المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند مهام "مدير جلسات عمل UPF الاحتياطي" التي تفتقر إلى اتصال مأخذ التوصيل بمجموعات توصيل RCM-checkpointMgr المطابقة في النشر المستند إلى RCM.

معلومات أساسية

يعالج هذا المستند مهام مدير جلسة عمل "وظيفة مستوى المستخدم الاحتياطي (UPF)" العرضية التي تحتوي على مشاكل في إعداد مأخذ التوصيل، والتي تفتقر إلى اتصال مأخذ التوصيل ببطاقات PODS الخاصة ب RCM-checkpointMGR المقابلة في نشر UPF القائم على إدارة تكوين التكرار (RCM).

المشكلة

في وضع الاستعداد UPF، لا يحتوي مثيل مهمة مدير جلسة العمل 10 على اتصال مأخذ توصيل ب RCM-checkpointMGR pod.

[local]UPF# show rcm checkpoint statistics verbose

smgr     state  peer    recovery  pre-alloc  chk-point rcvd   chk-point sent

inst            conn    records   calls      full     micro   full     micro

----   -------  -----   -------   --------   -----    -----   -----     ----

1      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

2      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

3      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

4      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

5      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

6      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

7      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

8      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

9      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

10      Stby               0          0       0        0       0        0

11      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

12      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

13      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

14      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

15      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

16      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

17      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

18      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

19      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

20      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

21      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

22      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

الحل

الحل الحالي :

- لمعالجة مشكلة اتصال مأخذ التوصيل بين "مدير جلسة عمل UPF الاحتياطي" و PoD الخاص به RCM-CheckpointMgr:

- قم بتسجيل الدخول إلى UPF للاستعداد المتوافق.

- دخلت يضبط أسلوب (cli إختبار-commands كلمة <password>).

- قم بتنفيذ 'Task Kill Facility Service Instance <instance-id>' لمهمة مدير جلسة العمل المتأثرة بدون اتصال مأخذ بالمقبس ب rcm-checkpointMgr.

- انتظر دقيقة، ثم تحقق من أن مهمة "إدارة الجلسات" تحتوي الآن على اتصال مأخذ ثابت في حالة "الاستعداد".

- وإذا إستمرت المشكلة، فعليك أن تنظر في إعادة تشغيل الصندوق الاحتياطي الموحد وإعادة التحقق بعد تشغيل الصندوق بالكامل.

الإصلاح الدائم:

- يمكنك أستكشاف تنفيذ ميزة تقوية TCP في النشر. تقدم هذه الميزة آلية نبضات القلب بين مهام مدير الجلسة وبطاقات RCM-checkpointMgr، مما يضمن إعادة تأسيس اتصال مأخذ التوصيل حسب الحاجة. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى مدير تكوين التكرار -دليل التكوين والإدارة، الإصدار 2022.04 .