعلومات التي تقدمها الدولة التي يجري قيادتها في ما يتعلق بالمشكلة قيد النظر.