المحتويات

المقدمة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية اكتشاف فشل ترقية UPF (وظيفة مستوى المستخدم) المستندة إلى RCM بسبب مشكلة تدفق تجمع IP.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. من وحدة التحكم في تكوين التكرار النشطة (RCM) قم بتشغيل الأمر rcm show-statistics switchover-verbose والبحث عن تفاصيل تبديل UPF الفاشل إذا كان لديه حقل start_ip_pool_flush فقط ولكن end_ip_pool_flush مفقود.

[RCM-active] RCM# RCM show-statistics switchover-verbose

18 كانون الثاني 21:52:11.781 UTC+00:00

رسالة :

{

"stats_verbose": [

{

"الحالة": "فشل"،

"بدأت": "كانون الثاني 18 05:08:59.442"،

"switchoverreason": "تبديل مخطط"،

"switchoverfailreasonReason": "نقل Active القديم من PendingStandby إلى Active بسبب انتهاء المهلة في حالة الاستعداد المتلقي (التحويل المخطط)،

"source_endpoint": "192.168.100.3"،

"destination_endpoint": "192.168.100.2"،

"start_chkpt_flush": "يناير 18 05:09:01.783"،

"end_chkpt_flush_each": {

"1": "18 كانون الثاني 05:09:05.776"،

"10": "18 كانون الثاني 05:09:06.056"،

"11": "18 كانون الثاني 05:09:05.909"،

"12": "18 كانون الثاني 05:09:06.189"،

"13": "18 كانون الثاني 05:09:05.991"،

"14": "18 كانون الثاني 05:09:05.981"،

"15": "18 كانون الثاني 05:09:05.531"،

"16": "18 كانون الثاني 05:09:05.502"،

"17": "18 كانون الثاني 05:09:05.751"،

"18": "18 كانون الثاني 05:09:06.116"،

"19": "18 كانون الثاني 18 05:09:05.834"،

"2": "18 كانون الثاني 05:09:05.932"،

"20": "18 كانون الثاني 05:09:05.889"،

"21": "18 كانون الثاني 05:09:05.354"،

"22": "18 كانون الثاني 05:09:05.780"،

"3": "18 كانون الثاني 05:09:05.671"،

"4": "18 كانون الثاني 05:09:05.996"،

"5": "18 كانون الثاني 05:09:05.455"،

"6": "18 كانون الثاني 05:09:05.839"،

"7": "18 كانون الثاني 05:09:06.111"،

"8": "18 كانون الثاني 05:09:06.019"،

"9": "18 كانون الثاني 05:09:05.996"

},

"end_chkpt_flush": "يناير 18 05:09:06.189"،

"start_cfg_push": "18 يناير 18 05:08:59.495"،

"end_cfg_push": "18 يناير 18 05:09:01.774"،

"start_ip_pool_flush": "يناير 18 05:09:01.783" /* لاحظ تحت هذا السطر "end_ip_pool_flush" مفقود */

},

2. جمع شفرات UPF للمصدر والوجهة التي تغطي أوقات التبديل +/- 30 دقيقة.

3. ابحث في UPF لنقطة النهاية الوجهة (192.168.100.2 في الإخراج) syslogs وفي وقت تبديل UPF وراقب vpnmgr6(السياق n6) للإبلاغ عن العديد من الأخطاء، المتعلقة بتجمع/مجموعات IP.

مثال على أحداث السجل:

- تسجيل الخروج في 18 يناير 1805:09:01 <upf>: [local-60sec1.767] [خطأ srp 84220] [1/0/9589 <vpnmgr:6> vpnmgr_rcm.c:6235] [السياق: rcm، contextID: 6] [نظام داخلي برمجية syslog] فشل في تثبيت مسارات التجمع. الرسالة التي تم إرتجاعها.

- سجل: [local-60sec12.192] [خطأ VPN 5013] [خطأ 1/0/9370 <vpnmgr:3> vpn_ip_pool.c:15699] [السياق: n6، contextID: 3] [software internal system slog] #012prefix <IPv4 عنوان IPv4 لتجمع IP> لا يتم تخصيصه إلى هذا UP: أقرب مجموعة عثر عليها مع id145764start_addr: <ip عنوان تجمع IP> end_addr: <IPv4 عنوان تجمع IP>

ملاحظة: يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى معلومات وأدوات Cisco الداخلية.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco