المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

المبادئ التوجيهية والقيود

سيناريو تكوين HA للجهاز الظاهري MSE (المتصل بالشبكة)

تهيئة فائقة التوفر (HA) مع الاتصال المباشر

سيناريو تكوين HA للجهاز المادي MSE

حل المشاكل الأساسية في MSE HA

معلومات ذات صلة

المقدمة

يضيف الإصدار 7.2 من برنامج محرك خدمات التنقل (MSE) من Cisco دعم التوفر العالي (HA) إلى الأجهزة المادية والافتراضية. يقدم هذا المستند إرشادات التكوين والنشر، بالإضافة إلى تلميحات أستكشاف المشكلات وإصلاحها لتلك التي تضيف خدمات مراعاة السياق و/أو خدمات تصحيح الأخطاء (IPS) التكييفية إلى شبكة محلية لاسلكية (WLAN) موحدة من Cisco. والغرض من هذا المستند هو شرح الإرشادات الخاصة بقابلية التوفر العالية للطابعة MSE وتوفير سيناريوهات نشر عالية التوفر للطابعة الافتراضية الخاصة.

ملاحظة: لا يقدم هذا المستند تفاصيل التكوين الخاصة بمؤشر MSE والمكونات المرتبطة به التي لا تتعلق بمؤشر MSE HA. وترد هذه المعلومات في وثائق أخرى، وترد مراجع بشأنها. راجع قسم المعلومات ذات الصلة للحصول على قائمة بالمستندات حول تكوين خدمات التنقل مع مراعاة السياق وتصميمها. كما لا تتم تغطية تكوين wIPS المتكيف في هذا المستند.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

إن MSE هو نظام أساسي قادر على تشغيل خدمات متعددة مرتبطة. توفر هذه الخدمات وظائف خدمة عالية المستوى. ولذلك، فإن إيلاء الاعتبار للتأمين الصحي العالي أمر حاسم في المحافظة على أعلى مستوى من الثقة في الخدمة.

مع تمكين HA، يتم دعم كل MSE نشط بواسطة مثيل غير نشط آخر. يقدم MSE HA جهاز مراقبة الصحة الذي يقوم فيه بتهيئة وإدارة ومراقبة إعداد التوفر العالي. ويتم الحفاظ على نبضات القلب بين مؤشر أسعار الصرف الأساسي والثانوي. يعد "مراقب الحماية" مسؤولا عن إعداد قاعدة البيانات ونسخ الملفات ومراقبة التطبيق. عندما يفشل MSE الأساسي ويتسلم المدير الثانوي، يتم تبديل العنوان الظاهري الخاص ب MSE الأساسي بشكل شفاف.

يوضح هذا الإعداد (راجع الشكل 1) نشر شبكة WLAN النموذجية من Cisco التي تتضمن محرك خدمات التنقل (MSE) من Cisco الذي تم تمكينه للحصول على إمكانية توفر عالية. يتوفر دعم HA على MSE-3310 و MSE-3350/3355 والجهاز الظاهري على ESXi.

الشكل 1. نشر خدمة متوسطة الحجم (MSE) متوفرة بدرجة كبيرة

المبادئ التوجيهية والقيود

فيما يلي معلومات حول بنية MSE HA:

- يدعم الجهاز الظاهري MSE مساحة تبلغ 1:1 هكتار فقط.

- يمكن أن يدعم مؤشر MSE الثانوي ما يصل إلى مصلحي MSE الأساسيين. انظر مصفوفة ربط HA (الشكلان 2 و 3).

- يدعم HA توصيل الشبكة والاتصال المباشر.

- يتم دعم تكرار طبقة MSE-2 فقط. يجب أن يكون كل من IP الخاص بمراقب الصحة و IP الظاهري على الشبكة الفرعية نفسها ويمكن الوصول إليه من نظام التحكم في الشبكة (NCS). تكرار الطبقة الثالثة غير مدعوم.

- يجب أن يكون IP الخاص ب Health Monitor و IP الظاهري مختلفين.

- يمكنك إستخدام تجاوز الفشل يدويا أو تلقائيا.

