المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

تمكين الهواء النظيف

تحديد أجهزة التداخل التي سيتم اكتشافها

تمكين أجهزة الإنذار بالهواء النظيف

إدارة الموارد اللاسلكية القائمة على الأحداث (EDRM)

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات تكوين Cisco Clean-Air على نقطة الوصول (APs) Cisco Mobility Express.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من cisco حركية express أن يركض رمز 8.3 وأعلى.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى نقطة الوصول Cisco 2802 AP التي تشغل Mobility Express Software، الإصدار 8.5.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تعمل شبكات LAN اللاسلكية في نطاقات صناعية وعلمية وطبية (ISM) غير مرخصة بتردد 2. 4 و 5 جيجاهرتز. كما أن العديد من الأجهزة مثل أفران الميكروويف والهواتف التي لا سلكية وأجهزة Bluetooth تعمل في هذه النطاقات ويمكن أن تؤثر سلبا على عمليات شبكة Wi-Fi. Cisco CleanAir هو حل Spectrum Intelligence يمكنه اكتشاف مصادر التداخل غير Wi-Fi في شبكتك. كما أنه يتيح لك أو لشبكتك إمكانية العمل وفقا لهذه المعلومات.

على سبيل المثال، يمكنك إزالة الجهاز الذي يتدخل يدويا، أو يمكن أن يقوم النظام تلقائيا بتغيير القناة بعيدا عن التداخل. توفر CleanAir إدارة الطيف وإمكانية رؤية التردد اللاسلكي (RF).

تجمع نقاط الوصول (AP) التي تدعم تقنية الهواء النظيف المعلومات حول جميع الأجهزة التي تعمل في نطاقات ISM، وتحدد المعلومات وتقييمها كمصدر تداخل محتمل، ثم ترسلها إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من Cisco. بالنسبة لكل جهاز يعمل في النطاق غير المرخص، تخبرك Cisco CleanAir بما هو عليه وأين هو وكيف يؤثر على شبكتك اللاسلكية.

للحصول على معلومات تفصيلية حول ميزة الهواء النظيف، ارجع إلى هذا التقرير الرسمي.

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/cleanair-technology/white_paper_c11-599260.html

التكوين

تمكين الهواء النظيف

يمكن تمكين الهواء النظيف على مستوى الشبكة أو على مستوى محدد لنقطة الوصول (AP). لتمكين الأمر بشكل عام، قم بتشغيل الأمر config {802.11a | 802.11b} cleanAir enable network.

For ex:

(Cisco Controller) >config 802.11a cleanair enable network

كما يمكن تمكينها على النحو التالي لكل مستوى نقطة وصول (AP) باستخدام الأمر config{802.11a | 802. 11b}تمكين CleanAir ل AP_Name.

For ex:

(Cisco Controller) >config 802.11a cleanair enable AP-3702

تحديد أجهزة التداخل التي سيتم اكتشافها

ترسل نقاط الوصول المرتبطة بعنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من Cisco تقارير التداخل لأنواع التداخل التي تم تمكينها فقط. تتيح لك هذه الوظيفة تصفية المداخلات التي يمكن أن تغرق الشبكة وتسبب مشاكل في الأداء. لتكوين اكتشاف التداخل وتحديد مصادر التداخل التي يلزم الكشف عنها، قم بتشغيل الأمر config {802.11a | 802.11b} جهاز تنظيف {enable | disable} device_type.

For example:

(Cisco Controller) >config 802.11a cleanair device enable all

تمكين أجهزة الإنذار بالهواء النظيف

توفر تقنية CleanAir من Cisco الكثير من المعلومات التفصيلية حول مصادر التداخل التي تم اكتشافها. ولكن لتسهيل الحصول على فهم سريع للأماكن التي تؤثر فيها مشاكل التداخل على الشبكة، فإنها تقوم بتقديم معلومات تفصيلية إلى مقياس رفيع المستوى وسهل الفهم يشار إليه باسم "جودة الهواء" (AQ). وتعني القيمة 100 أن جودة الهواء هي الأعلى والقيمة 1 تمثل أسوأ جودة هواء. يمكن تكوين الهواء النظيف لإرسال أجهزة الإنذار عندما تنخفض جودة الهواء لنقطة وصول معينة إلى ما دون عتبة معينة. لتكوين مشغلات تنبيهات جودة الهواء، قم بتشغيل الأمر config {802.11a | 802.11b} جودة هواء الإنذار النظيف {enable | disable}. تم تمكين القيمة الافتراضية.

- يمكن للمستخدم تحديد العتبة التي يجب تشغيل إنذارات جودة الهواء عندها. لهذا التشغيل، قم بتشغيل الأمر config {802.11a | 802.11b} حد حد جودة الهواء المنبه. حيث الحد قيمة بين 1 و 100 (شامل). وعندما تنخفض جودة الهواء إلى ما دون مستوى العتبة، يطلق الإنذار.

- يمكنك تمكين مشغلات التنبيهات المتداخلة. قم بتشغيل الأمر config {802.11a | 802.11b} جهاز تنبيه الهواء {enable | disable}. القيمة الافتراضية هي enable.

