المحتويات

المقدمة

الخلفية

خطوات للتحقيق

الخطوة 1. لاحظ الأعراض

KNI: سجلات نفاد الذاكرة

حالات فشل مسار EGTPC

الخطوة 2. التحقق من تدهور صحة شبكة DI

عرض عرض حالة إسترداد جلسة العمل

show cloud monitor di-network detail

show cloud monitor controlPlane

عرض مستوى بيانات مراقب السحابة

الخطوة 3. التحقق من عمليات إسقاط KNI ل UserSpace

إظهار حالات IFtask

الخطوة 4. افحص برامج تشغيل الأجهزة

ملخص

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تحديد ما إذا كان StarOS KNI: سجلات نفاد الذاكرة تحدث بسبب مشاكل في تطبيق StarOS أو بواسطة برامج تشغيل الأجهزة.

الخلفية

تعد وحدة واجهة شبكة Kernel (KNI)، داخل عملية الموجه الداخلي DPDK (IFTASK)، آلية تسمح لبرامج مساحة المستخدم بتلقي الحزم مباشرة من واجهة شبكة، متجاوزة شبكة Linux وكدس IP ل Linux بالكامل.

kni: يتم إصدار تحذيرات تحدد معدل إستخدام سجلات خارج الذاكرة عندما تكون هناك مشكلة في تنازع الموارد تؤثر على وحدة kni.

1. لا يتم مسح المخازن المؤقتة للذاكرة على مستوى الأجهزة الجديدة، مما يؤدي إلى تجاوز سعة التخزين المؤقت.

2. تجمعات KNI، التي يخصص Iftask منها مخزن الرسائل المؤقت لهذه الحزم، نفدت المساحة.

3. تقوم الدالة الظاهرية بالاستعلام عن المزيد من الحزم، ولكن تقوم الدالة المادية باستجابة أنها لا تحتوي على أي شيء.

4. بمجرد حدوث حالة KNI: نفاد الذاكرة، يتم إستخدام ifTask في تجمع ذاكرة النسخ الاحتياطي لتخصيص الحزمة ومعالجتها بشكل أكبر. إذا نفدت ذاكرة تجمع النسخ الاحتياطي أيضا، سيقوم النظام بإسقاط الحزم.

5. لأن ifTask لا يستطيع قراءة اندفاع الحزم القادمة من kernel، ال kni: يتم إنتاج سجل نفاد الذاكرة على StarOS.

مشغلات KNI: حالة نفاد الذاكرة:

يمكن أن تختلف المشغلات المحتملة لحالة تجاوز سعة التخزين المؤقت، مثل تشغيل تطبيقات SFTP أو SCP أو نقل ملفات كبير جدا بين بطاقات CF و SF.

خطوات للتحقيق

الخطوة 1. لاحظ الأعراض

الخطوة 2. التحقق من تدهور صحة شبكة DI

الخطوة 3. التحقق من عمليات إسقاط KNI ل UserSpace

الخطوة 4. افحص برامج تشغيل الأجهزة

الخطوة 1. لاحظ الأعراض

ربط توقيت KNI: أخطاء نفاد الذاكرة مع أعراض أخرى، مثل فقد الحزم أو تحلل طبقة التطبيق (حالات فشل مسار EGTPC).

KNI: سجلات نفاد الذاكرة

- في syslogs لنظام التشغيل StarOS، يمكنك مشاهدة السجلات التي تشير إلى أن واجهة شبكة الخادم نفدت الذاكرة.

2023-Nov-16+09:18:03.205 [iftask 214701 error] [1/0/9602 <evlogd:0> evlgd_syslogd.c:236] [software internal system syslog] CPU[3/0]: Nov 16 14:18:03 iftask[7387]: KNI: Out of memory, kni port cpbond0, socket_id=0, total=-130952296, iter=27

- في حالة استنفاد ذاكرة النسخ الاحتياطي، يمكنك مشاهدة رسائل الخطأ التي تشير إلى أن ذاكرة تجمع النسخ الاحتياطي قد إستنفدت أيضا.

RTE_LOG(ERR, KNI, "Out of memory from Backup pool, kni port %s, socket_id=%d, total=%d, iter=%d\n", kni->name, rte_socket_id(), kni->oom_backup_warn, i)

- في سجلات IFTask، الموجودة في دليل TMP في Debug shell، يمكنك ملاحظة KNI: أخطاء نفاد الذاكرة:

Wed Nov 15 17:20:30 2023 PID:7387 KNI: Out of memory, kni port cpbond0, socket_id=0, total=-759247296, iter=25

حالات فشل مسار EGTPC

- يمكن أن تحدث زيادات في حالات فشل مسار GTPC إلى أقران مختلفين بسبب عدم إمكانية حدوث إستجابة من النظير أثناء وقت فقدان الحزمة.

