المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

الخيار 1: الحصة النسبية الافتراضية لتقارير الاستخدام إلى التقرير

الخيار 2: الحصص النسبية لتقارير الاستخدام إلى التقرير القائم على المنحة

الخيار 3: الحصة النسبية لتقارير الاستخدام إلى التقرير المستند إلى حجم تقرير المنحة فقط الذي تم منحه

المشكلة

رصد

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إستخدام خيارات "تقرير إستخدام نسخة ECS من Cisco" لتحديد وحدات تخزين USU التي يتم الإبلاغ عنها إلى نظام OCS.

معلومات أساسية

تستخدم خدمة الشحن المحسن (ECS) لنظام التشغيل StarOS وضع تكوين التحكم في الائتمان (CC) لتكوين الخدمات المدفوعة مسبقا لتطبيقات القطر/RADIUS. ضمن وضع تكوين التحكم في الائتمان الخاص بتكوين خدمة الشحن النشط في السياق المحلي، يمكن تكوين أحد أنواع تقارير إستخدام التحكم في الائتمان الثلاثة الخاصة ب ACS.

USU - وحدات الخدمة المستخدمة

OCS - نظام الشحن دون اتصال

Exec > ACS Configuration > Credit Control Configuration

active-charging service service_name > credit-control

[local]host_name(config-dcca)#

الخيار 1: الحصة النسبية الافتراضية لتقارير الاستخدام إلى التقرير

- يشير إلى AVP مع CC-Total-Octets و AVP مع CC-Input-Octets و CC-Output-octets في وحدات خدمة منفصلة مستعملة.

[local]host_name(config-dcca)# default usage-reporting quotas-to-report

الخيار 2: الحصص النسبية لتقارير الاستخدام إلى التقرير القائم على المنحة

- تكوين إستخدام إعداد التقارير فقط للحصة النسبية الممنوحة.

[local]host_name(config-dcca)# usage-reporting quotas-to-report based-on-grant

ملاحظة: عندما يكون خادم GY غير متوفر، لا يتم تلقي أي منح (حصة نسبية). في هذه الحالة، يرسل P-GW كل من CC-System و CC-Time AVPs في تقرير الاستخدام.

الخيار 3: الحصة النسبية لتقارير الاستخدام إلى التقرير المستند إلى حجم تقرير المنحة فقط الذي تم منحه

- منع أنظمة الإدخال والإخراج الثمانية. إذا جاء بروتوكول AVP الخاص بوحدة الخدمة الممنوحة (GSU) مزودا بأنظمة ثمانية إجمالي للنسخ (CC)، فعندئذ يرسل الجهاز أنظمة ثمانية الإدخال والإخراج الكلية في AVP لوحدة الخدمة المستخدمة (USU). إذا جاء مع الأنظمة الثمانية الإجمالية، يرسل الجهاز الأنظمة الثمانية الكاملة فقط في USU.

- أستخدم هذا الأمر لتكوين إستخدام التقارير فقط للحصة النسبية الممنوحة. عند إصدار هذا الأمر، يقوم AVP لوحدة الخدمة المستخدمة بالإعلام عن الحصص النسبية استنادا إلى المنحة (على سبيل المثال، الحصص الموجودة في AVP لوحدة الخدمة الممنوحة فقط).

باستخدام هذا الأمر، يتم الإبلاغ فقط عن الوحدات التي تم منح الحصة النسبية لها من قبل خادم DCCA بغض النظر عن سبب إعداد التقارير.

[local]host_name(config-dcca)# usage-reporting quotas-to-report based-on-grant { report-only-granted-volume }

المشكلة

تظهر دراسة حالة الإبلاغ غير المرغوب عن وحدات الخدمة المستخدمة بواسطة PGW لجهاز "الإنترنت لكل الأشياء" الذي تم إنشاؤه بواسطة التكوين. كما يوضح تغيير التكوين الذي تم إجراؤه لحله. سجل OCS ضعف الاستخدام المتوقع لأجهزة IoT. وقد أدى هذا إلى استنفاد وعاء بيانات/بدل المشتركين في الإنترنت.

رصد

وأبلغ عن وحدتين منفصلتين من وحدات الخدمة المستعملة؛ واحد ذو عتبة والآخر مع آخر_quota_type. ويجمع OCS بين كل من USU، مما ينتج عنه إنشاء CDR. لأن PGW كان لديه خيار تكوين تقرير الاستخدام الافتراضي، والحصص الافتراضية للإبلاغ عن الاستخدام إلى التقرير، وقد تضمن PGW أنظمة ثمانية كربونية إجمالية تحت وحدة واحدة للإدخال الموحد (USU) ونظام ثماني/مكون من إدخال مخفية/نظام ثماني ثماني (CC-إخراج ثماني) في وحدة واحدة مختلفة. تسبب ذلك في قيام OCS بإنشاء CDRs بضعف مقدار الاستخدام للمشترك.

وحدات الخدمة المستخدمة

إجمالي الأنظمة الثمانية للنسخة

وحدات الخدمة المستخدمة

أنظمة ثمانية ذات دخل CC

مخزونات خرج نسخة كربونية

الحل

تم تغيير تكوين "تقارير إستخدام التحكم في الائتمان" لاستخدام الخيار، وحصص إعداد تقارير الاستخدام إلى تقرير استنادا إلى المنحة. ونتيجة لذلك، تحتوي وحدة المعالجة المركزية (CCR-U) على وحدة واحدة فقط USU يتم الإبلاغ عنها مع الأنظمة الثمانية للنسخ الكامل للنسخ (CC) وأنظمة إدخال الإدخال والإخراج للنسخ. لم يتم الإبلاغ عن OTHER_QUOTA_TYPE. وهذا يضمن أن المبلغ المبلغ الذي تم الإبلاغ عنه لن يتم حسابه إلا مرة واحدة على OCS.

معلومات ذات صلة

- مرجع واجهة سطر الأوامر، الأوضاع C - D، نظام التشغيل StarOS الإصدار 21.28 الفصل: تكوين التحكم في الائتمان...

- دليل إدارة ECS، الإصدار 21 من StarOS