المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة

إجراء إصلاح عضو قاعدة بيانات (DB) التالف

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء معالجة قاعدة بيانات أحادية (DB) تالفة في مجموعات النسخ المتماثلة ل Cisco Policy Suite (CPS).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- لينكس

- CPS

- مونغو دي بي

ملاحظة: توصي Cisco بأن يكون لديك حق الوصول إلى جذر الامتياز إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) ل CPS.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- CPS 20.2

- MongoDB الإصدار 3.6.17

- UCS-B

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

MongoDB هو برنامج متاح من المصدر لقواعد البيانات الموجهة للمستندات عبر منصات العمل. تم تصنيفه كبرنامج NoSQL DB. يتم إستخدام MongoDB بشكل مكثف في CPS لإدارة الأنواع المختلفة لجلسة عمل DBs، ومستودع ملف تعريف المشترك (SPR)، والرصيد، وما إلى ذلك.

المشكلة

يتعطل MongoDB عندما تقوم بعمل إلغاء تجزئة DB غير صحيح بينما لا يزال AIDO_client نشطا داخل sessionMgr.

يؤدي ذلك إلى قيام MongoDB بالاحتفاظ بالبيانات في الذاكرة ولكن لا يمكنها كتابتها محليا على مسارات قاعدة البيانات.

قد يؤدي ذلك إلى فقد البيانات في حالة إعادة تشغيل العضو الأساسي (مثيل أحادي) على مجموعة النسخ المتماثلة المتأثرة أو إعادة تشغيل جلسة العمل VM.

لفهم كيفية ظهور عضو DB على أنه تالف، يمكنك تسجيل الدخول إلى أحد الأعضاء الذين يواجهون مشاكل وإجراء عمليات التحقق التي تم توفيرها.

الخطوة 1. عند تشغيل الأمر show dbs، لم يتم إرجاع أية مخرجات لقائمة DB. ولكن عندما تتحقق من العدد داخل قاعدة البيانات التي تعلم بها، فإنها ترجع العدد.

[root@lab-1-pcrfclient01 ~]# mongo --host sessionmgr05:27737

MongoDB shell version v3.6.17

connect to: mongodb://sessionmgr05:27737/?gssapiServiceName=mongodb

Implicit session: session { "id" : UUID("a8f9b0eb-6e78-4bcd-bd63-60a9a9d813d0") }

MongoDB server version: 3.6.17

Server has startup warnings:

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten]

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten] **          Read and write access to data and configuration is unrestricted.

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten] **

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten]

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0]

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0] ** WARNING: This replica set uses arbiters, but readConcern:majority is enabled

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0] **          for this node. This is not a recommended configuration. Please see

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0] **

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0]

set01e:PRIMARY>

set01e:PRIMARY> show dbs  ## "no dbs reported"

set01e:PRIMARY> use session_cache  ## "Switched to a known DB"

switched to db session_cache

set01e:PRIMARY> db.session.count()

223037     ## "DB has the content inside, hence the total record count is shown"

set01e:PRIMARY> use session_cache_2

switched to db session_cache_2

set01e:PRIMARY> db.session.count()

223643

set01e:PRIMARY> use session_cache_3

switched to db session_cache_3

set01e:PRIMARY> db.session.count()

222939

set01e:PRIMARY> use session_cache_4

switched to db session_cache_4

set01e:PRIMARY> db.session.count()

223692

set01e:PRIMARY>

set01e:PRIMARY> exit

bye

الخطوة 2. عند تشغيل diagnostics.sh —get_shard، يقوم التطبيق shard بعرض البيانات. ويتم تخزين هذا في الذاكرة في الواقع، وليس في DBPATH الخاص بالجهاز الظاهري (VM) ل SessionMgr.

