المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم الكمبيوتر

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم وحدة التحكم

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل OSD

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم OSPD

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لاستبدال كل من محركات الأقراص الثابتة المعيبة في خادم في إعداد Ultra-M يستضيف وظائف الشبكة الظاهرية (VNF) لنظام التشغيل StarOS.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل مركزي لحزم البيانات المحمولة تم تجميعه مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه لتبسيط عملية نشر شبكات VNF. OpenStack هو مدير البنية الأساسية الظاهرية (VIM) ل Ultra-M ويتكون من أنواع العقد التالية:

- حوسبة

- قرص تخزين الكائنات - الحوسبة (OSD - الحوسبة)

- ضابط

- النظام الأساسي OpenStack - المدير (OSPD)

تم توضيح البنية المعمارية عالية المستوى لتقنية Ultra-M والمكونات المعنية في هذه الصورة:

بنية UltraM

هذا المستند مخصص لأفراد Cisco المطلعين على نظام Cisco Ultra-M الأساسي وهو يفصل الخطوات المطلوبة ليتم تنفيذها على مستوى OpenStack و CPS VNF في وقت إستبدال خادم وحدة التحكم.

ملاحظة: يتم النظر في الإصدار Ultra M 5.1.x لتحديد الإجراءات الواردة في هذا المستند.

المختصرات

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

سي إف

دالة التحكم

SF

وظيفة الخدمة

ESC

وحدة التحكم المرنة في الخدمة

ممسحة

طريقة إجرائية

OSD

أقراص تخزين الكائنات

محرك الأقراص الثابتة

محرك الأقراص الثابتة

محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة

محرك أقراص في الحالة الصلبة

فيم

مدير البنية الأساسية الظاهرية

VM

جهاز ظاهري

إم

مدير العناصر

UAS

خدمات أتمتة Ultra

uID

المعرف الفريد العالمي

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة

1. سيتم تزويد كل خادم Baremetal بمحركي أقراص ثابتة للعمل كقرص بدء تشغيل في تهيئة RAID 1. في حالة تعطل محرك أقراص ثابتة واحد، ونظرا لوجود تكرار من المستوى RAID 1، يمكن تبديل محرك الأقراص الثابتة المعيب دون إيقاف التشغيل. ولكن عند تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة، سيتوقف الخادم وسيفقد الوصول إلى الخادم. لذلك، لاستعادة الوصول إلى الخادم والخدمات، يلزم إستبدال كل من محركات الأقراص الثابتة وإضافة الخادم إلى مكدس الشبكات الزائد الموجود.

2. يمكن الرجوع إلى إجراء إستبدال مكون معيب على خادم UCS C240 M4 من: إستبدال مكونات الخادم

3. في حالة تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة، استبدل محركي الأقراص الثابتة المعيبين فقط في خادم UCS 240M4 نفسه. لا يلزم إجراء ترقية BIOS بعد إستبدال الأقراص الجديدة.

4. في الحل القائم على OpenStack (Ultra-M)، يمكن لخادم UCS 240M4 Baremetal أن يضطلع بواحد من هذه الأدوار: الحوسبة، OSD-compute، وحدة التحكم، و OSPD. وتتم الإشارة إلى الخطوات المطلوبة للتعامل مع كل من حالات فشل محرك الأقراص الثابتة في كل من أدوار الخوادم هذه في هذه الأقسام.

ملاحظة: في السيناريوهات التي يكون فيها كلا من قرصي الأقراص الثابتة سليما ولكن بعض الأجهزة الأخرى معيبة في خادم UCS 240M4، استبدل UCS 240M4 بمعدات جديدة مع إعادة إستخدام نفس محركات الأقراص الثابتة. ومع ذلك، في هذه الحالة، إذا كانت محركات الأقراص الثابتة معيبة، فقم بإعادة إستخدام نفس محركات أقراص UCS 240M4 واستبدال محركات الأقراص الثابتة المعيبة بمحركات الأقراص الثابتة الجديدة.

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم الكمبيوتر

في حالة ملاحظة تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4 الذي يعمل كعقدة حوسبة، اتبع إجراء الاستبدال الوارد تحت الارتباط: إستبدال PCRF-Compute-Server-UCS-C240-M4

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم وحدة التحكم

في حالة ملاحظة تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4، الذي يعمل كعقدة وحدة تحكم، اتبع إجراء الاستبدال من: إستبدال وحدة التحكم PCRF-Replace-Controller-Server-UCS-C240-M4

ونظرا لأن خادم وحدة التحكم الذي يلاحظ حدوث فشل في محرك الأقراص الثابتة لن يكون قابلا للوصول إليه عبر بروتوكول SSH، فعليك تسجيل الدخول إلى عقدة وحدة تحكم أخرى لتنفيذ إجراء إيقاف التشغيل الرائع المذكور في الارتباط أعلاه.

تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل OSD

في حالة ملاحظة تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4، والتي تعمل كعقدة حوسبة بمعيار OSD، اتبع إجراء الاستبدال من :PCRF-replace-OSD-Compute-UCS-240M4

في الإجراء المذكور في هذا الارتباط، لا يمكن تنفيذ إيقاف تشغيل CEPH للتخزين بشكل رائع حيث أن الفشل ينتج عنه عدم إمكانية الوصول للخادم. لذلك تجاهل هذه الخطوات.

فشل كلا محركي الأقراص الثابتة على خادم OSPD

في حالة ملاحظة تعطل كلا محركي الأقراص الثابتة في UCS 240M4، والتي تعمل كعقدة OSPD، اتبع إجراء الاستبدال من: إستبدال OSPD-Server-UCS-240M4-CPS

في هذه الحالة، لا تحتاج إلى النسخ الاحتياطي ل OSPD الذي تم تخزينه مسبقا لاستعادته بعد إستبدال قرص HDD، وإلا سيكون الأمر كما لو كنت قد قمت بإعادة نشر المكدس بالكامل.