المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الصلة ببيئة CUPS

عرض توضيحي من المختبر

المقدمة

يصف هذا المستند السلوك على مستوى التحكم والمستخدم (CUPS UP) للمشترك المدفوع مسبقا حيث يتم إستخدام GY لإدارة الحصة النسبية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من ال بنية CUPS.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

خيار التكوين هذا موجود في مجموعة التحكم في الائتمان:

credit-control-group xxx

pending-traffic-treatment quota-exhausted drop

في PGW/SAEGW القديم، سيتسبب هذا التكوين في إسقاط حركة مرور البيانات لمجموعة التصنيف هذه:

- عند إستهلاك منحة الحصة النسبية، يكون طلب الحصة النسبية الجديد قيد التقدم.

- أو لأن الحصة النسبية مستهلكة بالكامل (سمة إشارة الوحدة النهائية موجودة مع إجراء الوحدة النهائي) في آخر CCA من خادم OCS.

الصلة ببيئة CUPS

في بيئة CUPS، الوضع مختلف قليلا. التدفق على أعلى هو:

1. عندما يتم استنفاد الحصة النسبية لمجموعة تصنيف، يقوم VPP بإعلام Sesmgr-U، ويستعلم Sesmgr-U عن الاستخدام من VPP. هناك تأخير بسيط هنا.

2. VPP لا يسقط الحركة مرور أثناء هذا الوقت.

3. يرسل Sesmgr-U جلسة تقارير طلب النوع: تقرير الاستخدام. يحتوي على هذه المعلومات:

- مشغل تقرير الاستخدام: الحصة النسبية للحجم

- قياس مستوى الصوت: الحجم الإجمالي/الوصلة وحدة التخزين/وحدة التخزين

ملاحظة: قد تكون وحدات التخزين أعلى من الحصة النسبية الممنوحة. يرجع ذلك إلى التأخير بين إعلام VPP واسترداد وحدة التخزين.

4. بمجرد إستلام الحصة النسبية الجديدة، يتم إستئناف حساب حركة المرور على UP (مع مراعاة البيانات التي تم إرسالها بالفعل أثناء طلب الحصة النسبية الجديدة).

5. تحدث نفس دورة الأحداث لكل تحديث للحصة النسبية.

6. عند تلقي منحة الحصص النهائية، يحدث ما يلي:

- في cp، يتم إستلام CCA-U مع إشارة وحدة نهائية (والإجراء النهائي-الوحدة).

- يقوم cp بتشغيل طلب تعديل جلسة العمل إلى UP يحتوي على الحصة النسبية المتبقية، بالإضافة إلى FAR تم إنشاؤه حديثا مع إسقاط الإجراء (بسبب تكوين 'Pending-Traffic-Treatment Quota-Exhausted Drop')

- يشير هذا إلى up أنه يجب إسقاط حركة المرور عند إستهلاك الحصة النهائية.

عرض توضيحي من المختبر

يوضح هذا الاختبار المعملي هذا السلوك بمزيد من التفاصيل:

إعدادات OCS:

- إجمالي الحصة النسبية: 5000000

- منح الحصص النسبية: 50000

- حد الحصة النسبية: 0

إختبار تنزيل عالي السرعة.

وخلال الجلسة، يتم الإبلاغ عن إستخدام أعلى بشكل متسق من منح الحصص النسبية التي تبلغ 500000 ثمانية في طلبات تقرير جلسة عمل SX من UP. وهذا يرجع إلى التنزيل فائق السرعة بالإضافة إلى التأخير بين FastPath/SearchMgr للحصول على وحدات التخزين المحدثة عند إستهلاك الحصة النسبية. ويكون هذا الفرق أعلى عندما يكون معدل الإنتاجية أعلى خلال هذا الوقت.

SEID: 0x0004000000000000, Message type: SX_SESSION_REPORT_REQUEST (0x38)

VOLUME MEASUREMENT:

Total Volume: 792288

Uplink Volume: 155652

Downlink Volume: 636636

SEID: 0x0004000000000000, Message type: SX_SESSION_REPORT_REQUEST (0x38)

VOLUME MEASUREMENT:

Total Volume: 533220

Uplink Volume: 143376

Downlink Volume: 389844

SEID: 0x0004000000000000, Message type: SX_SESSION_REPORT_REQUEST (0x38)

VOLUME MEASUREMENT:

Total Volume: 682584

Uplink Volume: 332724

Downlink Volume: 349860

SEID: 0x0004000000000000, Message type: SX_SESSION_REPORT_REQUEST (0x38)

VOLUME MEASUREMENT:

Total Volume: 514380

Uplink Volume: 247620

Downlink Volume: 266760

SEID: 0x0004000000000000, Message type: SX_SESSION_REPORT_REQUEST (0x38)