- لتحديد مصادر التداخل التي تقوم بتشغيل الإنذارات، قم بتشغيل الأمرconfig {802.11a | 802.11b} نوع جهاز تنبيه الهواء {enable | disable}.
For example:

(Cisco Controller) >config 802.11a cleanair alarm device enable all

إدارة الموارد اللاسلكية القائمة على الأحداث (EDRM)

EDRM هي ميزة للهواء النظيف يمكن أن تؤدي إلى تغيير القناة استنادا إلى خطورة مصدر التداخل. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتسبب الهاتف الذي لا يحتوي على أسلاك سلكية والذي يحتوي على إشارة FM مستمرة في انقطاع لعدة دقائق (طالما أن الهاتف نشط). يمكن أن يسبب ذلك إنخفاضا كبيرا في جودة الهواء لأي نقطة وصول قريبة. يتسبب EDRM في قيام النظام بتقييم القناة لنقطة الوصول المتأثرة وتغييرها على الفور. وإذا كان ذلك ممكنا فإنه يمضي قدما ويغير قناته. نظرا لنقص القنوات الإضافية على راديو 802.11b، يوصى بتمكين هذه الميزة فقط على نطاق 802.11a. يمكن تمكين EDRM مع الأمر config advanced {802.11a | 802.11b} channel cleanAir-event {enable | disable}. تم تعطيل القيمة الافتراضية.

يمكنك أيضا تحديد الحد الذي تريد تشغيل RM عنده. عندما يرتفع مستوى التداخل لنقطة الوصول إلى أعلى من مستوى الحد الفاصل، يقوم RRM ببدء تشغيل تعيين قناة ديناميكية محلية (DCA) وتغيير قناة راديو نقطة الوصول المتأثرة إذا أمكن ذلك لتحسين أداء الشبكة. منخفض يمثل حساسية منخفضة للتغيرات في البيئة بينما يمثل مرتفع حساسية متزايدة. يمكنك أيضا ضبط الحساسية إلى مستوى مخصص من إختيارك. القيمة الافتراضية متوسطة.config متقدم {802.11a | 802.11b} حساسية حدث تنظيف القناة {منخفض | وسط | مرتفعة | مخصص}

إذا قمت بضبط حساسية الحد الفاصل كقيمة مخصصة، فيجب عليك تعيين قيمة حد مخصص. الإعداد الافتراضي هو 35. تكوين متقدم {802.11a | 802.11b} قيمة حد حساسية حدث تنظيف القناة

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

يمكنك عرض تكوين Cisco CleanAir لشبكة 802.11a/n أو 802.11b/g/n. قم بتشغيل الأمر show {802.11a | 802. 11b} cleanAir config. تظهر معلومات مماثلة لهذا.

(Cisco Controller) >show 802.11a cleanair config

Clean Air Solution............................... Enabled

Air Quality Settings:

Air Quality Reporting........................ Enabled

Air Quality Reporting Period (min)........... 15

Air Quality Alarms........................... Enabled

Air Quality Alarm Threshold................ 35

Unclassified Interference.................. Disabled

Unclassified Severity Threshold............ 20

Interference Device Settings:

Interference Device Reporting................ Enabled

Interference Device Types:

TDD Transmitter.......................... Enabled

Jammer................................... Enabled

Continuous Transmitter................... Enabled

Interference Device Alarms................... Enabled

Interference Device Types Triggering Alarms:

TDD Transmitter.......................... Disabled

Jammer................................... Enabled

Continuous Transmitter................... Disabled

Additional Clean Air Settings:

CleanAir ED-RRM State........................ Disabled

CleanAir ED-RRM Sensitivity.................. Medium

CleanAir ED-RRM Custom Threshold............. 50

CleanAir Persistent Devices state............ Disabled

CleanAir Persistent Device Propagation....... Enabled

يمكنك أيضا عرض تكوين خاص بالهواء النظيف وحالته لنقطة وصول فردية. قم بتشغيل الأمر show ap config {802.11a | 802. 11b} ap_name.

For ex:

(Cisco Controller) >show ap config 802.11a AP-3702

CleanAir Management Information

CleanAir Capable......................... Yes

CleanAir Management Administration St.... Enabled

CleanAir Management Operation State...... Up

Rapid Update Mode........................ Off

Spectrum Expert connection............... Enabled

CleanAir NSI Key....................... ED1EF0A5BCD83D2BE7124DCB3D975555

Spectrum Expert Connections counter.... 0

CleanAir Sensor State.................... Configured

يمكنك إلقاء نظرة على معلومات جودة الهواء لجميع نقاط الوصول. قم بتشغيل الأمر show {802.11a | ملخص لجودة الهواء النظيف وفقا لمعيار 802. 11b}.

For ex:

(Cisco Controller) >show 802.11a cleanair air-quality summary

AQ = Air Quality

DFS = Dynamic Frequency Selection

AP Name            Channel Avg AQ Min AQ Interferers DFS

------------------ ------- ------ ------ ----------- ---

AP-3702            153     99     99     0

لعرض معلومات تفصيلية حول أجهزة التداخل التي تم اكتشافها بواسطة نقطة وصول معينة، قم بتشغيل الأمر show {802.11a | 802. 11b} نقطة الوصول_name الخاصة بجهاز تنظيف الهواء.

لعرض تفاصيل حول كل نوع من أنواع أجهزة التداخل التي تمت رؤيتها، قم بتشغيل الأمر show {802.11a | 802.11b} نوع جهاز النظافة device_type.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.