- يمكنك إستخدام إما إرجاع الأعطال يدويا أو تلقائيا.

- يجب أن يكون كل من MSE الأساسي والثانوي على نفس إصدار البرنامج.

- يتم دعم كل مؤشر MSE أساسي نشط بمثيل غير نشط آخر. لا يصبح مؤشر أسعار الصرف (MSE) الثانوي نشطا إلا بعد بدء إجراء تجاوز الفشل.

- يمكن أن يكون إجراء تجاوز الفشل يدويا أو تلقائيا.

- يوجد مثيل واحد للبرامج وقواعد البيانات لكل MSE أساسي مسجل.

شكل 2. مصفوفة دعم MSE HA

شكل 3. مصفوفة اقتران MSE HA N:1

سيناريو تكوين HA للجهاز الظاهري MSE (المتصل بالشبكة)

يوضح هذا المثال تكوين HA للجهاز الظاهري (VA) ل MSE (راجع الشكل 4). ل هذا سيناريو، هذا عملية إعداد شكلت:

- MSE VA أساسي:

- IP الظاهري - [10.10.10.11]

- واجهة مراقب الصحة (ETH0) - [10.10.10.12]

- MSE VA الثانوي:

- IP الظاهري - [لا شيء]

- واجهة مراقب الصحة (ETH0) - [10.10.10.13]

ملاحظة: يلزم الحصول على ترخيص تنشيط (L-MSE-7.0-K9) لكل VA. هذا مطلوب لتكوين HA ل VA.

الشكل 4. الجهاز الظاهري MSE في HA

راجع وثائق Cisco على الجهاز الظاهري MSE للحصول على مزيد من المعلومات.

فيما يلي الخطوات العامة:

1. أكمل تثبيت VA ل MSE وتحقق من استيفاء جميع إعدادات الشبكة.

2. ابدأ معالج الإعداد عند تسجيل الدخول أولا.

3. أدخل الإدخالات المطلوبة (اسم المضيف والمجال، وما إلى ذلك). أدخل "نعم" في الخطوة لتكوين التوفر العالي.

4. أدخل ما يلي:

1. تحديد دور - [1 للأساسي].

2. واجهة مراقبة الصحة - [eth0]*

*إعدادات الشبكة المعينة على محول الشبكة 1 (راجع عينة لقطة شاشة)

5. حدد واجهة الاتصال المباشر - [none].

6. أدخل ما يلي:

1. عنوان IP الظاهري - [10.10.10.11]

2. قناع الشبكة - [255.255.255.0]

3. بدء تشغيل MSE في وضع الاسترداد - [لا]

7. أدخل ما يلي:

1. تكوين ETH0 - [نعم]

2. أدخل عنوان TH0 IP- [10.10.10.12]

3. قناع الشبكة - [255.255.255.0]

4. البوابة الافتراضية - [10.10.10.1]

8. لا يتم إستخدام واجهة إيثرنت الثانية (ETH1).

تكوين واجهة ETH1 - [التخطي]

9. المتابعة من خلال معالج الإعداد.

1. من المهم تمكين خادم NTP من أجل مزامنة الساعة.

2. المنطقة الزمنية المفضلة هي التوقيت العالمي المنسق.

وهذا يلخص الإعداد الأساسي للجهاز الظاهري MSE:

-------BEGIN--------

Role=1, Health Monitor Interface=eth0, Direct connect interface=none

Virtual IP Address=10.10.10.11, Virtual IP Netmask=255.255.255.0

Eth0 IP address=10.10.10.12, Eth0 network mask=255.0.0.0

Default Gateway=10.10.10.1

-------END--------

10. أدخل [YES] للتأكد من صحة جميع معلومات الإعداد.

11. يوصى بإعادة التشغيل بعد الإعداد.

12. بعد إعادة التشغيل، ابدأ خدمات MSE باستخدام أوامر بدء تشغيل /etc/init.d/msed أو الخدمة.

13. بعد بدء جميع الخدمات، تأكد من أن خدمات MSE تعمل بشكل صحيح باستخدام الأمر getServerInfo.

