المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

وصول

لوحات المعلومات

1. عرض لوحة المعلومات

2. تفاصيل جلسة عمل العميل (قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة)

3. تفاصيل جلسة عمل العميل - الرسم التتابعي

أداة الوصول من واجهة الويب C9800

المقدمة

يصف هذا المستند أحد أكثر الأدوات شيوعا لتحليل تصحيح الأخطاء اللاسلكي المستضاف على cisco.com - محلل تصحيح الأخطاء اللاسلكي. محلل تصحيح الأخطاء اللاسلكي يحلل ملفات سجل الأخطاء لوحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية AireOS و Cat9800. كما أنه يسهل أستكشاف مشكلات اقتران العميل اللاسلكي والمصادقة والتجوال والاتصال وحلها.

معلومات أساسية

تهدف هذه الأداة إلى توفير تحليل منطقي يستند إلى تسلسل السجل للتطابق مع المشاكل المعروفة. بالنسبة لنظام التشغيل AireOS، يمكن للأداة أيضا التحليل من خلال إخراج "debug client <mac1> <mac2> ..." بالإضافة إلى بعض أجزاء من "debug aaa/webauth/mdns". بالنسبة ل Catalyst 9800 WLC، يمكن أن تقوم الأداة بالطرح من خلال تتبع متصل وسجلات تتبع نشطة الراديو التي يتم إنشاؤها من WLC. بالنسبة لآثار 9800 RA، هناك لوحة معلومات رؤى متقدمة تتم إضافتها حديثا.

تعتبر رؤى تصحيح الأخطاء المتقدمة 9800 لوحة معلومات جديدة للرؤية لتحليل آثار RA بسرعة. يوفر ملخصا سريعا لحالات التجوال على العملاء والوقت على اللوحة وأسباب الحذف وعدد جلسات عمل العملاء لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN) (النجاح والإخفاقات). كما يوفر طريقة عرض عالية المستوى لجميع محاولات اتصال العميل مع بدء وطابع وقت الانتهاء لكل جلسة عمل وسبب الحذف وطريقة المصادقة واسم نقطة الوصول، كما يمكن رؤية طريقة عرض تفصيلية أخرى مع جميع الحركات بين العملاء ونقطة الوصول وعنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في مخطط تسلسلي.

تؤدي عمليات تصحيح الأخطاء اللاسلكية القياسية إلى إنتاج أطنان من خطوط المعلومات التي تستغرق وقتا طويلا لجمع السبب وتحليله وتحديده في نهاية المطاف.

تتمثل نسبة 35٪ تقريبا من SRs (وحدة التخزين) في أستكشاف مشكلات العملاء وحلها (حالات السقوط وإيقاف الاتصال وحالات فشل التجوال). وتحليلها يدويا هو tالطراز الذي يستهلك عرض النطاق الترددي. التحليل اليدوي عرضة للأخطاء. تعطي لوحة المعلومات hطريقة عرض شكلية وتفصيلية.

وصول

يمكن الوصول إلى الأداة المستقلة هنا: https://cway.cisco.com/wireless-debug-analyzer/

خطوات :

1. تحميل ملف تصحيح الأخطاء

2. اضغط زر التحليل (عرض الجدول)

3. انقر فوق "إظهار رؤى تصحيح الأخطاء المتقدمة" (فقط لتتبعات C9800 RA)

لوحات المعلومات

توفر الأداة طرق عرض مختلفة للوحة المعلومات للمساعدة في التحليل.

1. عرض لوحة المعلومات

2. تفاصيل جلسة عمل العميل (قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة)

3. تفاصيل جلسة عمل العميل - الرسم التتابعي

أداة الوصول من واجهة الويب C9800

يمكن للمرء جمع تتبع RA من قسم "أستكشاف أخطاء أخطاء" C9800 WLC وإصلاحها وتزويده بمحلل تصحيح الأخطاء: