المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

التحقق من صحة وحدة تحكم الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية (WLC)

FTM و الموقع الجغرافي

اشتراكات TDL (بيانات تتبع الاستخدام)

أوامر التحقق من الصحة

المكونات المستخدمة

متطلبات NetConf

التحقق من النظام العالمي لتحديد المواقع

أفضل الممارسات

سلوك النطاق

نطاق المدى

اعتبارات عملياتية

تقييد خدمة الخريطة

نطاق أوامر أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

وضع نقطة الوصول

مفتاح لون AP

شفاف نقطة الوصول

متطلبات نقطة الوصول الخاصة بإرساء

اعتبارات النظام العالمي لتحديد المواقع

العزل وخط الرؤية

دقة

حذف صورة خريطة طابق مركز Catalyst في مساحات Cisco

المقدمة

يصف هذا المستند أفضل الممارسات واستكشاف أخطاء نقطة الوصول وإصلاحها في تحديد الموقع التلقائي في Cisco Spaces AnyLocation.

نظرة عامة

يستخدم Cisco Spaces AnyLocation (AP للتحديد التلقائي للمكان) نطاق FTM، وبيانات GPS (GPS)، وتحديد الموضع النسبي لنقطة الوصول إلى نقطة الوصول لتحديد وضع نقطة الوصول على خرائط الأرضية.

يقدم هذا المستند متطلبات التكوين وأفضل الممارسات وخطوات التحقق من الصحة وإرشادات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها للمساعدة في ضمان موضع نقطة الوصول (AP) بشكل دقيق ونطاق ناجح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

التحقق من صحة وحدة تحكم الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية (WLC)

تكون هذه التكوينات إلزامية لنقطة الوصول (AP) تحديد الموقع التلقائي للعمل بشكل صحيح.

FTM و الموقع الجغرافي

يجب تمكين نطاق FTM وجدولة نقطة الوصول على وحدة التحكم.

راجع وثائق Cisco:

- اشتقاق الموقع الجغرافي

- تكوين نطاق FTM

تتيح هذه الميزات قياسات مسافة نقطة الوصول إلى نقطة الوصول وتحديد الموقع القائم على النظام العالمي لتحديد المواقع.

اشتراكات TDL (بيانات تتبع الاستخدام)

يجب أن تكون اشتراكات TDL بين Spaces و WLC نشطة. هذه هي القناة التي يتم من خلالها إرسال بيانات متدرجة.

- رقم اشتراك TDL ثابت مسبقا مع أول 7 أرقام من معرف الموصل، تحتوي على [11-21].

- اشتراكات TDL المطلوبة والوظائف وإصدارات الحد الأدنى لكود WLC الخاصة المطلوبة:

معرف الاشتراك

tdl-uri

الحد الأدنى للإصدار المطلوب

11

/services؛serviceName=ewlc_oper/rrmAPautoRfdot11Data

دائما حاضر

14

/services؛serviceName=wncloudm_oper/ap_gnss_loc_data

>=17.12.0

12

/services؛serviceName=ewlc_oper/ap_sensor_cache

>=17.12.0

13

/services؛serviceName=ewlc_oper/ap_range_data

>=17.12.0

17

/services؛serviceName=ewlcevent/geo_loc_asc_meas

>=17.12.2

18

/services؛serviceName=ewlc_oper/cdp_cache_data

>=17.12.0

20

/services؛serviceName=ewlcevent/geoloc_disruptive_range

>=17.13.0

21

/services؛serviceName=ewlcevent/ap_movement

>=17.13.0

22

/services؛serviceName=ewlcevent/tdoa_events

>=17.18.2

أوامر التحقق من الصحة

- إظهار الاشتراكات النشطة

show telemetry ietf subscription all

- إظهار تفاصيل الاشتراك

show telemetry ietf subscription <subscription-id> receiver

- إزالة الاشتراك

(config)# no telemetry ietf subscription

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Spaces Connector 3 - Location Service 3.1.0.94 أو إصدار أحدث

- مادة حفازة 9800 - الحد الأدنى صيغة 17.12.1 (17.15 ل 917x APs)

- نماذج نقاط الوصول المدعومة - 9130 و 9136 و 9164 و 9166

- ملف CAD ل floormap - تنسيق DWG (منشور في Spaces)

- يجب تمكين 6 جيجاهرتز لدقة النطاق (تمكين WLAN ل 6 جيجاهرتز).

