المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

أوام

المشكلة

إجراءات إعادة النشر

لحذف

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء نشر محرك أتمتة ومراقبة Ultra Automation (UAME) أو إعادة نشره.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مكونات حلول Cisco Ultra Virtual Packet Core

- أوام

- OpenStack

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- USP 6.9.0

- أوام

- السحابة - OpenStack 13 (Queens)

معلومات أساسية

أوام

UAME عبارة عن وحدة برمجية جديدة لخدمات أتمتة Ultra Automation Services (UAS) تم تقديمها إلى:

- دعم النشر المدمج لوظائف الشبكة الافتراضية (VNF) من الجيل الرابع أو الجيل الخامس ووظائف الشبكة الأصلية (CNF) من الجيل الخامس.

- تقليل عدد الأجهزة الافتراضية (VMs) التي يتطلبها عادة كل من USP و UAS، وذلك باستبدال مكونات UEM و AutoIT و AutoDeployment و AutoVNF.

تقوم UAME بتوفير تزامن نشر لهؤلاء:

1. 4GVNF:

1.1. شبكات VNF المستندة إلى CUPS: تعمل UAME مع مدير وظيفة الشبكة الظاهرية (VNFM) لنشر مستوى التحكم (CP) القائم على VPC وشبكات VNF (UP) الخاصة بمستوى المستخدم لدعم بنية التحكم وفصل مستوى المستخدم (CUPS).

1.2. لا تستند إلى CUPS VNFs: تتوافق UAME مع الإصدارات السابقة، حيث تعمل مع VNFM لتوفير دعم النشر للبوابات من الجيل الرابع غير CUPS (استنادا إلى VPC-DI) ووظيفة سياسة الجيل الرابع وقواعد الشحن (PCRF).

2. 5G NFs:

2.1. عوامل الشبكة (NF) المستندة إلى VNF: تعمل وحدة إدارة الشبكة (UAME) مع VNFM لنشر وظائف الشبكة المستندة إلى VPC-SI.

2.2. الشبكات المحلية اللاسلكية (NF): تتفاعل UAME مع VNFM لنشر البنية الأساسية للخدمات الدقيقة للمشترك في الشبكات الفائقة (SMI). وبعد ذلك تعمل SMI مع VNFM لنشر NFs في مجموعة Kubernetes (المعروفة أيضا باسم K8s) المستندة إلى VM.

المشكلة

واحد أو كلا من UAME VMs تالف. لا يمكنك إسترداد UAME حتى بعد إعادة تشغيل خادم الكمبيوتر المضيف من OpenStack.

نظام التشغيل Nova/Nova Rebooot — يفشل أيضا بشدة حتى بعد تعيين حالة نظام VM نشطة من OpenStack باستخدام هذا الأمر.

Nova reset-state —نشط <UAME_VM_NAME>.

إجراءات إعادة النشر

1. سجل الدخول إلى مدير النظام الأساسي ل OpenStack (OSPD) وتحقق من تكوين التحميل.

[stack@<POD-NAME>-ospd usp-images]$ df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

devtmpfs 189G 0 189G 0% /dev

tmpfs 189G 80K 189G 1% /dev/shm

tmpfs 189G 2.7M 189G 1% /run

tmpfs 189G 0 189G 0% /sys/fs/cgroup

/dev/sda2 1.1T 109G 930G 11% /

/dev/loop0 543M 543M 0 100% /mnt/ucs-c220m5-huu-4.1.1g

/dev/sda1 477M 102M 346M 23% /boot

tmpfs 38G 0 38G 0% /run/user/0

tmpfs 38G 0 38G 0% /run/user/1000

/dev/loop1 4.0G 4.0G 0 100% /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount

2. إذا لم يكن التمهيد متوفرا، يمكنك تثبيته يدويا باستخدام هذه الخطوات.

# cd /home/stack

# mkdir /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount

# sudo mount -t iso9660 -o loop /home/stack/usp-6_9_8/usp-images/usp-6_9_8.iso /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount

mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only

3. التحقق من محتويات ملف ISO.

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ ll /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount/tools

total 22

-r--r--r--. 1 root root 8586 Sep 1 2020 cisco_openpgp_verify_release.py

-r-xr-xr-x. 1 root root 1955 Sep 1 2020 uas-certs.sh

-r-xr-xr-x. 1 root root 5534 Sep 1 2020 usp-csar-installer.sh

-r-xr-xr-x. 1 root root 2546 Sep 1 2020 usp-gpg-key.sh

-r-xr-xr-x. 1 root root 3354 Sep 1 2020 usp-uas-installer.sh

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$

4. تحقق من توفر هذه الملفات.

