المحتويات

المقدمة

المشكلة

تحليل

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية معالجة FailedGetResourceMetric الأحداث التي تم إنشاؤها بواسطة مجموعات توصيل iOd.

المشكلة

بعد نشر مجموعة Subscriber Microservices Infrastructure (SMI) باستخدام الإصدار 2023.01 Cloud Native Deployment Platform (CNDP)، لوحظ أن مجموعة Pods تواصل إنشاء FailedGetResourceMetric الأحداث:

cloud-user@ndce-smi-1:~$ kubectl get events -A -o yaml

apiVersion: v1

items:

- apiVersion: v1

count: 467057

eventTime: null

firstTimestamp: "2023-12-31T03:57:42Z"

involvedObject:

apiVersion: autoscaling/v2beta2

kind: HorizontalPodAutoscaler

name: istiod

namespace: istio-system

resourceVersion: "4374"

uid: c85a05a1-b9ec-4241-8347-0b3c9eec1193

kind: Event

lastTimestamp: "2024-03-22T14:42:49Z"

message: 'unable to get metrics for resource cpu: unable to fetch metrics from resource

metrics API: the server could not find the requested resource (get pods.metrics.k8s.io)'

metadata:

creationTimestamp: "2023-12-31T03:57:42Z"

managedFields:

- apiVersion: v1

fieldsType: FieldsV1

fieldsV1:

f:count: {}

f:firstTimestamp: {}

f:involvedObject:

f:apiVersion: {}

f:kind: {}

f:name: {}

f:namespace: {}

f:resourceVersion: {}

f:uid: {}

f:lastTimestamp: {}

f:message: {}

f:reason: {}

f:source:

f:component: {}

f:type: {}

manager: kube-controller-manager

operation: Update

time: "2023-12-31T03:57:42Z"

name: istiod.17a5ce7b410bceb6

namespace: istio-system

resourceVersion: "55452121"

selfLink: /api/v1/namespaces/istio-system/events/istiod.17a5ce7b410bceb6

uid: 9616bdc6-90d1-4475-b6af-6d41e185b434

reason: FailedGetResourceMetric

reportingComponent: ""

reportingInstance: ""

source:

component: horizontal-pod-autoscaler

type: Warning

kind: List

metadata:

resourceVersion: ""

selfLink: ""

تحليل

يبدو أن المشكلة ترجع إلى أن AutoScaler (HPA) للبطاقة الأفقية مكنت في IsOd Pods أثناء النشر. ونظرا لأن HPA يتطلب واجهة برمجة تطبيقات (API) من Metrics لتحديد إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) لتصغير نطاق البيانات لأعلى/لأسفل، ولأن واجهة برمجة التطبيقات (API) من Metrics غير مستخدمة حاليا في مجموعة Kubernetes المدارة من قبل CNDP، فإن هذا يمثل خطأ في التصميم في نشر الإصدار.

الحل

تمت إزالة HPA ابتداء من الإصدار 2023.03 من CNDP.