- AnyLocation غير مدعوم لعلامة موقع Catalyst الافتراضية (يجب وضع نقاط الوصول في علامة موقع جديدة).

- أستخدم واجهة مستخدم الإصدار بيتا (تحرير في لوحة معلومات Spaces الرئيسية).

تحميل ملف CAD مكتمل إلى مسافات في المواقع والخرائط (قسم خرائط غنية). يجب ربطه بعنصر التسلسل الهيكلي للموقع الذي يمكن إنشاؤه من أسلوب CSV. يمكن أن تستغرق عملية إنشاء الخريطة الغنية من 3 أيام إلى أسبوعين. يمكن رفض CAD استنادا إلى معايير ومتطلبات الطبقة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

متطلبات NetConf

يستخدم AnyLocation NetConf/SSH لاستطلاع قائمة نقطة الوصول من وحدة التحكم.

يجب تمكين NetConf ويجب تحديث بيانات الاعتماد الحالية في واجهة مستخدم Spaces. إذا لم يتم فحص قائمة نقاط الوصول بشكل صحيح في غضون 30 يوما، فسيتم إزالة بيانات نطاق نقطة الوصول من المسافات

التحقق من النظام العالمي لتحديد المواقع

للتحقق من صحة وظيفة GNSS:

show gnss status

- فحصت الرقم قمر صناعي سمع ب APs.

- ويلزم ما لا يقل عن 4 سواتل لتحديد المواقع الموثوقة للنظام العالمي لتحديد المواقع.

- يعد التحقق من النظام العالمي لتحديد المواقع هو الأنسب للتحقق من جانب الشبكة ووضع الإرساء.

أفضل الممارسات

سلوك النطاق

السماح بمدة 15 دقيقة للجداول المجاورة وبيانات النطاق للملء.

تأكد من وجود شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واحدة نشطة على الأقل على:

- 5 غيغا هرتز

- 6 جيجاهرتز (موصى به لتحسين دقة النطاق)

نطاق المدى

لتجنب حدوث مشاكل في الأداء، يتم تكوين علامات الموقع لكل طابق أو لكل مبنى:

- يوصى بأن تتراوح بين 250 نقطة وصول في كل مرة من خلال أي من الخيارين التاليين:

- علامة لكل موقع، أو

- نقاط الوصول المحددة

ملاحظة: يمكن أن تترك نقاط وصول كثيرة جدا في نفس الوقت بعض نقاط الوصول بدون بيانات النطاق والعمليات غير المكتملة.

اعتبارات عملياتية

يؤثر نطاق نقطة الوصول على الأداء ويجب جدولته أثناء إطار الصيانة.

يوصى بمعلمات FTM الافتراضية.

تأكد من دقة ملفات CAD من حيث الأبعاد ومطابقتها للمساحة الفعلية.

تقييد خدمة الخريطة

إذا كانت خرائط مركز Catalyst موجودة في Cisco Spaces:

- لا يمكن نشر خرائط AnyLocation إلى خدمة الخريطة.

- يجب إزالة خريطة الطابق CatC قبل نشر نتائج AnyLocation.

نطاق أوامر أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر WLC

الوصف

إظهار إمكانية تحديد نطاق الموقع الجغرافي لنقطة الوصول

تفاصيل قدرة نقطة الوصول على المشاركة في النطاق

إظهار ملخص تحديد الموقع الجغرافي لنقطة الوصول

يعطي بيانات GNSS لجميع APs

إظهار ملخص مقدرة GNSS على تحديد الموقع الجغرافي لنقطة الوصول

عرض ما إذا كانت نقاط الوصول قادرة على تشغيل GPS أم لا.

إظهار طلب نطاق تحديد الموقع الجغرافي لنقطة الوصول

نقاط الوصول التي يتم إرسال طلب إختبار الاتصال إليها ونقاط الوصول التي يتم تلقي التقارير منها

إظهار تقرير نطاق تحديد الموقع الجغرافي لنقطة الوصول

يعطي قائمة كاملة بكل السجلات الأحدث والأفضل التي تم تلقيها من جميع نقاط الوصول (AP) القادرة على FTM

إظهار حالة نطاق تحديد الموقع الجغرافي لنقطة الوصول

يظهر كشف نطاق AP-to-AP مع نقاط الوصول المجاورة.