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ ll /opt/cisco/usp/uas-installer/images/

total 909544

-rw-r--r--. 1 root root 931367936 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ ll /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts/

total 180

-rwxr-xr-x. 1 root root 806 Jun 24 18:28 auto-deploy-booting.sh

-rwxr-xr-x. 1 root root 5460 Jun 24 18:28 autoit-user.py

-rwxr-xr-x. 1 root root 811 Jun 24 18:28 auto-it-vnf-staging.sh

-r-xr-x---. 1 root root 102209 Jun 24 18:28 boot_uas.py

-rwxr-xr-x. 1 root root 4762 Jun 24 18:28 encrypt_account.sh

-rwxr-xr-x. 1 root root 3945 Jun 24 18:28 encrypt_credentials.sh

-rwxr-xr-x. 1 root root 16019 Jun 24 18:28 start-ultram-vm.py

-rwxr-xr-x. 1 root root 15315 Jun 24 18:28 uas-boot.py

-rwxr-xr-x. 1 root root 5384 Jun 24 18:28 uas-check.py

-rwxr-xr-x. 1 root root 11283 Jun 24 18:28 usp-tenant.py

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$

5. إذا لم تكن هناك مساحة، فقم بتشغيل البرنامج النصي usp-uas-installer.sh. سيقوم باستخراج الملفات المذكورة سابقا وإتاحتها.

[stack@<POD-NAME>-ospd tools]$ sudo ./usp-uas-installer.sh

6. سرد صورة qcow2 والنص boot_uas.py.

[root@<POD-NAME>-ospd ~]# cd /opt/cisco/usp/bundles/uas-bundle

[root@<POD-NAME>-ospd uas-bundle]# ll

total 909572

drwxr-xr-x. 3 root root 4096 Jun 24 18:28 models

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jun 24 18:28 tools

-rw-r--r--. 1 root root 649 Aug 20 2020 usp-build-info.json

-rw-r--r--. 1 root root 97 Aug 20 2020 usp-bundle-manifest.yml

-rw-r--r--. 1 root root 931367936 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2

-rw-r--r--. 1 root root 32 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2.md5

-rw-r--r--. 1 root root 40 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2.sha1

-rw-r--r--. 1 root root 128 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2.sha512

[root@<POD-NAME>-ospd uas-bundle]# cd tools/

[root@<POD-NAME>-ospd tools]# ll

total 100

-rwxr-xr-x. 1 root root 102209 Aug 20 2020 boot_uas.py

[root@<POD-NAME>-ospd tools]#

[root@<POD-NAME>-ospd tools]# ll /opt/cisco/usp/uas-installer/images/

total 909544

-rw-r--r--. 1 root root 931367936 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2

7. استخرج حزمة USP باستخدام هذه الخطوة إذا لم تكن الملفات المذكورة سابقا متوفرة.

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ sudo su -

Last login: Tue Sep 7 02:20:36 UTC 2021 from 10.255.143.5 on pts/0

[root@<POD-NAME>-ospd ~]# ll /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount/repo/

total 4142608

-r--r--r--. 1 root root 623 Sep 1 2020 rel.gpg

-r--r--r--. 1 root root 87783720 Sep 1 2020 usp-auto-it-bundle-5.8.0-1.x86_64.rpm

-r--r--r--. 1 root root 1008975328 Sep 1 2020 usp-em-bundle-6.9.0-1.x86_64.rpm

-r--r--r--. 1 root root 1168 Sep 1 2020 USP_RPM_CODE_REL_KEY-CCO_RELEASE.cer

-r--r--r--. 1 root root 918264637 Sep 1 2020 usp-uas-bundle-6.9.0-1.x86_64.rpm

-r--r--r--. 1 root root 886391928 Sep 1 2020 usp-ugp-bundle-21.15.47-1.x86_64.rpm

-r--r--r--. 1 root root 1340535896 Sep 1 2020 usp-vnfm-bundle-4.5.0.112-1.x86_64.rpm

-r--r--r--. 1 root root 74725 Sep 1 2020 usp-yang-bundle-1.0.0-1.x86_64.rpm

[root@<POD-NAME>-ospd ~]#

[root@<POD-NAME>-ospd tools]# cd /

[root@<POD-NAME>-ospd /]# rpm2cpio /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount/repo/usp-uas-bundle-6.9.0-1.x86_64.rpm | cpio -idmv

8. حذف نشر UAME ثم إعادة النشر

لحذف

./boot_uas.py --autovnf --delete 1624559350-098061

The deployment ID will be available as mentioned highlighted above or in the file mentioned “/home/stack/UAME_$(date +"%Y%m%d-%H%M").log”. Refer the latest file.

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ cat UAME_0624Jun061624559462.log

2021-06-24 18:30:30,392 - Deployment: 1624559350-098061 instantiated successfully

1. نشر UAME.