[root@lab-1-pcrfclient01 ~]# diagnostics.sh --get_shard

CPS Diagnostics GR Multi-Node Environment

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       SHARD STATUS INFORMATION                                   Date : 2022-03-09 11:00:23         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Shard Id    Mongo DB                              State     Backup DB    Removed    Session Count

43          sessionmgr01:27717/session_cache      online    false        false      223873

1           sessionmgr01:27717/session_cache_2    online    false        false      222918

2           sessionmgr01:27717/session_cache_3    online    false        false      223720

3           sessionmgr01:27717/session_cache_4    online    false        false      223393

8           sessionmgr05:27737/session_cache      online    false        false      223188

9           sessionmgr05:27737/session_cache_2    online    false        false      223554

10          sessionmgr05:27737/session_cache_3    online    false        false      222920

11          sessionmgr05:27737/session_cache_4    online    false        false      223562

12          sessionmgr07:27747/session_cache      online    false        false      222663

13          sessionmgr07:27747/session_cache_2    online    false        false      222599

14          sessionmgr07:27747/session_cache_3    online    false        false      222475

15          sessionmgr07:27747/session_cache_4    online    false        false      223446

16          sessionmgr09:27757/session_cache      online    false        false      223246

17          sessionmgr09:27757/session_cache_2    online    false        false      223669

18          sessionmgr09:27757/session_cache_3    online    false        false      223711

19          sessionmgr09:27757/session_cache_4    online    false        false      223311

35          sessionmgr13:27717/session_cache      online    true         false      0

36          sessionmgr13:27717/session_cache_2    online    true         false      0

37          sessionmgr13:27717/session_cache_3    online    true         false      0

38          sessionmgr13:27717/session_cache_4    online    true         false      0

Rebalance Status: Rebalanced

الخطوة 3. يوضح هذا الإخراج عدم وجود محتوى داخل مسار قاعدة البيانات حيث يفترض تخزين البيانات الفعلية.

[SESSION-SET3]

SETNAME=set01e

OPLOG_SIZE=5120

ARBITER=lab-1-arb-sessmgr15:27737

ARBITER_DATA_PATH=/var/data/sessions.1/set01e

PRIMARY-MEMBERS

MEMBER1=lab-1-sessionmgr05:27737

MEMBER2=lab-1-sessionmgr06:27737

SECONDARY-MEMBERS

MEMBER3=lab-2-sessionmgr05:27737

MEMBER4=lab-2-sessionmgr06:27737

DATA_PATH=/var/data/sessions.1/set01e ## "DB DATA Path of set01e replicaset"

[SESSION-SET3-END]

طبقة الأمان (SSH) إلى جلسة العمل المقترنة انتقل إلى db_PATH المذكور في تكوين أحادي. يمكنك أن ترى أن المحتوى داخل DB_PATH فارغ.

[root@lab-1-sessionmgr05 ~]# cd /var/data/sessions.1/set01e

[root@lab-1-sessionmgr05 ~]# ls -lrt

total 0

[root@lab-1-sessionmgr05 ~]#

مع هذه التحققات، يمكنك الوصول إلى إستنتاج أن MongoDB تالف.

إجراء إصلاح عضو قاعدة بيانات (DB) التالف

الخطوة 1. SSH إلى الأعضاء الأساسيين لمجموعة النسخ المتماثلة الإشكالية.

الخطوة 2. قم بإيقاف AIDO_client (تأكد من إيقاف عميل AIDO على جميع أعضاء مجموعة النسخ المتماثلة التي تنتمي إلى set01e).

الخطوة 3. قم بالتوصيل بقشرة أحادية من Set01e وشغل هذه الخطوات.

# mongo --port 27737

# show dbs                          # Ensure this returns empty output.

# use admin

# db.repairDatabase()

# use config

# db.repairDatabase()

# exit

[root@lab-1-sessionmgr05 set01e]# mongo --port 27737

MongoDB shell version v3.6.17

connect to: mongodb://127.0.0.1:27737/?gssapiServiceName=mongodb

Implicit session: session { "id" : UUID("ff9df861-0b42-4e8a-99c1-3583670e1926") }

MongoDB server version: 3.6.17

Server has startup warnings:

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten]

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten] **          Read and write access to data and configuration is unrestricted.

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten] **

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten]

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0]

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0] ** WARNING: This replica set uses arbiters, but readConcern:majority is enabled

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0] **          for this node. This is not a recommended configuration. Please see

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0] **

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0]

set01e:PRIMARY> use admin

switched to db admin

set01e:PRIMARY> db.repairDatabase()

{

"ok" : 1,

"operationTime" : Timestamp(1647319246, 352),

"$clusterTime" : {

"clusterTime" : Timestamp(1647319246, 352),

"signature" : {

"hash" : BinData(0,"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="),

"keyId" : NumberLong(0)

}

}

}

set01e:PRIMARY>

set01e:PRIMARY> use config

switched to db config

set01e:PRIMARY> db.repairDatabase()

{

"ok" : 1,

"operationTime" : Timestamp(1647319301, 218),

"$clusterTime" : {

"clusterTime" : Timestamp(1647319301, 218),

"signature" : {

"hash" : BinData(0,"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="),

"keyId" : NumberLong(0)

}

}

}

set01e:PRIMARY> show dbs

admin   0.031GB

config  0.031GB

set01e:PRIMARY> exit

الخطوة 4. قم بالتوصيل مرة أخرى على نفس النسخة المتماثلة، ثم قم بتنفيذ هذه الأوامر على جميع حزم SESSION_CACHE_DBS. يتم تقديم نموذج لقاعدة بيانات إدارة (DB) لجلسة العمل_ذاكرة التخزين المؤقت هنا.

# mongo --port 27737

# use session_cache

# db.session.count()                # Use this to check that session counts are still intact

# db.stats(1024*1024*1024)   # Use this to verify that the storage size is proper

# db.repairDatabase()

# exit

[root@lab-1-sessionmgr05 set01e]# mongo --port 27737

MongoDB shell version v3.6.17

connect to: mongodb://127.0.0.1:27737/?gssapiServiceName=mongodb

Implicit session: session { "id" : UUID("73794d11-0785-4520-ba82-19f0d2bba338") }

MongoDB server version: 3.6.17

Server has startup warnings:

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten]

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten] **          Read and write access to data and configuration is unrestricted.

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten] **

2022-03-09T00:53:26.910-0300 I CONTROL  [initandlisten]

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0]

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0] ** WARNING: This replica set uses arbiters, but readConcern:majority is enabled

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0] **          for this node. This is not a recommended configuration. Please see

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0] **

2022-03-09T00:53:26.949-0300 I REPL     [replexec-0]

set01e:PRIMARY>

set01e:PRIMARY>

set01e:PRIMARY>

set01e:PRIMARY> show dbs

admin   0.031GB

config  0.031GB

set01e:PRIMARY> use session_cache

switched to db session_cache

set01e:PRIMARY>

set01e:PRIMARY> db.stats(1024*1024*1024)

{

"db" : "session_cache",

"collections" : 3,

"views" : 0,

"objects" : 212467,

"avgObjSize" : 8175.252062673262,

"dataSize" : 1.6176805645227432,

"storageSize" : 2.471107453107834,

"numExtents" : 22,

"indexes" : 3,

"indexSize" : 0.30870679020881653,

"fileSize" : 0,

"nsSizeMB" : 16,

"extentFreeList" : {

"num" : 0,

"totalSize" : 0

},

"dataFileVersion" : {

"major" : 4,

"minor" : 22

},

"fsUsedSize" : 38.36811065673828,

"fsTotalSize" : 47.044921875,

"ok" : 1,

"operationTime" : Timestamp(1647321405, 102),

"$clusterTime" : {

"clusterTime" : Timestamp(1647321405, 103),

"signature" : {

"hash" : BinData(0,"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="),

"keyId" : NumberLong(0)

}

}

}

set01e:PRIMARY> db.repairDatabase()

{

"ok" : 1,

"operationTime" : Timestamp(1647321444, 84),

"$clusterTime" : {

"clusterTime" : Timestamp(1647321444, 84),

"signature" : {

"hash" : BinData(0,"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="),

"keyId" : NumberLong(0)

}

}

}

set01e:PRIMARY> show dbs

admin          0.031GB

config         0.031GB

session_cache  2.499GB

ملاحظة: كرر الخطوة 4. لبقية قواعد بيانات DB الخاصة بذاكرة التخزين المؤقت_للجلسة.

الخطوة 5. تأكد من أن show dbs يسرد الآن كل قواعد البيانات عندما تقوم بتوصيل نفس مثيل مونغو مرة أخرى.

mongo --port 27737

set01e:PRIMARY> show dbs

admin 0.031GB

config 0.031GB

session_cache 2.499GB

session_cache_2 2.499GB

session_cache_3 2.499GB

session_cache_4 2.499GB

الخطوة 6. تأكد من أن مسار قاعدة البيانات يحتوي الآن على جميع البيانات محليا داخل جلسة العمل. يمكنك التحقق من مسار البيانات الخاص بمجموعة النسخ المتماثلة. في هذه الحالة هو /var/data/sessions.1/set01e.

[root@lab-1-sessionmgr05 set01~]# cd /var/data/sessions.1/set01e

[root@lab-1-sessionmgr05 set01e]# ls

admin session_cache session_cache_2.1 session_cache_2.7 session_cache_3.1 session_cache_3.7 session_cache_4.1 session_cache_4.7 session_cache.8

admin.0 session_cache.0 session_cache_2.2 session_cache_2.8 session_cache_3.2 session_cache_3.8 session_cache_4.2 session_cache_4.8 session_cache.ns

admin.ns session_cache.1 session_cache_2.3 session_cache_2.ns session_cache_3.3 session_cache_3.ns session_cache_4.3 session_cache_4.ns _tmp

config session_cache.2 session_cache_2.4 session_cache.3 session_cache_3.4 session_cache.4 session_cache_4.4 session_cache.5

config.0 session_cache_2 session_cache_2.5 session_cache_3 session_cache_3.5 session_cache_4 session_cache_4.5 session_cache.6

config.ns session_cache_2.0 session_cache_2.6 session_cache_3.0 session_cache_3.6 session_cache_4.0 session_cache_4.6 session_cache.7

الخطوة 7. SSH إلى عضو ثانوي في الموقع نفسه وإجراء مزامنة محلية لمسار البيانات مع العضو الأساسي.

ssh  to lab-1-sessionmgr06   (Secondary member)

Ensure to stop aido_client

# monit stop aido_client

Ensure to stop mongo processes

# /etc/init.d/sessionmgr-27737 stop    # Wait for 10 seconds and start the service back on

تأكد من أن مسار البيانات /var/data/sessions.1/set01e فارغ، وإذا لم يكن كذلك، فستقوم بإزالته باستخدام rm -rf /var/data/sessions.1/set01e/*، ثم قم ببدء عملية التحول.

# /etc/init.d/sessionmgr-27737 يبدأ

[root@lab-1-sessionmgr06 ~]# monit stop aido_client

[root@lab-1-sessionmgr06 ~]# monit status aido_client

Monit 5.26.0 uptime: 52d 20h 59m

Process 'aido_client'

status                 Not monitored

monitoring status      Not monitored

monitoring mode        active

on reboot              start

data collected         Wed, 23 Mar 2022 08:08:46

[root@lab-1-sessionmgr06 ~]#

[root@lab-1-sessionmgr06 ~]# /etc/init.d/sessionmgr-27737 stop

stop sessionmgr-27737 (via systemctl): [ OK ]

[root@lab-1-sessionmgr06 ~]# rm -rf /var/data/sessions.1/set01e/*

[root@lab-1-sessionmgr06 ~]# cd /var/data/sessions.1/set01e/

[root@lab-1-sessionmgr06 set01e]# ls

[root@lab-1-sessionmgr06 set01e]#

[root@lab-1-sessionmgr06 set01e]# /etc/init.d/sessionmgr-27737 start

Starting sessionmgr-27737 (via systemctl): [ OK ]

الخطوة 8. تحقق من نسخ البيانات الآن محليا إلى /var/data/sessions.1/set01e.

