المحتويات

المقدمة

المشكلة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

السيناريو 1

السيناريو 2

السيناريو 3

السيناريو 4

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء إصدار "IP طبيعي فارغ" وإصلاحها في سجل بيانات الحدث (EDR).

المشكلة

يمكن ملاحظة EDR مع حقل IP الحالي على أنه فارغ:

06/06/2022 14:53:03:056,01/01/1970 05:30:00:000,a.b.c.d,123,,,e.f.g.h,443,6,0

06/06/2022 14:53:03:098,01/01/1970 05:30:00:000,a1.b1.c1.d1,456,,,e1.f1.g1.h1,443,6,0

06/06/2022 14:53:03:109,01/01/1970 05:30:00:000,a2.b2.c2.d2,789,,,e2.f2.g2.h2,8888,6,0

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

السيناريو 1

أولا، تحقق من أي Firewall-and-Nat Policy يتم تعيين المعرف الدولي لمشترك الهاتف المحمول (IMSI) وإذا كان التكوين دقيقا.

على سبيل المثال، في show subscribers full imsi <> ,أنت يستطيع رأيت شبكة عنوان ترجمة (nat) سياسة NAT44: غير مطلوب أي يكون في "حالة مطلوبة" وأيضا لا يرى أنت أي يخطط ip بركة هنا:

Firewall-and-Nat Policy: xyz

Firewall Policy IPv4: Required

Firewall Policy IPv6: Not-required

NAT Policy NAT44: Not-required

NAT Policy NAT64: Not-required

CF Policy ID: n/a

Congestion Mgmt Policy: n/a

active input plcy grp: n/a             active output plcy grp: n/a

S6b Auth Status: N/A

عند التحقق من التكوين ل Firewall-and-Nat Policy: xyz، لم يتم تعيين أي تجمع IP تابع.

fw-and-nat policy fw-policy

access-rule priority 3 access-ruledef acc_P3_Server1 permit

access-rule priority 4 access-ruledef acc_P3_Server2 permit

access-rule priority 5 access-ruledef acc_P3_Server3 permit

access-rule priority 6 access-ruledef acc_P3_Server4 permit

access-rule priority 7 access-ruledef acc_P3_Server5 permit

access-rule priority 8 access-ruledef acc_P3_Server6 permit

access-rule priority 9 access-ruledef acc_P3_Server7 permit

access-rule priority 10 access-ruledef acc_P3_Server8 permit

access-rule priority 11 access-ruledef acc_P3_ipv6_Server1 permit

access-rule priority 16 access-ruledef ACC_ICMP_DENY_ALL deny

إذا قمت بمقارنة نفس الشيء مع السيناريو الذي لا يسبب مشاكل، يمكنك أن ترى Firewall-and-Nat Policy: abc ، سياسة NAT NAT44: مطلوب و nat Realm: www_nat.

Firewall-and-Nat Policy: abc

Firewall Policy IPv4: Required

Firewall Policy IPv6: Required

NAT Policy NAT44: Required

NAT Policy NAT64: Required

Nat Realm: www_nat                     Nat ip address: a.b.c.d  (on-demand) (publicpool1)

Nexthop ip address: n/a

إذا قمت بالتحقق من تكوين "abc"، يمكنك ملاحظة أن nat-realm www_nat تم تكوينها ويقوم NAT-realm بتكوين IP-POOL:

fw-and-nat policy abc

access-rule priority 12 access-ruledef DNSipv41 permit bypass-nat

access-rule priority 13 access-ruledef DNSipv42 permit bypass-nat

access-rule priority 20 access-ruledef DNSipv61 permit bypass-nat

access-rule priority 21 access-ruledef DNSipv62 permit bypass-nat

access-rule priority 36 access-ruledef ACC_ICMP_DENY_ALL deny

access-rule priority 59 access-ruledef NAT64-prefix permit nat-realm www_nat

access-rule priority 60 access-ruledef ipv4_any permit nat-realm www_nat

access-rule priority 2000 access-ruledef ar-all-ipv6 permit bypass-nat

ip pool public_www8 a.b.c.d 255.255.255.0 napt-users-per-ip-address 1100 group-name public_internet max-chunks-per-user 10 port-chunk-size 32

ip pool publicpool1 a1.b1.c1.d1 255.255.252.0 napt-users-per-ip-address 1024 group-name www_nat alert-threshold pool-used 80 clear 70 on-demand max-chunks-per-user 8 port-chunk-size 64

ip pool publicpool2 a2.b2.c2.d2 255.255.252.0 napt-users-per-ip-address 1024 group-name www_nat alert-threshold pool-used 80 clear 70 on-demand max-chunks-per-user 8 port-chunk-size 64

ip pool test a3.b3.c3.d3 255.255.255.248 private 0 group-name Test

السيناريو 2

تحقق مما إذا كان المشترك لديه اشتراك صالح. إذا كان لأي مستخدم Credit-Control is off، المشترك لا يحصل على IP عام.

السيناريو 3

في بعض السيناريوهات، لا يمكن مشاهدة IP الموجود حاليا وبالنسبة إلى وحدات EDR هذه، يمكنك مشاهدة وقت انتهاء غير صحيح.

06/29/2022 04:35:57:754,01/01/1970 05:30:00:000,a.b.c.d,51564,,,w.x.y.z,443,6,0

06/29/2022 04:35:57:752,01/01/1970 05:30:00:000,a1.b1.c1.d1,46060,,,w1.x1.y1.z1,443,6,0

06/29/2022 04:35:57:755,01/01/1970 05:30:00:000,a2.b2.c2.d2,60670,,,w1.x1.y1.z1,443,6,0

وفقا للسجلات، يحتوي EDR على وقت انتهاء التدفق بالتاريخ 01/01/1970.

عندما يكون هناك فشل NAT أو بعض الفشل على الحزمة الأولى، والتدفق يتلقى فقط أول مجموعة وقت للحزمة، بعد ذلك آخر ربط وقت في الحالة مهيأ. عندما يتم إنشاء هذا النوع من مهلة التدفق و EDR، لا يتم تعيين آخر وقت للحزمة وبالتالي في EDR، سترى الوقت المستغرق.

السيناريو 4

وحدات EDR الخاصة ببروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) بدون عنوان IP عام: بالنسبة للمشترك الذي تم تمكين NAT، إذا كان هناك تدفق بدأ من جانب الخادم، لا يتم إجراء ترجمة NAT لمثل هذا التدفق، مما يعني أنه لا يمكن تمرير تدفقات الارتباطات الخلفية هذه. هذا هو السلوك المتوقع ووفقا للتصميم.

بالنسبة لحزمة الوصلات أيضا، إذا كان الخادم لا يمكن الوصول إليه (على سبيل المثال)، يتم إرجاع خطأ ICMP (في إتجاه الارتباط البعيد). لا يمكن ترجمة تدفق ICMP هذا بواسطة NAT. لذلك، لا يمكن أن يحتوي EDR الذي تم إنشاؤه لتدفق ICMP هذا على IP/المنفذ العام.

نموذج التعليمة البرمجية:

في هذا EDR، يمكن ملاحظة أن تدفق ICMP يتبع تدفق UDP بعد جزء من الثانية فقط لنفس الخادم مع IP ثابت فارغ.