المحتويات

المقدمة

كيف يعمل

وصف الإخراج

شرح إضافي للغة Go Proglamming

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يفهم الإنتاج من عرض مورد CLI على cisco 5G SA تطبيق.

كيف يعمل

تسرد واجهة سطر الأوامر (CLI) show resources معلومات الموارد لجميع مجموعات توصيل (Pods) (بشكل أساسي مجموعات خدمات وبروتوكول) في نظام المجموعة. يتم تجميع معلومات الموارد بشكل دوري من كل مجموعة وتعرض على واجهة سطر الأوامر.

نموذج الإخراج:

[unknown] smf# show resources

TOTAL   USED    DISK

NODE    POD     USAGE  GO               GC

CPU    MEMORY  MEMORY  IN     ROUTINES  GC     PAUSE

POD INSTANCE     USAGE  IN MB   IN MB   KBPS   COUNT     COUNT  IN NS

-----------------------------------------------------------------------

cache-pod-1      2      32011   85      0      172       29684  85

cache-pod-2      2      32011   83      0      172       29627  83

gtpc-ep-0        2      32011   70      0      69        29088  70

li-ep-0          5      32011   51      0      56        29095  51

oam-pod-1        2      32011   98      0      157       29095  98

smf-nodemgr-0    7      32011   94      0      213       29096  94

smf-protocol-0   3      32011   135     0      206       29092  135

smf-rest-ep-0    4      32011   125     0      203       29091  125

smf-service-0    3      32011   321     0      247       34958  321

smf-udp-proxy-0  1      32011   82      0      88        29083  82

وصف الإخراج

مثيل POD

اسم POD

وحدة المعالجة المركزية (CPU) المستخدمة

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) لpod

إجمالي ذاكرة العقدة بالميغابايت

إجمالي ذاكرة عقدة العامل حيث يتم تشغيل POD

ذاكرة POD المستخدمة بالميغابايت

الذاكرة المستخدمة بواسطة pod

إستخدام القرص في كيلوبت/ثانية

معدل الإدخال/الإخراج على القرص بالكيلوبت/ثانية

عدد الروتين

عدد الروتين

عدد GC

العدد الروتيني لجمع القمامة

إيقاف GC مؤقتا في NS

توقف منتظم لجمع القمامة في نانو ثانية

شرح إضافي للغة Go Proglamming

الروتين هو نوع من الخيط في لغة البرمجة. يستخدم لغرض ما مثل الأداء الأفضل وما إلى ذلك. في سيناريو ينطوي على مشاكل، يمكن رؤية عملية التسريب الروتينية أثناء التنقل حيث لم يتم الانتهاء من تنفيذ الروتين بشكل صحيح ويستمر إنشاء الروتين الجديد. يماثل تأثير تسريب نظام Go Routine تسرب الذاكرة. يمكن التعرف على ذلك من خلال النظر إلى عدد موجهات GO في إخراج موارد العرض. إذا لوحظ زيادة دراماتيكية أو مستمرة هناك احتمال حدوث تسرب روتيني.

جمع القمامة هي وظيفة إدارة ذاكرة مدمجة. تعمل باستمرار وتنظيف الكائنات التي لم تعد تستخدم لحفظ إستخدام الذاكرة. يمكن إستخدام GC Count و GC PAUSE In NS لمراقبة ما إذا كانت عملية جمع القمامة تتم دون أية مشكلة. على سبيل المثال، قد يشير عدد كبير جدا من عمليات حساب GC لمعرف Pod معين أو إيقاف GC مؤقتا طويل جدا إلى وجود مشكلة ما.