[root@lab-1-sessionmgr06 ~]# cd /var/data/sessions.1/set01e/

[root@lab-1-sessionmgr06 set01e]# ls

admin.0 local.1 local.3 local.7 mongod.lock session_cache_2.3 session_cache_2.7 session_cache_3.1 session_cache_3.5 session_cache_3.ns

admin.ns local.10 local.4 local.8 session_cache_2.0 session_cache_2.4 session_cache_2.8 session_cache_3.2 session_cache_3.6 storage.bson

diagnostic.data local.11 local.5 local.9 session_cache_2.1 session_cache_2.5 session_cache_2.ns session_cache_3.3 session_cache_3.7 _tmp

local.0 local.2 local.6 local.ns session_cache_2.2 session_cache_2.6 session_cache_3.0 session_cache_3.4 session_cache_3.8

[root@lab-1-sessionmgr06 set01e]#

ملاحظة: كرر الخطوة 7 والخطوة 8 للأعضاء الثانويين للموقع الجغرافي. هنا في المختبر، الأعضاء هم lab-2-sessionmgr05 و lab-2-sessionmgr06.

الخطوة 9. وحالما تسترد جميع قواعد البيانات الثانوية (الموقع المحلي والموقع الجغرافي)، استأنف بعد ذلك خدمة الرياح الموسمية على العضو الأساسي.

[root@lab-1-sessionmgr05 ~]# /etc/init.d/sessionmgr-27737 stop

stop sessionmgr-27737 (via systemctl): [ OK ]

انتظر لمدة 10 ثوان وتأكد من نجاح تبديل الأساسي.

[root@lab-1-sessionmgr06 ~]# mongo --port 27737

MongoDB shell version v3.6.17

connect to: mongodb://127.0.0.1:27737/?gssapiServiceName=mongodb

Implicit session: session { "id" : UUID("ba8e49fa-ad0f-4ac6-8ef8-b4da0a88fe33") }

MongoDB server version: 3.6.17

Server has startup warnings:

2022-03-15T02:54:29.546-0300 I CONTROL [initandlisten]

2022-03-15T02:54:29.546-0300 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.

2022-03-15T02:54:29.546-0300 I CONTROL [initandlisten] ** Read and write access to data and configuration is unrestricted.

2022-03-15T02:54:29.546-0300 I CONTROL [initandlisten] **

2022-03-15T02:54:29.546-0300 I CONTROL [initandlisten]

set01e:PRIMARY>

set01e:PRIMARY>

set01e:PRIMARY> show dbs

admin 0.031GB

config 0.031GB

local 5.029GB

session_cache 2.499GB

session_cache_2 2.499GB

session_cache_3 2.499GB

session_cache_4 2.499GB

set01e:PRIMARY> show dbs

admin 0.031GB

config 0.031GB

local 5.029GB

session_cache 2.499GB

session_cache_2 2.499GB

session_cache_3 2.499GB

session_cache_4 2.499GB

set01e:PRIMARY> rs.status()

{

"set" : "set01e",

"date" : ISODate("2022-03-15T06:13:19.991Z"),

"myState" : 1,

"term" : NumberLong(36),

"syncingTo" : "",

"syncSourceHost" : "",

"syncSourceId" : -1,

"heartbeatIntervalMillis" : NumberLong(2000),

"optimes" : {

"lastCommittedOpTime" : {

"ts" : Timestamp(1647324799, 335),

"t" : NumberLong(36)

},

"readConcernMajorityOpTime" : {

"ts" : Timestamp(1647324799, 335),

"t" : NumberLong(36)

},

"appliedOpTime" : {

"ts" : Timestamp(1647324799, 338),

"t" : NumberLong(36)

},

"durableOpTime" : {

"ts" : Timestamp(0, 0),

"t" : NumberLong(-1)

}

},

"members" : [

{

"_id" : 0,

"name" : "lab-2-sessionmgr06:27737",

"health" : 1,

"state" : 2,

"stateStr" : "SECONDARY",

"uptime" : 486,

"optime" : {

"ts" : Timestamp(1647324799, 94),

"t" : NumberLong(36)

},

"optimeDurable" : {

"ts" : Timestamp(0, 0),

"t" : NumberLong(-1)

},

"optimeDate" : ISODate("2022-03-15T06:13:19Z"),

"optimeDurableDate" : ISODate("1970-01-01T00:00:00Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2022-03-15T06:13:19.267Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2022-03-15T06:13:18.270Z"),

"pingMs" : NumberLong(0),

"lastHeartbeatMessage" : "",

"syncingTo" : "lab-1-sessionmgr06:27737",

"syncSourceHost" : "lab-1-sessionmgr06:27737",

"syncSourceId" : 4,

"infoMessage" : "",

"configVersion" : 8

},

{

"_id" : 1,

"name" : "lab-1-sessionmgr05:27737",

"health" : 1,

"state" : 2,

"stateStr" : "SECONDARY",

"uptime" : 885,

"optime" : {

"ts" : Timestamp(1647324799, 96),

"t" : NumberLong(36)

},

"optimeDurable" : {

"ts" : Timestamp(0, 0),

"t" : NumberLong(-1)

},

"optimeDate" : ISODate("2022-03-15T06:13:19Z"),

"optimeDurableDate" : ISODate("1970-01-01T00:00:00Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2022-03-15T06:13:19.270Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2022-03-15T06:13:18.270Z"),

"pingMs" : NumberLong(0),

"lastHeartbeatMessage" : "",

"syncingTo" : "lab-1-sessionmgr06:27737",

"syncSourceHost" : "lab-1-sessionmgr06:27737",

"syncSourceId" : 4,

"infoMessage" : "",

"configVersion" : 8

},

{

"_id" : 2,

"name" : "lab-1-arb-sessmgr15:27737",

"health" : 1,

"state" : 7,

"stateStr" : "ARBITER",

"uptime" : 1130,

"lastHeartbeat" : ISODate("2022-03-15T06:13:19.240Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2022-03-15T06:13:18.856Z"),

"pingMs" : NumberLong(0),

"lastHeartbeatMessage" : "",

"syncingTo" : "",

"syncSourceHost" : "",

"syncSourceId" : -1,

"infoMessage" : "",

"configVersion" : 8

},

{

"_id" : 3,

"name" : "lab-1-sessionmgr05:27737",

"health" : 0,

"state" : 8,

"stateStr" : "(not reachable/healthy)",

"uptime" : 0,

"optime" : {

"ts" : Timestamp(0, 0),

"t" : NumberLong(-1)

},

"optimeDurable" : {

"ts" : Timestamp(0, 0),

"t" : NumberLong(-1)

},

"optimeDate" : ISODate("1970-01-01T00:00:00Z"),

"optimeDurableDate" : ISODate("1970-01-01T00:00:00Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2022-03-15T06:13:19.299Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2022-03-15T06:11:58.086Z"),

"pingMs" : NumberLong(0),

"lastHeartbeatMessage" : "Connection refused",

"syncingTo" : "",

"syncSourceHost" : "",

"syncSourceId" : -1,

"infoMessage" : "",

"configVersion" : -1

},

{

"_id" : 4,

"name" : "lab-1-sessionmgr06:27737",

"health" : 1,

"state" : 1,

"stateStr" : "PRIMARY",

"uptime" : 1130,

"optime" : {

"ts" : Timestamp(1647324799, 338),

"t" : NumberLong(36)

},

"optimeDate" : ISODate("2022-03-15T06:13:19Z"),

"syncingTo" : "",

"syncSourceHost" : "",

"syncSourceId" : -1,

"infoMessage" : "",

"electionTime" : Timestamp(1647324719, 72),

"electionDate" : ISODate("2022-03-15T06:11:59Z"),

"configVersion" : 8,

"self" : true,

"lastHeartbeatMessage" : ""

}

],

"ok" : 1,

"operationTime" : Timestamp(1647324799, 338),

"$clusterTime" : {

"clusterTime" : Timestamp(1647324799, 338),

"signature" : {

"hash" : BinData(0,"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="),

"keyId" : NumberLong(0)

}

}

}

الخطوة 10. قم بإعادة تشغيل خدمة mongo على lab-1-sessionmgr05، والذي كان العضو الأساسي في وقت سابق.

[root@lab-1-sessionmgr05 ~]# /etc/init.d/sessionmgr-27737 start

Starting sessionmgr-27737 (via systemctl): [ OK ]

الخطوة 11. قم بتشغيل AIDO_client على جميع أعضاء النسخة المتماثلة لمجموعة النسخ المتماثلة set01e التي تم إيقافها في الخطوة 2.