المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

تدفق بيانات DL في وضع الخمول

دعم حماية التحميل الزائد في SGW و PGW

تفاصيل الميزة

التوثيق

إشارة الدعم بواسطة SGW

مؤشر الدعم بواسطة PGW

إيقاف إشارة الشحن مؤقتا واستئنافها من SGW

تكوين حماية الشحن الزائد في PGW

تكوين حماية الشحن الزائد في SGW

حماية التحميل الزائد لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند ميزة "حماية التحميل الزائد" في عبارة الخدمة (SGW) وبوابة شبكة بيانات الحزم (PGW). تساعد هذه الميزة المرخصة في تجنب تحميل مشترك أكثر من اللازم للحزم المسقطة بينما تكون معدات المستخدم (UE) في وضع الخمول.

المشكلة

قد يتم فرض رسوم زائدة على المشتركين بسبب تجاوز سعة التخزين المؤقت أو التأخير في ترحيل الصفحات في وقت إعادة توجيه بيانات وضع خمول إدارة اتصال EPS (ECM) وخمول إرسال بيانات وضع Downlink (DL). قد تكون هناك إختلافات في سجلات الشحن الخاصة بمنطقتي SGW و PGW. يشرح هذا المستند كيفية منع هذه التكاليف الزائدة.

الحل

تدفق بيانات DL في وضع الخمول

يكون UE في وضع خمول ECM عندما لا يوجد برنامج عدم الوصول (NAS) يشير إلى اتصال بين UE والشبكة. عادة، ينتقل إستخدام (EPC) نواة الحزمة المطورة إلى حالة خمول ECM بسبب سيناريوهات بدأتها وحدة إدارة الحزم المطورة (ENodeB) ووحدة إدارة التنقل (MME). بشكل عام، عند انتهاء صلاحية مؤقت عدم نشاط UE.

في وقت وضع خمول نظام تصحيح الأخطاء (ECM)، قد تكون هناك بيانات DL واردة من الإنترنت ل UE. سوف تضرب هذه الحزم PGW أولا. سيقوم PGW بإعادة توجيه هذه الحزم إلى SGW بعد المحاسبة المناسبة لوحدات البايت. بمجرد أن يستقبل SGW البيانات، فإنه يخزن الحزم الواردة مؤقتا. بعد أن يقوم بتعريف UE في وضع الخمول، يقوم ببدء إجراء Downlink Data Notification (DDN) إلى MME و MME بتهيئة الترحيل ل UE.

إذا، في هذا السيناريو، لم يتم إعادة توجيه حزم DL إلى UE بسبب تأخر ترحيل الصفحات، فقد يتم تجاوز سعة المخزن المؤقت ل SGW بسبب فشل DDN. في هذه الحالة، قد يكون UE مبالغ فيه. ستعالج ميزة "الحماية من الرسوم الزائدة" مثل هذا السيناريو وتحميه من زيادة الرسوم على العميل. وهذا يتوافق مع معيار 3GPP ts 29.274.

دعم حماية التحميل الزائد في SGW و PGW

- لا يعرف PGW حالة UE وما إذا كان UE في وضع الخمول أو الوضع المتصل. سيقوم PGW بشحن البيانات، حتى عندما يكون UE في وضع الخمول.

- الغرض من هذه الميزة هو منع التحميل الزائد في PGW عند انتقال UE إلى وضع الخمول.

- قد تكون هناك سيناريوهات قد يتم فيها إسقاط بيانات DL الخاصة بوضع الخمول في SGW بسبب تجاوز سعة التخزين المؤقت أو التأخير في الترحيل أو ربما بسبب فشل DDN. بدون هذه الميزة، سيقوم PGW بشحن وحدات بايت البيانات هذه.

- ستمنع هذه الميزة المحددة الرسوم الباهظة ل UE. سيقوم SGW بإعلام PGW بإيقاف الشحن أو إستئنافه استنادا إلى الحزم التي تم إسقاطها في SGW أو استنادا إلى فشل DDN.

- بمجرد الحد من عتبة المشغل، سيقوم SGW بإرسال إشارة "PPOFF" إلى PGW. يرسل PGW بعد ذلك حزم بمعدل عادي.

تفاصيل الميزة

يمكن تشغيل هذه الميزة بواسطة حد إسقاط الحزم أو حد فشل DDN الذي تم تكوينه في SGW. وقد أعدت هذه الوثيقة مع أخذ الإصدار 21-x وما قبله في الاعتبار.

التوثيق

لمزيد من المعلومات، راجع دليل إدارة P-GW، StarOS، الإصدار 21.1.

يمكن أن يحدد المشغل هذه الحدود في SGW لهذه الميزة:

- عدد الحزم أو وحدات البايت التي تم إسقاطها

- إعلام فشل DDN

إذا تم تمكين هذه الميزة في PGW، فإنها تشير إلى أنها تدعم إيقاف عبارة PDN مؤقتا للشحن إلى SGW في هذه الرسائل:

- إنشاء إستجابة جلسة عمل لإنشاء الحامل الافتراضي

- الاستجابة في فترة السنتين (MBR) ل TAU/RAU/التسليم مع تغيير في SGW

تستخدم هذه الميزة عناصر المعلومات (IEs) التالية، وفقا للقسم 8.12 ل 3GPP TS 29.274.

علامة "PPOFF (مؤشر إيقاف PDN)" مقترحة في المؤشر IE.

"PPON (علامة توقف PDN عند المؤشر) / PPEI (إشارة تمكين إيقاف PDN مؤقتا)" في المؤشر IE.

تم اقتراح علامة "إشارة دعم إيقاف PDN (PPSI)" في المؤشر IE.

سيحتفظ برنامج SGW بدعم PGW النظير لإمكانية الحماية من التحميل الزائد. إذا كان PGW النظير يدعم حماية التحميل الزائد والحد الذي تم تكوينه في SGW، فإنه يرسل طلب حامل التعديل مع إشارة "PPON" إلى PGW. وعند تلقي مثل هذه الإشارة، فإن PGW سوف يحد من بيانات DL إلى SGW.

إشارة الدعم بواسطة SGW

سوف يتعرف PGW على إمكانيات SGW النظير من خلال:

- علامة PPSI في IE المؤشر في رسالة طلب إنشاء جلسة عمل أثناء الإرفاق الأولي.

- علامة PPSI في الإشارة IE في طلب تعديل الحامل أثناء TAU/RAU/Transfer مع تغيير SGW.

مؤشر الدعم بواسطة PGW

وسيقوم PGW بإعلام SGW عن إمكاناته من خلال:

- علامات PPSI و PBI في المؤشر IE في رسالة "إنشاء إستجابة جلسة عمل" أثناء الإرفاق الأولي.

- وتبرز علامات PPSI و PBI في المؤشر IE في إستجابة حامل التعديل أثناء تسليم وحدة التحكم/وحدة الإدارة.

إيقاف إشارة الشحن مؤقتا واستئنافها من SGW

ينتقل UE إلى وضع الحماية من التحميل الزائد.

ينتقل UE من وضع الحماية من التحميل الزائد.

تكوين حماية الشحن الزائد في PGW

في خدمة PGW:

# config

(config)# context <>

(config-ctx)# pgw-service <>

(config-pgw-service)# egtp overcharge-protection

drop-all             - Configures overcharge protection to drop all packets received

transmit-all         - Configures overcharge protection to send all packets received

<cr>                 - newline

في تكوين APN:

#config

(config)#context <>

(config-ctx)#apn <>

(config-apn)#egtp overcharge-protection

drop-all             - Configures overcharge protection to drop all packets received

transmit-all         - Configures overcharge protection to send all packets received

<cr>                 - newline

سينال تكوين APN الأولوية على خدمة PGW. سيقوم التكوين السابق بتشغيل PGW لإرسال دعم "إيقاف الشحن مؤقتا" إلى SGW.

تكوين حماية الشحن الزائد في SGW

#config

(config)#apn-profile <>

(apn-profile-xxx)#overcharge-protection

abnormal-s1-release  - triggers overcharging protection on abnormal s1 release

ddn-failure          - triggers overcharging protection on ddn failure

drop-limit           - configure packet/bytes drop count to trigger pause charging

- إصدار غير عادي-S1 (للاستخدام المستقبلي) - إذا تم تمكين حماية التحميل الزائد للإصدار غير الطبيعي S1، فإن برنامج SGW سيقوم بإرسال MBR لإيقاف الشحن عند PGW إذا حدث إصدار غير طبيعي لإشارة الارتباط اللاسلكي من MME.

- فشل DDN - إذا تم تمكين حماية التحميل الزائد لرسالة فشل DDN، فسيتم إرسال MBR إلى PGW لإيقاف الشحن مؤقتا عند إستلام فشل DDN من MME/S4-SGSN.

- drop-limit - drop_limit_value { الحزم | bytes } } إرسال MBR لإيقاف الشحن مؤقتا في PGW إذا تم إسقاط عدد محدد من الحزم/وحدات البايت لاتصال PDN.

drop_limit_value عدد صحيح من 1 إلى 9999

الحزم - تكوين حد الإسقاط في الحزم

بايت - تكوين حد الإسقاط بالبايت

سيقوم SGW بتشغيل "PPON" في طلب حامل التعديل بمجرد استيفاء أي من تلك الشروط.

حماية التحميل الزائد لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

إظهار الأوامر

#show apn-profile full name <> |  grep -i overcharging

Overcharging protection for packet drop count              : Not Configured

Overcharging protection for byte drop count                : 20

Overcharging protection for s1 abnormal release            : Not Configured

Overcharging protection for DDN failure                    : PAUSE-CHARGING

#show sgw-service statistics name <>

يصف المخرجات من أوامر العرض هذه إحصائيات الحماية ذات الحمولة الزائدة في PGW.

- إظهار المشتركين pgw-only full all

- إظهار المشتركين <summary>|<full>

- إظهار إحصائيات خدمة PGW الكل

- إظهار إحصائيات APN الكل