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ sudo -s

[root@<POD-NAME>-ospd stack]# source *core

(<POD-NAME>) (<POD-NAME>) [root@<POD-NAME>-ospd stack]# cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

(<POD-NAME>) (<POD-NAME>) [root@<POD-NAME>-ospd scripts]# ./boot_uas.py --openstack --uame --image /opt/cisco/usp/uas-installer/images/usp-uas-6.9.0-9247.qcow2 --flavor <PODNAME>-UAME-FLAVOR --net <PODNAME>-MGMT-NW --net <PODNAME>-ORCH-NW --ha --hostname <PODNAME>-UAME --ha-net <PODNAME>-MGMT-NW --password password --gateway 172.168.10.1 --floating-ip <floating ip of UAME> --external-network <PODNAME>-EXTERNAL-MGMT --admin password--oper  password --security password

Note: "password" has to be replaced with the UAME login password and "PODNAME" with the current POD. "floating-ip" should be obtained from the IP matrix

2021-06-24 18:28:52,225 - Uploading image '<POD-NAME>-UAME-usp-uas-6.9.0-9247' from '/opt/cisco/usp/uas-installer/images/usp-uas-6.9.0-9247.qcow2'

2021-06-24 18:29:06,945 - Uploaded image '<POD-NAME>-UAME-usp-uas-6.9.0-9247' successfully

2021-06-24 18:29:09,987 - Creating Server Group to enforce anti-affinity

2021-06-24 18:29:10,098 - Deployment started with transaction id --- 1624559350-098061

2021-06-24 18:29:11,766 - Created HA VIP, IP: 172.168.20.40

2021-06-24 18:29:17,125 - Allocating/Associating floating-ip

2021-06-24 18:29:17,125 - Acquire Lock : floating_ip

2021-06-24 18:29:17,125 - Lock floating_ip acquired

2021-06-24 18:29:20,474 - Assigned floating IP '10.250.100.198' to IP '172.168.20.40'

2021-06-24 18:29:20,475 - Released lock: floating_ip

2021-06-24 18:29:26,206 - Server: <POD-NAME>-UAME instantiated, waiting for server to be active

2021-06-24 18:30:01,415 - Server: <POD-NAME>-UAME instantiated, waiting for server to be active

2021-06-24 18:30:30,392 - Deployment: 1624559350-098061 instantiated successfully

2021-06-24 18:30:30,393 -

+--------------------------------------------------------------------+

Deployment ID | Instances

----------------------------------------------------------------------

1624559350-098061 | e71616e8-bf01-4561-bdd6-4e3bf3ed1d5e

VIP: 172.168.20.40 | eth0: 172.168.10.6/24

Floating IP: 10.250.100.198 | eth1: 172.168.11.23/24

|

| 3d956097-16b1-4909-b539-c6a90e01678c

| eth0: 172.168.10.18/24

| eth1: 172.168.11.8/24

+--------------------------------------------------------------------+

2. حفظ معرف النشر يدويا في الملف /home/stack/uame_(date).log.

grep -i "deployment:" /var/log/autovnf.log | tail -1 >> /home/stack/UAME_$(date +"%Y%m%d-%H%M").log

3. تأكد مما إذا كانت UAME نشطة ومشغلة.

(<POD-NAME>) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ nova list | grep -i uame

| e71616e8-bf01-4561-bdd6-4e3bf3ed1d5e | <POD-NAME>-UAME-1 | ACTIVE | - | Running | <POD-NAME>-MGMT-NW=172.168.10.6; <POD-NAME>-ORCH-NW=172.168.11.23 |

| 3d956097-16b1-4909-b539-c6a90e01678c | <POD-NAME>-UAME-2 | ACTIVE | - | Running | <POD-NAME>-MGMT-NW=172.168.10.18; <POD-NAME>-ORCH-NW=172.168.11.8 |

4. تسجيل الدخول إلى كل من UAME وإجراء هذه التدقيقات.

[root@adi-tmo Downloads]# ssh ubuntu@10.250.100.198

ubuntu@10.250.100.198's password:

Welcome to Ubuntu 16.04.7 LTS (GNU/Linux 4.4.0-187-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

* Support: https://ubuntu.com/advantage

Cisco Ultra Services Platform (USP)

Build Date: Thu Aug 20 09:11:07 EDT 2020

Description: UAS build assemble-uas#9247

sha1: 557151c

ubuntu@

-uame-1:~$

ubuntu@<POD-NAME>-uame-1:~$ sudo su -

root@<POD-NAME>-uame-1:~# confd_cli -u admin -C

Enter Password for 'admin':

elcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on <POD-NAME>-uame-1

<POD-NAME>-uame-1#

<POD-NAME>-uame-1#show uas

uas version 6.9.0

uas state active

uas external-connection-point 172.168.20.40

INSTANCE IP STATE ROLE

------------------------------------

172.168.10.6 alive CONFD-MASTER

172.168.10.18 alive CONFD-SLAVE

NAME LAST HEARTBEAT

----------------------------------------------------------------

AutoVNF-MASTER 2021-09-07 05:11:03

ESCHeartBeatMonitor-<POD-NAME>-VNF-NEPCF300 2021-09-07 05:11:26

ESCHeartBeatMonitor-<POD-NAME>-VNF-NEPGW300 2021-09-07 05:11:22

USPCFMWorker 2021-09-07 05:11:06

USPCHBWorker 2021-09-07 05:11:06

USPCWorker 2021-09-07 05:11:02

<POD-NAME>-uame-1#