يجب أن تظهر حالة العملية up.

هذه الخطوات هي جزء من إعداد MSE VA الثانوي:

1. بعد التثبيت الجديد، يبدأ تسجيل الدخول الأولي في معالج الإعداد. أدخل ما يلي:

1. تكوين التوفر العالي - [نعم]

2. تحديد دور - [2] الذي يشير إلى دور ثانوي

3. واجهة مراقب الصحة - [eth0] مثل الأساسي

2. أدخل ما يلي:

1. اتصال مباشر - [لا شيء]

2. عنوان IP th0 - [10.10.10.13]

3. قناع الشبكة - [255.255.255.0]

4. البوابة الافتراضية - [10.10.10.1]

3. تكوين واجهة ETH1 - [التخطي]

4. تعيين المنطقة الزمنية - [UTC]

5. قم بتمكين خادم NTP.

6. قم بإكمال الخطوات المتبقية من "معالج الإعداد" وتأكيد معلومات الإعداد لحفظ التكوين.

7. قم بإعادة التشغيل وبدء تشغيل الخدمات بنفس الخطوات السابقة ل MSE الأساسي.

تظهر الخطوات التالية كيفية إضافة محول MSE VA الأساسي والثانوي إلى بطاقات الشبكة. أنجزت العملية عادي أن يضيف MSE إلى NCS. رأيت التشكيل مرشد للمساعدة.

1. من NCS، انتقل إلى Systems > Mobility Services واختر محركات خدمات التنقل.

2. من القائمة المنسدلة، أختر Add Mobility Services Engine. ثم انقر فوق المُضي قُدمًا.

3. اتبع معالج تكوين NCS ل MSE. في سيناريو هذا المستند، القيم هي:

1. أدخل اسم الجهاز - مثل. [MSE1]

2. عنوان IP - [10.10.10.12}

3. اسم المستخدم وكلمة المرور (لكل إعداد أولي)

4. انقر فوق Next (التالي).

4. قم بإضافة جميع التراخيص المتوفرة، ثم انقر فوق التالي.

5. حدد خدمات MSE، ثم انقر فوق التالي.

6. قم بتمكين معلمات التعقب، ثم انقر فوق التالي.

7. من الاختياري تعيين الخرائط ومزامنة خدمات MSE. انقر فوق تم لإكمال إضافة MSE إلى NCS.

توضح لقطة الشاشة التالية أنه تمت إضافة MSE VA الأساسية. الآن، أتمت هذا steps in order to أضفت الثانوية MSE va:

1. حدد موقع عمود "الخادم الثانوي"، ثم انقر فوق الارتباط للتكوين.

2. إضافة MSE VA الثانوية باستخدام التكوين في هذا السيناريو:

1. اسم الجهاز الثانوي - [MSE2]

2. عنوان IP الثانوي - [10.10.10.13]

3. كلمة المرور الثانوية* - [الافتراضي أو من برنامج الإعداد النصي]

4. نوع تجاوز الفشل* - [تلقائي أو يدوي]

5. نوع إحتياطي*

6. انتظار طويل للتغلب على الأعطال*

7. انقر فوق حفظ.

*انقر فوق رمز المعلومات أو ارجع إلى وثائق MSE إذا لزم الأمر.

3. طقطقة ok عندما ال NCS يطالب أن يزاوج الإثنان MSEs.

ال NCS يأخذ a few ثاني أن يخلق التشكيل.

ستطالب NCS إذا كانت MSE VA الثانوية تتطلب ترخيص تنشيط (L-MSE-7.0-K9).

4. انقر فوق موافق وحدد موقع ملف الترخيص لتنشيط Secondary.

5. بمجرد تنشيط MSE VA الثانوية، انقر فوق حفظ لإكمال التكوين.

6. انتقل إلى NCS > خدمات التنقل > محرك خدمات التنقل.

تعرض NCS هذه الشاشة حيث تظهر MSE الثانوي في العمود للخادم الثانوي:

7. لعرض حالة التوفر العالي، انتقل إلى NCS > الخدمات > التوفر العالي.

في حالة HA، يمكنك رؤية الحالة والأحداث الحالية بواسطة زوج MSE.

قد يستغرق إعداد المزامنة الأولية ونسخ البيانات المتماثل بضع دقائق. توفر NCS إشارة النسبة المئوية للتقدم حتى يكون زوج HA نشطا بشكل كامل كما هو موضح أعلاه.

هناك أمر جديد تم تقديمه مع برنامج MSE الإصدار 7.2 فيما يتعلق HA وهو Gethainfo. يوضح هذا الإخراج الأساسي والثانوي:

[root@mse1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.13

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2_666f2046-5699-11e1-b1b1-0050568901d9

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.13

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1_d5972642-5696-11e1-bd0c-0050568901d6

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

تهيئة فائقة التوفر (HA) مع الاتصال المباشر

يستخدم MSE HA المتصل بالشبكة، في حين يسهل تكوين الاتصال المباشر إستخدام اتصال كبل مباشر بين خوادم MSE الأساسية والثانوية. ويمكن أن يساعد هذا على تقليل أزمنة الوصول في أوقات الاستجابة بسرعة فائقة ونسخ البيانات المماثل وأوقات اكتشاف الأعطال. في هذا السيناريو، يتصل MSE المادي الأولي بمؤشر MSE ثانوي على الواجهة eth1، كما هو موضح في الشكل 5. لاحظ أن ETH1 يتم إستخدامه للاتصال المباشر. يلزم توفر عنوان IP لكل واجهة.

الشكل 5: خدمة MSE HA مع اتصال مباشر

1. إعداد MSE الأساسي.

ملخص التكوين من البرنامج النصي للإعداد:

-------BEGIN--------

Host name=mse3355-1

Role=1 [Primary]

Health Monitor Interface=eth0

Direct connect interface=eth1

Virtual IP Address=10.10.10.14

Virtual IP Netmask=255.255.255.0

Eth1 IP address=1.1.1.1

Eth1 network mask=255.0.0.0

Default Gateway =10.10.10.1

-------END--------

2. إعداد MSE الثانوي.

ملخص التكوين من البرنامج النصي للإعداد:

-------BEGIN--------

Host name=mse3355-2

Role=2 [Secondary]

Health Monitor Interface=eth0

Direct connect interface=eth1

Eth0 IP Address 10.10.10.16

Eth0 network mask=255.255.255.0

Default Gateway=10.10.10.1

Eth1 IP address=1.1.1.2,

Eth1 network mask=255.0.0.0

-------END--------

3. أضفت ال MSE أساسي إلى ال NCS (راجع مثال سابق، أو أحلت تشكيل مرشد).

4. قم بإعداد MSE الثانوي من NCS > تكوين الخادم الثانوي.

1. أدخل اسم الجهاز الثانوي - [MSE3355-2]

2. عنوان IP الثانوي - [10.10.10.16]

3. أكمل المعلمات المتبقية وانقر فوق حفظ.

5. طقطقة ok أن يؤكد التزامن بين الإثنان MSEs.

يستغرق NCS لحظة لإضافة تكوين الخادم الثانوي.

6. عند الاكتمال، قم بإجراء أي تغييرات على معلمات HA. انقر فوق حفظ.

7. عرض حالة HA للتقدم في الوقت الفعلي لزوج MSE HA الجديد.

8. من NCS > خدمات > خدمات التنقل > محركات خدمات التنقل، تأكد من إضافة MSE (الاتصال المباشر) HA إلى NCS.

9. ومن وحدة التحكم، يمكن أيضا ملاحظة التأكيد باستخدام الأمر gethainfo.

هنا الناتج الأساسي والثانوي:

[root@mse3355-1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.16

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

سيناريو تكوين HA للجهاز المادي MSE

استنادا إلى مصفوفة الازدواج، فإن الحد الأقصى في تكوين HA هو 2:1. هذا محجوز ل MSE-3355، والذي في الوضع الثانوي، يمكن أن يدعم MSE-3310 و MSE-3350. لا ينطبق الاتصال المباشر في هذا السيناريو.