أوامر AP

الوصف

عرض اسم نقطة الوصول <gray-ap-name> حالة النطاق الجغرافي

حالة نطاق نقطة الوصول إلى نقطة الوصول لنقطة الوصول التي تظهر رمادية على خريطة الأرضية

عرض تفاصيل اتصال نقطة نهاية المسافات

المعلومات المتعلقة بالنظم العالمية لسواتل الملاحة على مستوى نقطة الوصول (AP)

إظهار مصادقة مفتاح نقطة نهاية المسافات

show spaces endpoint key access

وضع نقطة الوصول

مفتاح لون AP

- أزرق صلب - ممكن التثبيت، يتم تحديده بواسطة الخوارزمية (عادة نقاط الوصول الطرفية)

- أزرق فاتح - نقطة وصول قياسية متدرجة

- رمادي - لا توجد بيانات نطاق

- أخضر - نقطة وصول (AP) موضوعة يدويا حسب المستخدم

شفاف نقطة الوصول

يكون الوضع الأولي بدون ثبات، بناء على المسافات النسبية لنقطة الوصول إلى نقطة الوصول. وبالتالي، فإن هذا ليس هو الوضع الفعلي، بل مجرد مجموعة نقاط الوصول مع موقعها النسبي بناء على المسافات.

قد تتطلب تغشية نقطة الوصول تدويرا يدويا للمحاذاة مع خريطة الأرضية. أستخدم دالة الدوران لتدوير تغشية نقطة الوصول الكاملة يدويا لتبقى على قمة الخرائط الغنية

من المحتمل أن يكون الوضع المبدئي غير متوافق مع إتجاه الخريطة، لكنه يكون دقيقا بالنسبة لموقع نقطة الوصول.

متطلبات نقطة الوصول الخاصة بإرساء

تأكد من أن الشبكة تحتوي على 4-5 نقاط وصول إرساء على الأقل يمكن تحديد مواقعها عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو وضعها يدويا بناء على مواضع نسبية معروفة.

يتم إستخدام نقاط الوصول الخاصة بالمرساة هذه كنقاط مرجعية لحساب المواضع النسبية لنقاط الوصول المتبقية في الشبكة.

اعتبارات النظام العالمي لتحديد المواقع

يعتمد توفر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على:

- طراز AP

- الموقع الفعلي

- القرب من النوافذ

- غالبا ما يكون لنقاط الوصول من الطابق الأول جودة إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) رديئة.

العزل وخط الرؤية

خط النظر مهم جدا للتدرج. إذا كانت نقطة الوصول معزولة أو ليس لها مسار ليتم سماعها من قبل نقاط وصول أخرى (3 على الأقل)، فإنها لا تقوم بإنشاء بيانات النطاق.

تأكد من تركيب نقطة الوصول بالقرب من نافذة أو وجود خط رؤية واضح في السماء للسماح لوحدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالحصول على إشارة القمر الصناعي:

- إنه يرتبط مع نقاط وصول (APs) المجاورة.

- عندما لا يتم تصنيفها، يحتاج المستخدم إلى وضع نقطة وصول يدويا. (معروض على هيئة نقطة وصول رمادية).

دقة

تعتمد الدقة إلى حد كبير على عاملي العزل وخط الرؤية المذكورين آنفا. قد يتطلب الأمر مراجعة المساحة الفعلية للتأكد من وضع نقاط الوصول في الوضع المناسب.

يوصى بشدة بإجراء بعض التدخلات اليدوية في وضع نقطة الوصول (AP) بعد وضع النظام لضمان الحصول على أعلى درجة من وضع نقطة الوصول (AP)

يحتوي وضع نقطة الوصول على تأثيرات تدفق البيانات إلى الخادم على تعقب الأصول والموقع بسبب متطلبات RTLS لنقطة مرجع موقع نقطة الوصول.

حذف صورة خريطة طابق مركز Catalyst في مساحات Cisco

- سجل الدخول إلى لوحة معلومات Cisco Spaces.

- انتقل إلى الإعداد > خدمة الخريطة.

- التنقل لأسفل خلال التدرج الهرمي للموقع:

1. حرم الجامعة > المبنى > الأرضية

الحرم الجامعي:

المبنى:

الطابق:

1. حدد الطابق الذي تريد إزالته.

2. انقر فوق رمز حذف (سلة المهملات) الموجود بجانب الأرضية.

3. عند مطالبة من خلال هل تريد بالتأكيد حذف الطابق؟، انقر فوق نعم للتأكيد.

بمجرد التأكيد على ذلك، يتم حذف صورة خريطة الأرضية من Cisco Spaces.