المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

سير عمل مذكرة التفاهم

المحول Catalyst Switch في إعداد Ultra-M

المتطلبات الأساسية

إجراء إستبدال المحول

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لاستبدال محول مادة حفازة معيب في إعداد Ultra-M يستضيف وظائف الشبكة الظاهرية (VNF) ل StarOS.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل مركزي لحزم البيانات المحمولة تم تجميعه مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه لتبسيط عملية نشر شبكات VNF. الخوادم التي تعد جزءا من إعداد Ultra-M متصلة بثلاثة أنواع مختلفة من المحولات:

- المحول Catalyst Switch

- مفتاح طرفي

- مفتاح العمود الفقري

مخطط الشبكة الخاص بإعداد Ultra-M كما هو موضح في هذه الصورة:

مخطط شبكة UltraM

ملاحظة: مخطط الشبكة هو تمثيل فقط، وقد تختلف الاتصالات بين المحولات إختلافا طفيفا وتعتمد على الحل الذي تم نشره. مخصص هذا المستند لأفراد Cisco الملمين بإعداد Cisco Ultra-M وعمليات محولات Catalyst Switch.

المختصرات

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

قط

المحول Catalyst Switch

ممسحة

طريقة إجرائية

LAN

شبكة المنطقة المحلية

FTP

بروتوكول نقل الملفات

TFTP

بروتوكول نقل الملفات المبسط

CIMC

عنصر التحكم المتكامل في الإدارة من Cisco

سير عمل مذكرة التفاهم

سير العمل ذو المستوى العالي لإجراء الاستبدال

المحول Catalyst Switch في إعداد Ultra-M

في إعداد Ultra-M، يتعامل محول CAT مع الشبكات الثلاث التالية:

- شبكة الإدارة - توصيل منفذ CIMC لخوادم UCS ومنفذ إدارة المحولات من Nexus

- شبكة إمداد OpenStack - توصيل LAN1 بمنفذ من جميع خوادم UCS

- الشبكة الخارجية - التوصيل بمحول الخطوة التالية

سيكون لكل حامل في إعداد Ultra-M محول CAT واحد لمعالجة الشبكات الثلاث المذكورة أعلاه للأجهزة الموجودة في الحامل. نظرا لوجود محول cat واحد فقط لكل حامل وعدم وجود تكرار لمحول CAT، أثناء إستبدال محول CAT معيب، ستتأثر الشبكات التي تمت معالجتها بواسطة محول CAT. ولكن نظرا لعدم نقل أي من حركة مرور مستوى الخدمة بواسطة هذه الشبكات، فلن يحدث أي تأثير على الخدمة في وقت إجراء الاستبدال.

المتطلبات الأساسية

1. قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي لملف التكوين من محول CAT باستخدام FTP/TFTP قبل المتابعة مع إستبدال المحول.

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

2. تحقق من إصدار البرنامج الحالي الذي يتم تشغيله في المحول وأدخل ملاحظة عليه.

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

3. تحقق من إستحقاق الترخيص الحالي.

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

4. دون الكابلات المادية المتصلة بالمحول وكذلك حالة المنفذ.

CAT-POD1-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX

<snip>

إجراء إستبدال المحول

1. قم بتركيب المحول الجديد في الحامل وتوصيل الكبلات بالمحول كما هو موضح. يمكن العثور على خطوات تثبيت المحول في الارتباط التالي: دليل تثبيت أجهزة المحول Catalyst 3850

2. قم بإعداد Express لإدخال معلومات IP الأولية. يتيح هذا الإجراء الوصول إلى المحول من خلال عنوان IP للحصول على مزيد من التكوين. يمكن العثور على خطوات تنفيذ إعداد Express في الارتباط أدناه: دليل بدء تشغيل المحول Catalyst 3850 Switch

3. تحقق من إصدار البرنامج لمحول CAT وترقية/الرجوع إلى إصدار البرنامج السابق وفقا للارتباط المتوفر هنا: تقنيات ترقية محولات Catalyst 3850 Series وإدارتها واستردادها

4. تحقق من مستوى ترخيص محول CAT الجديد وتأكد من أنه وفقا لإعدادات الترخيص القديمة.

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

5. نقل النسخ الاحتياطي للتكوين إلى المحول الجديد.

CAT-POD1-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

6. أعد تحميل المحول بعد تحميل تكوين النسخ الاحتياطي.

CAT-POD1-01#reload

7. بمجرد تشغيل المحول، تحقق من حالة المنفذ وتأكد من أنه كما كان من قبل.

CAT-POD1-01#show int status