1. قم بتكوين كل واحد من خدمة MSE هذه لتوضيح سيناريو 2:1 HA:

MSE-3310 (Primary1)

Server role: Primary

Health Monitor IP Address (Eth0): 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Eth1 – Not Applicable

MSE-3350 (Primary2)

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Eth1 – Not Applicable

MSE-3355 (Secondary)

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

2. بعد تكوين جميع شبكات MSE، أضف Primary1 و Primary2 إلى بطاقات واجهة الشبكة (NCS).

3. انقر لتكوين الخادم الثانوي (كما هو موضح في الأمثلة السابقة). ابدأ بواحد من MSEs الأساسية.

4. أدخل محددات MSE الثانوي:

1. اسم الجهاز الثانوي: على سبيل المثال، [MSE-3355-2}

2. عنوان IP الثانوي - [10.10.10.16]

3. أكمل المعلمات المتبقية.

4. انقر فوق حفظ.

5. انتظر لحظة وجيزة حتى يتم تكوين الإدخال الثانوي الأول.

6. تأكد من إضافة الخادم الثانوي إلى MSE الأساسي الأول.

7. كرر الخطوات من 3 إلى 6 من أجل MSE الأساسي الثاني.

8. إنهاء مع محددات HA ل MSE الأساسي الثاني.

9. قم بحفظ الإعدادات.

10. تحقق من حالة تقدم كل من خدمات MSE الأساسية.

11. تأكد من إعداد كل من MSE الأساسية1 و Primary2 باستخدام MSE الثانوي.

12. من NCS > الخدمات > خدمات التنقل، أختر الإتاحة العالية.

لاحظ أنه تم تأكيد 2:1 بالنسبة للطراز MSE-3355 باعتباره ثانويا للطراز MSE-3310 و MSE-3350.

هنا عينة إنتاج من HA setup من الوحدة طرفية للتحكم من كل ثلاثة MSEs عندما ال gethainfo أمر استعملت:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

----------------------------

Peer configuration#: 2

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

التحقق النهائي ل HA في NCS يظهر الحالة كنشاط كامل لكل من MSE-3310 و MSE-3350.

حل المشاكل الأساسية في MSE HA

عند إضافة مؤشر MSE الثانوي، يمكنك مشاهدة مطالبة مثل:

من المحتمل أن هناك مشكلة أثناء برنامج الإعداد النصي.

- قم بتشغيل الأمر getServerInfo للتحقق من إعدادات الشبكة المناسبة.

- ومن المحتمل أيضا أن الخدمات لم تبدأ بعد. قم بتشغيل أمر /init.d/msed start.

- قم بالتشغيل من خلال برنامج الإعداد النصي مرة أخرى إذا كان مطلوبا (/mse/setup/setup.sh) والحفظ في النهاية.

كما يتطلب الجهاز الظاهري لخدمة الدعم المتعدد (MSE) ترخيص تنشيط (L-MSE-7.0-K9). وإلا، فإنها تطالبك عند إضافة محول MSE الثانوي. الحصول على ترخيص التنشيط الخاص ب MSE VA وإضافته.

في حالة تبديل دور HA على MSE، تأكد من إيقاف الخدمات بشكل كامل. لذلك، قم بإيقاف الخدمات باستخدام الأمر /init.d/msed stop، ثم قم بتشغيل برنامج الإعداد النصي مرة أخرى (/mse/setup/setup.sh).

أستخدم الأمر gethainfo للحصول على معلومات التوفر العالي على MSE. يوفر هذا معلومات مفيدة في أستكشاف أخطاء حالة HA وتغييرها وإصلاحها أو مراقبتها.

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

----------------------------

Peer configuration#: 2

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

بالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة عرض التوفر العالي ل NCS هي أداة إدارة رائعة للحصول على إمكانية رؤية لإعداد HA من أجل MSE.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين MSE (الجهاز الظاهري والمادي)

- التكوين عالي التوافر MSE

- طلب

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems