المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تكوين IDFT

المشكلة

تحليل

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند سلوك ميزة نفق إعادة التوجيه غير المباشر (IDFT) في Control وفصل خطة المستخدم (CUPS) وإعداد المكونات المادية/القديمة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- StarOS

- وظيفة عبارة الخدمة (SGW) المتعلقة ب IDFT

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية ل SGW - 21.25.9 (في الإصدارات القديمة و CUPS).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يدعم SGW إجراءات IDFT للإنشاء والحذف، والتي تنطبق على المكالمات الصافية والمقطوعة باستخدام شبكة بيانات الحزم المتعددة (PDN) والمكثرين. تنطبق هذه الميزة على دعم IDFT باستخدام سيناريوهات تحديد موقع SGW والتصادم أو بدونها.

تدعم ميزة IDFT هذه الوظائف:

- إنشاء طلب IDFT لاستدعاءات PDN متعددة مطوية، Pure-S، مزيج من Collapsed و Pure-S مع حاملات متعددة.

- نقل البيانات على حاملي IDFT للتنزيل والارتباط.

- حذف طلب IDFT من محرك إدارة التنقل (MME). أيضا، الحذف المستند إلى المؤقت لحامل IDFT بعد انتهاء صلاحية قيمة افتراضية مقدارها 100 ثانية، إذا لم يرسل MME طلب IDFT للحذف.

- حذف IDFT PDN، الذي يتضمن مسح/حذف مشتركين من MME/P-GW، عند تعطل شبكة PDN العادية.

- معالجة فشل مسار SX في حالة الاستدعاءات الصافية والمطوية وقت قيام IDFT Active/IDFT بإنشاء حالة تعليق SX.

- تفاعل الرسالة والتصادم في وقت إنشاء IDFT PDN أو حذفه مع أي إجراء آخر.

- يتم الآن دعم معالجة فشل S11/S5 و Sx-Path على PDN غير IDFT عندما يكون PDN IDFT نشطا.

تكوين IDFT

يصف هذا قسم ال CLI أمر يتوفر in support of the IDFT سمة.

على مستوى التحكم، أستخدم أوامر CLI هذه لتمكين ميزة IDFT أو تعطيلها.

configure

context context_name

sgw-service service_name

[ default | no ] egtp idft-support

end

المشكلة

يقوم SGW بمعالجة طلب إنشاء IDFT حتى عند إيقاف تشغيل الميزة. ويلاحظ هذا السلوك في العقد القديمة/عقد المعادن العارية.

فيما يلي تكوين IDFT الموجود في العقدة:

sgw-service SGW-SVC

accounting context EPC gtpp group default

accounting mode gtpp

associate ingress egtp-service S11-SGW

associate egress-proto gtp egress-context EPC egtp-service S5-S8-SGW

no egtp idft-support                                                                                           ---> IDFT feature is off in the node.

تحليل

يتم أخذ سجلات التتبع وتصحيح الأخطاء من خلال محاكاة هذا السيناريو في المختبر ويتم ملاحظة سلوك إنشاء طلب IDFT وإنشاء إستجابة IDFT.

1) تقوم MME بإرسال طلب إنشاء IDFT إلى SGW.

2) يعالج SGW الطلب ويرسل الاستجابة "إنشاء إستجابة IDFT" مرة أخرى إلى MME مع سبب "قبول الطلب".

في إستجابة Create IDFT هذه، من المتوقع أن يرسل SGW إستجابة IDFT مع السبب "لم يتم دعم إعادة توجيه البيانات" حيث إن هذه الميزة معطلة في التكوين.

يتم إستخدام التكوين نفسه في إعداد CUPS:

1) تقوم MME بإرسال طلب إنشاء IDFT إلى SGW.

2) يعالج SGW الطلب ويرسل الاستجابة "إنشاء إستجابة IDFT" مرة أخرى إلى MME مع وجود السبب "إعادة توجيه البيانات غير مدعومة".

من دليل المسؤول، لتمكين هذه الميزة، يلزمك تنفيذ الخطوات التالية:

على مستوى التحكم، أستخدم أوامر CLI هذه لتمكين ميزة IDFT أو تعطيلها.

configure

context context_name

sgw-service service_name

[ default | no ] egtp idft-support

end

إذا اتبعت هذه الخطوات في الأصل لتمكين/تعطيل الخدمة، فلن تتمكن من رؤية أي خيارات لتغييرها.

[sgw]TITAN-ULTRA-001(config-sgw-service)# egtp

cause-code           - Configuration to related to handling failure response from peer

change-notification-req - Configuration related to handling change notification request

modify-bearer-req    - Configuration related to handling Modify Bearer Request

[sgw]TITAN-ULTRA-001(config-sgw-service)# no egtp

cause-code           - Configuration to related to handling failure response from peer

change-notification-req - Configuration related to handling change notification request

modify-bearer-req    - Configuration related to handling Modify Bearer Request

عندما تحاول تمكينها/تعطيلها في إعداد CUPS، فإنها تعرض الخيار لتغييرها.

[SAEGW]saegw-cp1(config-sgw-service)# egtp

cause-code           - Configuration to related to handling failure response from peer

change-notification-req - Configuration related to handling change notification request

idft-support         - Enable/Disable the IDFT Feature for CUPS. By default, it is disabled

modify-bearer-req    - Configuration related to handling Modify Bearer Request

[SAEGW]saegw-cp1(config-sgw-service)# egtp

cause-code           - Configuration to related to handling failure response from peer

change-notification-req - Configuration related to handling change notification request

idft-support         - Enable/Disable the IDFT Feature for CUPS. By default, it is disabled

modify-bearer-req    - Configuration related to handling Modify Bearer Request

الحل

وسبب هذا التصرف موصوف هنا:

السلوك القديم:

- لم يكن هناك واجهة سطر الأوامر (CLI) في الإرث للتحكم في سلوك IDFT.

- يتم دائما دعم IDFT في التعليمات البرمجية القديمة.

سلوك CUPS:

- تكون واجهة سطر الأوامر (CLI) خاضعة للتحكم في الترخيص، أي أنها غير متوفرة إلا بترخيص CUPS.

- يمكن تمكينها/تعطيلها في CUPS.