المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين مجموعة سياسات Cisco (CPS) قبل log collect erasecat4000_flash:.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- لينكس

- CPS

- وظيفة قاعدة التحكم في السياسة (PCRF)

- وكيل توجيه القطر (vDRA)

- حاوية الإرساء

cisco يوصي أن أنت ينبغي يتلقى امتياز منفذ:

- الوصول الجذري إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب CPS vDRA

- وصول المستخدم إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUIs) عبر بروتوكول CPS (أداة إنشاء السياسة و CPS Central)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- CPS Cisco-policy-dra 21.1.0

- MongoDB الإصدار 3.6.17

- حاوية الإرساء

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تساعد ميزة التجميع التلقائي للسجلات على تجميع جميع السجلات المطلوبة من تقنية vDRA في حالات التعطل. يعرض الأمر log collect يدعم الأمر جمع كل السجلات الممكنة عبر جميع الأجهزة الظاهرية (VM) باستخدام أمر واحد.

- قائمة السجلات التي يتم تجميعها:

- سجلات جودة الخدمة (Qns) المدمجة

- سجلات PB المدمجة

- سجلات Orchestrator

- أمر علوي

- سجلات حاوية وحدة الإرساء

- سجلات JournalCtl

- سجلات مونغو

- دعم جمع تفريغ الحرارة

- دعم جمع تفريغ مؤشر الترابط

- دعم تجميع فئة السجلات بطريقة حكيمة

- دعم تجميع السجلات vmWise

- دعم تكوين تفاصيل الخادم الخارجي / DIM الذي يجب نسخ السجلات إليه

- دعم عرض تكوينات الميزة الحالية

المشكلة

يعرض الأمر log collect CLI هي مجموعة السجلات التلقائية لظروف انقطاع العمل التي تجمع مختلف السجلات وتضغطها في أرشيف سجل CPS.

يتم الإبلاغ عن خطأ "SCP to server failed" عند تنفيذ واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بجمع السجل.

admin@orchestrator[labnode]# log collect all duration 1

===================== Collecting Docker container logs =====================

================ Collection of Docker container logs ended =================

======================== Collecting journalctl logs ========================

=================== collection of journalctl logs ended ====================

===================== Collecting top outputs from vms ======================

======================= collection of top logs ended =======================

====================== Collecting prometheus snapshot =======================

================== collection of prometheus snapshot ended ==================

=========================== Collecting debug tech ===========================

====================== collection of debug tech ended =======================

=========================== Collecting mongo logs ===========================

====================== collection of mongo logs ended =======================

SCP to server 10.10.10.10 failed, Please check in https://<Master-IP>/orchestrator/downloads/logs

الحل

1. قم بتكوين الخادم الخارجي باستخدام عنوان IP ورقم المنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور لمجموعة السجلات باستخدام log collect config ip erasecat4000_flash:.

admin@orchestrator[labnode]# log collect config ip ip_address port port user user

Password:password

2. تحقق من تكوين الخادم الخارجي باستخدام log collect show erasecat4000_flash:.
admin@orchestrator[labnode]# log collect show

Log collect configurations Current Value

---------------------------- --------------------------------

ip 10.10.10.20

port 22

user user

password ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789

3. تنفيذ log collect all أمر لتجميع السجلات ونسخ ملف السجل المضغوط إلى الخادم الخارجي.

تحذير: يجب أن تكون المدة الزمنية بالساعات عددا صحيحا طبيعيا. على سبيل المثال 1. غير مسموح بالأرقام العشرية.

log collect all [ duration

]