VOLUME MEASUREMENT:

Total Volume: 519792

Uplink Volume: 209916

Downlink Volume: 309876

SEID: 0x0004000000000000, Message type: SX_SESSION_REPORT_REQUEST (0x38)

VOLUME MEASUREMENT:

Total Volume: 539508

Uplink Volume: 249624

Downlink Volume: 289884

SEID: 0x0004000000000000, Message type: SX_SESSION_REPORT_REQUEST (0x38)

VOLUME MEASUREMENT:

Total Volume: 690876

Uplink Volume: 341292

Downlink Volume: 349584

SEID: 0x0004000000000000, Message type: SX_SESSION_REPORT_REQUEST (0x38)

VOLUME MEASUREMENT:

Total Volume: 586632

Uplink Volume: 286176

Downlink Volume: 300456

المنحة الأخيرة من OCS:

SEID: 0x0018000000000003, Message type: SX_SESSION_MODIFICATION_REQUEST (0x34)

Total Volume: 140720

Uplink Volume: 70360

Downlink Volume: 70360

SEID: 0x0004000000000000, Message type: SX_SESSION_REPORT_REQUEST (0x38)

VOLUME MEASUREMENT:

Total Volume: 141372

Uplink Volume: 75684

Downlink Volume: 65688

بعد ذلك، سقطت كل حركة المرور فوق فوق (كما سقطت نسخة كربونية) كما يمكن أن يظهر على up باستخدام هذا الأمر:

[local]saegw-up1# show subs user-plane-only full all

CC Dropped Uplink Pkts: 2583                     CC Dropped Downlink Pkts: 2551

CC Dropped Uplink bytes: 3687672                 CC Dropped Downlink Bytes: 3642828

ولكن، لماذا لا تتجاوز قياسات الحجم في تقرير الاستخدام النهائي قيمة المنحة؟

ينشئ CP، في منحة الحصة النسبية النهائية، FAR جديد مع تعيين الإجراء إلى إسقاط، وهذا مرتبط ب URR. يرشد هذا VPP أن يسقط حركة مرور فورا بعد إستهلاك المنحة النهائية:

Wednesday March 10 2021

<<<<OUTBOUND  01:29:16:551 Eventid:221302(3)

[C-PLANE]PFCP Tx PDU, from 10.1.50.1:50007 to 10.1.50.3:8805 (163)

SEID: 0x0018000000000002, Message type: SX_SESSION_MODIFICATION_REQUEST (0x34)

Sequence Number: 0x00150B (5387)

…

INFORMATION ELEMENTS

CREATE FAR:

Type: 3

Value:

FAR ID:

Type: 108

Value: 0x0005

APPLY ACTION:

Type: 44

Value:

DROP: 1

FORW: 0

BUFF: 0

NOCP: 0

DUPL: 0

UPDATE URR:

Type: 13

Value:

URR ID:

Type: 81

Value: 0x80000027

MEASUREMENT METHOD:

Type: 62

Event: 0

Volume: 1

Duration: 1

REPORTING TRIGGERS:

Type: 37

Volume Quota: 1

Time Quota: 1

Envelope Closure: 0

Periodic Reporting: 0

Volume Threshold: 0

Time Threshold: 0

Quota Holding Time: 0

Start of Traffic: 0

Stop of Traffic: 0

Dropped DL Traffic Threshold: 0

Linked Usage Reporting: 0

VOLUME QUOTA:

Type: 73

Total Volume: 140720

Uplink Volume: 70360

Downlink Volume: 70360

TIME QUOTA:

Type: 74

Value: 1000

FAR ID:

Type: 108

Value: 0x0005

ملاحظة: لا يؤدي هذا السلوك على CUPS UP إلى إستهلاك زائد للحصة كما يمكن رؤيته على بروتوكول التحكم.

CP# show active-charging session full

…

Rating-Group:                  100

Service-Identifier:            0

State:                Final Unit

Checkpoint State:        Current

Pending Update:               No

Last Answer:            0h00m49s

Final-Unit-Action:     Terminate

Quota         Usage   Total Usage

------------------ ------------- ------------- -------------

CC-Time:                       -             0            10

CC-Total-Octets:               -             0       5000652

CC-Input-Octets:               -             0       2042064

CC-Output-Octets:              -             0       2958588

ملاحظة: يظهر هذا السلوك بوضوح لأنه تم تكوين حد عرض أسعار من صفر على OCS. في حالة تكوين حد حصة نسبية غير صفرية، سيقوم UP بطلب حصة نسبية جديدة عند بلوغ الحد (قبل إستهلاك منحة الحصة النسبية الكاملة).