المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة

تحليل

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء أستكشاف أخطاء تنبيه الذاكرة المزود بالمسار التي تم عرضها في "وظيفة التحكم في النهج" (PCF) وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- PCF

- نظام النشر الأصلي (CNDP) عبر شبكة 5G

- محطات الإرساء و كوبرنيتس

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- PCF rel_2023.01.2

- Kubernetes v1.24.6

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

في هذا الإعداد، يستضيف CNDP PCF.

عادة ما يشير مزود المسار، في سياق أنظمة الكمبيوتر والبنية الأساسية له، إلى مكون أو أداة تقوم بإدارة وتوفير مسارات أو وحدات التخزين للتطبيقات أو الخدمات.

غالبا ما يقترن مزود المسار بتخصيص التخزين الديناميكي وإدارته في بيئات السحابة أو العدادات الموضوعة في حاويات. وهو يسمح للتطبيقات أو الحاويات بطلب أحجام التخزين أو المسارات حسب الطلب، دون تدخل يدوي أو تخصيص مسبق.

يمكن لمزود المسار معالجة مهام مثل إنشاء أو تركيب وحدات التخزين وإدارة أذونات الوصول وتخطيطها لمثيلات تطبيق معينة. فهو يقوم بتوضيح البنية الأساسية للتخزين، مما يوفر واجهة مبسطة للتطبيقات للتفاعل مع موارد التخزين.

المشكلة

قم بتسجيل الدخول إلى مركز عمليات تشغيل بيئة التنفيذ المشتركة (CEE) والتحقق من أن قوائم التحكم في الوصول (PODS) المزودة بمسار تقوم بالإعلام عن تنبيهات خروج الذاكرة (OOM).

Command:

cee# show alerts active summary summary

Example:

[pcf01/pcfapp] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT DURATION SOURCE SUMMARY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

container-memory-usag 10659b0bcae0 critical 01-22T22:59:46 path-provisioner-pxps Pod cee-pcf/path-provisioner-pxpss/k8s_path-p...

container-memory-usag b2f10b3725e7 critical 01-22T15:51:36 path-provisioner-pxps Pod cee-pcf/path-provisioner-pxpss/ uses high...

تحليل

كلما إستلمت تنبيهات للاستخدام العالي للذاكرة على PODS أو حاويات مزود المسار. أعد Kubernetes(K8s) تشغيل POD عندما يصل إلى الحد الأقصى للذاكرة.

بدلا من ذلك، يمكن إعادة تشغيل POD يدويا عندما يتجاوز عتبة 80٪ لتجنب تنبيهات الذاكرة العالية.

الخطوة 1. تحقق من اسم POD الذي تم الإعلام عنه في الملخص النشط وإخراج هذا الأمر.

Command:

cloud-user@pcf01-master-1$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner"

Example:

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner"

NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE

cee-pcf path-provisioner-27bjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4mlq8 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4zvjd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-566pn 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-6d2dr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-7g6l4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-8psnx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-94p9f 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-bfr5w 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-clpq6 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-dbjft 1/1 Running 0 110d

cee-mpcf path-provisioner-dx9ts 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-fx72h 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-hbxgd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-k6fzc 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-l4mzz 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-ldxbb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lf2xx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lxrjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-mjhlw 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pq65p 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pxpss 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-q4b7m 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-qlkjb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-s2jth 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-vhzhg 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-wqpmr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-xj5k4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-z4h98 1/1 Running 0 110d

cloud-user@pcf01-master-1:~$

الخطوة 2. تحقق من العدد الإجمالي ل Pods المزود بالمسار النشط.

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner" | wc -l

29

cloud-user@pcf01-master-1:~$

الحل

الخطوة 1. قم بتنفيذ إعادة تشغيل مجموعات توصيل مزود المسار ضمن أسماء CEE تسجيل دخول المساحة إلى العقدة الرئيسية.

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl delete pod -n cee-pcf path-provisioner-pxpss

pod "path-provisioner-pxpss" deleted

الخطوة 2. تحقق من أن PODS من Kubernetes عاد إلى الإنترنت.

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner"

cee-pcf path-provisioner-27bjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4mlq8 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4zvjd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-566pn 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-6d2dr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-7g6l4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-8psnx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-94p9f 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-bfr5w 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-clpq6 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-dbjft 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-dx9ts 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-fx72h 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-hbxgd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-k6fzc 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-l4mzz 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-ldxbb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lf2xx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lxrjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-mjhlw 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pq65p 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pxpss 1/1 Running 0 7s

cee-pcf path-provisioner-q4b7m 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-qlkjb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-s2jth 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-vhzhg 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-wqpmr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-xj5k4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-z4h98 1/1 Running 0 110d

cloud-user@pcf01-master-1:~$

الخطوة 3. تحقق من أن العدد الإجمالي ل Pods المزود بالمسار النشط هو نفسه قبل إعادة التشغيل.

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner" | wc -l

29

cloud-user@pcf01-master-1:~$

الخطوة 4. تحقق من التنبيهات النشطة وتأكد من مسح التنبيهات المتعلقة بمورد المسار.

[pcf01/pcfapp] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT SOURCE SUMMARY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

watchdog 02d125c1ba48 minor 03-29T10:48:08 System This is an alert meant to ensure that the entire a...