2023-10-23T00:14:33.813+00:00 Nodename evlogd: [local-60sec33.780] [egtpmgr 143137 info] [6/0/12364 <egtpegmgr:3> egtpmgr_pm.c:905] [context: mme_ctx, contextID: 3]  [software internal system critical-info syslog] context: mme_ctx, service : mme_svc_egtp, self addr: <X.X.X.X>, GTP-C path failure for peer <Y.Y.Y.Y>, peer session count marked: 0, egtpmgr state SRP_SESS_STATE_ACTIVE

الخطوة 2. التحقق من تدهور صحة شبكة DI

حدد موقع الاتصالات التي تتعرض للتدهور. ويمكن أن تشير النسب المئوية للسقوط أو الخسارة الأعلى في نواتج سلامة الشبكة الرقمية عند النظر إليها على أساس مستدام إلى تكوين الشبكة الداخلية أو مشاكل التشغيل أو الحمل الزائد لحركة المرور أو مشاكل الأجهزة الافتراضية أو المضيف.

عرض عرض حالة إسترداد جلسة العمل

- أستخدم مخرجات show session recovery status verbose لتحديد بطاقة الوظيفة الظاهرية التي تعمل كبطاقة demux.

******** show session recovery status verbose *******

Tuesday October 24 11:23:45 EDT 2023

Session Recovery Status:

Overall Status        : Ready For Recovery

Last Status Update    : 1 second ago

----sessmgr---  ----aaamgr----  demux

cpu state    active standby  active standby  active  status

---- -------  ------ -------  ------ -------  ------  -------------------------

3/0 Active   24     1        24     1        0       Good

4/0 Active   24     1        24     1        0       Good

5/0 Active   24     1        24     1        0       Good

6/0 Active   0      0        0      0        10      Good (Demux)

7/0 Active   24     1        24     1        0       Good

8/0 Active   24     1        24     1        0       Good

9/0 Active   24     1        24     1        0       Good

10/0 Active   24     1        24     1        0       Good

11/0 Active   24     1        24     1        0       Good

12/0 Standby  0      24       0      24       0       Good

show cloud monitor di-network detail

- إستخدام مخرجات "show cloud monitor di-network detail" لتحديد إتصالات شبكة DI بين بطاقات الوظائف الظاهرية التي لها حالات سقوط في ضربات القلب.

- يتم عرض نبضات القلب من بطاقات CF و SF إلى بطاقة SF رقم 6. لا تظهر مخرجات بطاقات CF و SF إلى بطاقات CF و SF الأخرى حالات سقوط لنبضات القلب.

******** show cloud monitor di-network detail *******

Tuesday October 24 11:23:51 EDT 2023

Card 1 Heartbeat Results:

ToCard   Health     5Min-Loss     60Min-Loss

------   -------    ---------     ----------

…

6      Good        0.00%         0.66%

…

Card 2 Heartbeat Results:

…

6       Bad       14.67%         3.50%

…

Card 3 Heartbeat Results:

…

6       Bad        5.35%         2.69%

…

Card 4 Heartbeat Results:

…

6      Good        0.00%         0.00%

…

Card 5 Heartbeat Results:

…

6       Bad       18.57%         3.90%

…

Card 6 Heartbeat Results:

…

1      Good        0.00%         0.90%

2       Bad       12.63%         3.31%

3       Bad        2.90%         2.14%

4      Good        0.00%         0.00%

5       Bad       13.09%         3.30%

7      Good        0.00%         0.00%

8       Bad        2.91%         2.20%

9      Good        0.00%         0.93%

10       Bad       14.28%         3.38%

11       Bad        3.67%         2.09%

12      Good        0.00%         0.00%

…

Card 7 Heartbeat Results:

…

6      Good        0.00%         0.00%

…

Card 8 Heartbeat Results:

…

6       Bad        7.47%         2.85%

…

Card 9 Heartbeat Results:

…

6       Bad        0.00%         1.07%

…

Card 10 Heartbeat Results:

…

6       Bad       16.01%         3.73%

…

Card 11 Heartbeat Results:

…

6       Bad        7.47%         2.71%

…

Card 12 Heartbeat Results:

…

6      Good        0.00%         0.00%

show cloud monitor controlPlane

- إستخدام إخراج show cloud monitor contolplane لتحديد إتصالات شبكة DI التي تعرضت للتدهور.

