المحتويات

المقدمة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تشغيل أي مثيل من حالة إيقاف التشغيل

إسترداد أي مثيل من حالة الخطأ

إسترداد QNS

التحقق من الصحة

المقدمة

يصف هذا المستند إسترداد جهاز عرض الفيديو (VM) فئة PS في مجموعة "وظيفة قواعد الشحن والسياسة" (PCRF).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تشغيل أي مثيل من حالة إيقاف التشغيل

إذا كان هناك أي مثيل في حالة إيقاف التشغيل بسبب إيقاف التشغيل المخطط أو سبب آخر، فيرجى إستخدام هذا الإجراء لبدء المثيل وتمكين مراقبته في وحدة التحكم المرنة في الخدمة (ESC).

الخطوة 1. تحقق من حالة المثيل عبر OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d | destackovs-compute-2  | SHUTOFF|

الخطوة 2. تحقق مما إذا كان الكمبيوتر متوفرا وتأكد من أن الحالة قيد التشغيل.

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep ‘status|state’

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled

الخطوة 3. قم بتسجيل الدخول إلى ESC Master كمستخدم مسؤول وتحقق من حالة المثيل في opdata.

echo "show esc_datamodel opdata tenants tenant Pcrf deployments * state_machine | tab" | /opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin –C | grep qns-s1

SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d VM_ERROR_STATE

الخطوة 4. قم بتشغيل المثيل من OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova start SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

الخطوة 5. انتظر خمس دقائق حتى يتم تحميل المثيل ثم يأتي إلى الحالة النشطة.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list –fields name,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s2_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d  | ACTIVE |

الخطوة 6. تمكين مراقبة VM في ESC بعد المثيل في الحالة النشطة.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_qns-s2_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

للحصول على مزيد من إسترداد تكوينات المثيل، ارجع إلى الإجراءات الخاصة بنوع المثيل الواردة في القسم التالي

إسترداد أي مثيل من حالة الخطأ

يمكن إستخدام هذا الإجراء إذا كانت حالة مثيل CPS في OpenStack خطأ:

الخطوة 1. تحقق من حالة المثيل في OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s2_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d  | destackovs-compute-2  | ERROR|

الخطوة 2. تحقق مما إذا كان الكمبيوتر متوفرا وقم بالتشغيل بشكل جيد.

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep ‘status|state’

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled

الخطوة 3. قم بتسجيل الدخول إلى ESC Master كمستخدم مسؤول وتحقق من حالة المثيل في opdata.

echo "show esc_datamodel opdata tenants tenant Pcrf deployments * state_machine | tab" | /opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin –C | grep qns-s1

SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d VM_ERROR_STATE

الخطوة 4. قم بإعادة تعيين حالة المثيل لإجبار المثيل على العودة إلى حالة نشطة بدلا من حالة خطأ، بمجرد القيام بذلك، قم بإعادة تشغيل المثيل.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova reset-state –active SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

nova reboot –-hard  SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

الخطوة 5. انتظر خمس دقائق حتى يتم تحميل المثيل ثم يأتي إلى الحالة النشطة.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list –fields name,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d | ACTIVE |

الخطوة 6. إذا قام "مدير نظام المجموعة" بتغيير الحالة إلى "نشط بعد إعادة التمهيد"، فقم بتمكين مراقبة VM في ESC بعد أن يكون مثيل "مدير نظام المجموعة" في حالة نشطة.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

ترحيل الاسترداد إلى حالة التشغيل/النشاط، ارجع إلى الإجراء الخاص بنوع المثيل لاسترداد التكوين/البيانات من النسخ الاحتياطي.

إسترداد QNS

في حالة إسترداد موازن حمل مؤخرا، أستخدم هذا الإجراء لاستعادة إعداد الوكيل والشبكة:

الخطوة 1. إذا كان مطلوبا لاستيراد بيانات تكوين QNS للاستعادة على "إدارة نظام المجموعة"، فقم بتشغيل هذا الأمر:

config_br.py -a import --users --haproxy /mnt/backup/

الخطوة 2. لإنشاء ملفات أرشيف VM على "مدير نظام المجموعة" من خلال أحدث التكوينات، قم بتشغيل هذا الأمر:

/var/qps/install/current/scripts/build/build_all.sh

الخطوة 3. لتحديث QNS باستخدام أحدث تكوين، قم بتسجيل الدخول إلى QNS وقم بتشغيل هذا الأمر

ssh qnsxx

/etc/init.d/vm-init

التحقق من الصحة

قم بتشغيل التشخيصات من تشخيصات مدير المجموعة.sh