المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند أستكشاف أخطاء ترقية وظيفة مستوى المستخدم (UPF) وإصلاحها بعد تحويل مدير تكوين التكرار (RCM).

المشكلة

الخطوة 1: تلاحظ حالات القطع الناقصة في إطار العمل الموحد (القائم على آلية التنسيق الإقليمي):

[local]UPF# context n6

[n6]UPF# show ipv6 chunks

Failure: This CLI is only for User-plane

ملاحظة: التحقق دائما من أخطاء DIMM/ECC/UEC/ADDDC على خوادم UCS المصدر والهدف التي تستضيف UPFs وتصحيح أخطاء RCM TAC/

الخطوة 2: في حالة UPF النشط، وفي الحالات التي تكون فيها القطع مفقودة، قم بمراقبة أحداث مصيدة SNMP لنقل حالة UPF من وضع الاستعداد إلى وضع النشط.

[n6]UPF# show snmp trap history verbose | grep RCM

Tuesday November 14 21:16:45 UTC 2023

Mon Oct 13 08:24:42 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (0) Chassis State Init

Mon Oct 13 08:24:49 2023 Internal trap notification 1414 (RCMServiceStart) Context Name:rcm Service Name:rcm started

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1425 (RCMTCPConnect) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (2) Chassis State Standby

Mon Oct 13 08:33:47 2023 Internal trap notification 1420 (RCMConfigPushCompleteReceived) Context Name:

Mon Oct 13 08:33:47 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:48:10 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:48:10 2023 Internal trap notification 1420 (RCMConfigPushCompleteReceived) Context Name: up

Mon Oct 13 08:48:12 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (1) Chassis State Active

الخطوة 3: في UPF النشط، عند مواجهة الأجزاء المفقودة، قم بفحص syslog لأحداث السجل التي تشير إلى توقف خدمات REST(5) sx-demux في مجموعة التكرار المقابلة (RG-1)، بينما يتم تحويل UPF في وضع الاستعداد إلى الحالة النشطة.

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.091] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up1  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.483] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up2  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.582] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up3  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.726] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up5  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:18 UPF evlogd: [local-60sec18.749] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up6  2023-10-13T08:48:18.000+0000

الخطوة 4: على UPF النشط مع الأجزاء المفقودة، قم بتمكين وضع تصحيح الأخطاء (كلمة مرور أوامر إختبار cli <password>) ونفذ الأمر لمراقبة حركات Sx DeReg التي تتوافق مع الفترة النشطة ل UPF.

[n6]UPF# show ip pool vpn-sx-transactions

Context: n6

Sx transactions:

sent: 0, received: 0

Failed transactions: 0

**************************************************************************************

Sx Deregistration transactions:

**************************************************************************************

Peer Address                      Deregistration Time

================================  ====================================================

192.168.1.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.1.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.1.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

[n6]UPF#

الخطوة 5: في UPF النشط مع الأجزاء المفقودة، ابحث في syslog عن السجلات التي تحدث في المنطقة المجاورة لانتقال UPF إلى الحالة "نشط".

Oct 13 08:48:12 UPF evlogd: [local-60sec12.060] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> _cups_ip_pool.c:16149] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Prefix fd12:3456:7890:abcd::/64 is not allocated to this UP: Closest chunk found with id -2146435055 prefix0: 638057330 start_prefix1: -1391067126 end_prefix1: -1391050752  2023-10-13T08:48:12.000+0000

مراقبة أحداث السجل الواردة باستمرار من مهمة VPNMGR المثيل 3 (vpnmgr:3).

localsystem:$ less UPF-Destination-UPF-Syslog.log  | grep "Pool_name is not present" | head -1

Oct 13 08:48:18 UPF evlogd: [local-60sec18.811] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> vpn_ip_pool.c:27493] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Pool_name is not present in release request for prefixfd1:3456:7892:abcd::/64  2023-10-13T08:48:18.000+0000

localsystem:$

localsystem:$ less UPF-Destination-UPF-Syslog.log  | grep "Pool_name is not present" | tail -1

Oct 13 09:29:59 UPF evlogd: [local-60sec59.671] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> vpn_ip_pool.c:27493] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Pool_name is not present in release request forprefixfd1:3456:7894:abcd::/64  2023-10-13T09:29:59.000+0000

localsystem:$

الحل

لمعالجة هذه المشكلة، يرجى الرجوع إلى تقرير الخطأ للحصول على مزيد من التفاصيل: معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwh97931

يتضمن الإصلاح الخاص بهذه المشكلة تحسين SxDemux لمنع تنظيف مجموعات IP أثناء نقل SRP مع تحسين إمكانيات تصحيح أخطاء السجل في الوقت نفسه.

إذا لم يتوفر إصلاح CDETS المذكور بعد في بناء UPF الذي تستخدمه، فيمكنك إستخدام هذا الحل البديل:

قم بتنفيذ أمر إدارة العمليات (MOP) القياسي المرتبط/المقرب الخاص باقتران N4 في الإطار الزمني ل MW.