******** show cloud monitor controlplane *******

Tuesday October 24 11:24:22 EDT 2023

Cards      15 Second Interval     5 Minute Interval    60 Minute Interval

Src  Dst    Xmit   Recv  Miss%    Xmit   Recv  Miss%    Xmit   Recv  Miss%

---  ---  ------ ------ ------  ------ ------ ------  ------ ------ ------

…

01   06      75     75   0.0%    1500   1500   0.0%   18000  17842   0.9%

…

02   06      75     75   0.0%    1500   1265  15.7%   18000  17546   2.5%

…

03   06      75     75   0.0%    1500   1396   6.9%   18000  17491   2.8%

…

04   06      75     75   0.0%    1500   1500   0.0%   18000  18000   0.0%

…

05   06      75     75   0.0%    1500   1267  15.5%   18000  17325   3.8%

…

06   01      75     75   0.0%    1500   1500   0.0%   18000  17823   1.0%

06   02      75     75   0.0%    1500   1301  13.3%   18000  17567   2.4%

06   03      75     75   0.0%    1500   1419   5.4%   18000  17561   2.4%

06   04      75     75   0.0%    1500   1500   0.0%   18000  18000   0.0%

06   05      75     75   0.0%    1500   1294  13.7%   18000  17579   2.3%

06   07      75     75   0.0%    1500   1500   0.0%   18000  18000   0.0%

06   08      75     75   0.0%    1500   1417   5.5%   18000  17565   2.4%

06   09      75     75   0.0%    1500   1500   0.0%   18000  17824   1.0%

06   10      75     75   0.0%    1500   1296  13.6%   18000  17573   2.4%

06   11      75     75   0.0%    1500   1422   5.2%   18000  17570   2.4%

06   12      75     75   0.0%    1500   1500   0.0%   18000  18000   0.0%

…

07   06      75     75   0.0%    1500   1500   0.0%   18000  18000   0.0%

…

08   06      75     75   0.0%    1500   1426   4.9%   18000  17545   2.5%

…

09   06      75     75   0.0%    1500   1500   0.0%   18000  17833   0.9%

…

10   06      75     75   0.0%    1500   1278  14.8%   18000  17369   3.5%

…

11   06      75     75   0.0%    1500   1408   6.1%   18000  17481   2.9%

…

12   06      75     75   0.0%    1500   1500   0.0%   18000  18000   0.0%

عرض مستوى بيانات مراقب السحابة

- إستخدام مخرجات لوحة بيانات مراقبة السحابة لتحديد أي من إتصالات شبكة DI قد تعرضت للتحلل ولتحديد أي تحلل في إتجاه واحد بين بطاقات الوظائف الظاهرية.

******** show cloud monitor dataplane *******

Tuesday October 24 11:21:46 EDT 2023

Cards      15 Second Interval     5 Minute Interval    60 Minute Interval

Src  Dst    Miss    Hit    Pct    Miss    Hit    Pct    Miss    Hit    Pct

---  ---  ------ ------ ------  ------ ------ ------  ------ ------ ------

…

06   01       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       0  36000   0.0%

…

06   02       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       0  36000   0.0%

…

06   03       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       0  36000   0.0%

…

06   04       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       0  36000   0.0%

…

06   05       1    149   0.7%       0   3001   0.0%       0  36000   0.0%

…

01   06       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       0  36000   0.0%

02   06       0    150   0.0%     210   2790   7.0%    1015  34985   2.8%

03   06      31    119  20.7%     540   2460  18.0%     995  35005   2.8%

04   06      34    116  22.7%     554   2446  18.5%    1017  34983   2.8%

05   06       0    150   0.0%     213   2787   7.1%     991  35009   2.8%

07   06       0    150   0.0%       0   3000   0.0%     359  35641   1.0%

08   06      29    121  19.3%     546   2454  18.2%    1009  34991   2.8%

09   06       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       0  36000   0.0%

10   06       0    150   0.0%     208   2792   6.9%     992  35008   2.8%

11   06      31    119  20.7%     548   2452  18.3%     993  35007   2.8%

12   06      34    116  22.7%     547   2453  18.2%    1001  34999   2.8%

…

06   07       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       0  36000   0.0%

…

06   08       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       0  36000   0.0%

…

06   09       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       1  35999   0.0%

…

06   10       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       0  36000   0.0%

…

06   11       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       0  36000   0.0%

…

06   12       0    150   0.0%       0   3000   0.0%       0  36000   0.0%

الخطوة 3. التحقق من عمليات إسقاط KNI ل UserSpace

إظهار حالات IFtask

- جمع عرض إحصائيات IFtask إخراج عدة مرات للتحقق من أن عمليات إسقاط KNI لا تزيد في مستوى تطبيق UserSpace IFTASK (StarOS).

******** show iftask stats *******

Tuesday October 24 11:22:06 EDT 2023

…

CARD 6 STATS

---------------------------------------------------------------------------

Counters  SF6   SF6_PPS

---------------------------------------------------------------------------

svc_rx                          2587301598                      2203

svc_tx                          548969428                       295

di_rx                           2260147059                      2258

di_tx                           4072038717                      3966

__ALL_DROPS__                   0                               0

svc_tx_drops                    0                               0

di_rx_drops                     0                               0

di_tx_drops                     0                               0

sw_rss_enq_drops                0                               0

kni_thread_drops                0                               0

kni_drops                       0                               0

mcdma_drops                     0                               0

mux_deliver_hop_drops           0                               0

mux_deliver_drops               0                               0

mux_xmit_failure_drops          0                               0

mc_dma_thread_enq_drops         0                               0

sw_tx_egress_enq_drops          0                               0

cpeth0_drops                    0                               0

mcdma_summary_drops             0                               0

fragmentation_err               0                               0

reassembly_err                  0                               0

reassembly_ring_enq_err         0                               0

__DISCARDS__                    241984                          0

__BOND_DISCARDS__               55282718                        142

…

TOTAL STATS

---------------------------------------------------------------------------

Counters TOTAL  TOTAL_PPS

---------------------------------------------------------------------------

svc_rx                          27964563261                     24791

svc_tx                          36109966153                     30168

di_rx                           74133486629                     51929

di_tx                           73958155063                     50897

__ALL_DROPS__                   0                               0

svc_tx_drops                    0                               0

di_rx_drops                     0                               0

di_tx_drops                     0                               0

sw_rss_enq_drops                0                               0

kni_thread_drops                0                               0

kni_drops                       0                               0

mcdma_drops                     0                               0

mux_deliver_hop_drops           0                               0

mux_deliver_drops               0                               0

mux_xmit_failure_drops          0                               0

mc_dma_thread_enq_drops         0                               0

sw_tx_egress_enq_drops          0                               0

cpeth0_drops                    0                               0

mcdma_summary_drops             0                               0

fragmentation_err               0                               0

reassembly_err                  0                               0

reassembly_ring_enq_err         0                               0

__DISCARDS__                    2324968                         0

__BOND_DISCARDS__               55635534                        149

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NDR is      100.0000

CONTINUE_TRAFFIC

-----------------------------------------------------------------------------------------------

الخطوة 4. افحص برامج تشغيل الأجهزة

مع إستبعاد طبقة التطبيقات من المسؤولية، ركز على برامج التشغيل الأساسية على مستوى الأجهزة لمعالجة أخطاء KNI: نفاد الذاكرة.

نظرا لأن برنامج تشغيل الأجهزة الجديدة يقوم بتخصيص كمية معينة من المخزن المؤقت لكل وظيفة افتراضية، فإن مشكلات التنازع على الموارد تكون عادة نتيجة عدم تطابق برنامج التشغيل أو برامج التشغيل المعيبة على مستوى الأجهزة. لم يقم برنامج تشغيل الأجهزة المعيب الذي قام بتخصيص المخازن المؤقتة التي كانت مطلوبة لتطبيق ما بإطلاق الذاكرة.

إذا كانت برامج المحاكاة الافتراضية و/أو الأجهزة من إنتاج جهة خارجية (غير Cisco) قيد الاستخدام، فافحص الإصدارات وبرامج التشغيل للتأكد من عدم تطابق التوافق المحتمل أو وجود عيب.

ملخص

لتحديد ما إذا كانت أخطاء KNI: التي تحدث خارج الذاكرة، ناجمة عن عمليات على مستوى التطبيقات أو عن برامج تشغيل الأجهزة الأساسية، تحقق من وجود دليل على انخفاض مستوى شبكة DI وحالات هبوط في مساحة المستخدم بواسطة KNI. في حالة وجود انخفاض في شبكة DI دون تحديد UserSpace KNI Degrade المقابل، يمكن إستنتاج أن السبب هو مستوى الأجهزة. kni: تشير أخطاء نفاد الذاكرة مع عدم تحسن مستوى المكونات المادية إلى وجود برامج تشغيل أجهزة بها أخطاء.

يمكن لإلغاء تحميل العقدة وإعادة تحميل المضيف التي تستند إليها الوظيفة الظاهرية على مستوى التطبيق المتأثرة StarOS مسح مخازن الذاكرة المؤقتة على الكمبيوتر الأساسي، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الأخطاء وفقدان الحزم. لكن هذا الحل ليس دائما! فقدان الحزمة وKNI: تكرار أخطاء نفاد الذاكرة، عند تكرار حالة تجاوز سعة التخزين المؤقت على برنامج تشغيل الأجهزة المعيب.