المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

عملية تمهيد نقطة الوصول

u-boot

تسلسل بدء التشغيل U-Boot

تعديل قسم تمهيد U-Boot

كوس شل

فحص نظام ملفات AP

أمر show image integrity

أمر show filesystem

مسار ترقية AP

طرق تنزيل صورة AP

تنزيل مسبق لصورة AP

تنزيل مسبق لصورة نقطة الوصول عبر واجهة المستخدم الرسومية

تنزيل مسبق لصورة AP عبر CLI

ترقية WLC القياسية و AP

ترقية قياسية لمواصفات WLC و AP عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

ترقية WLC القياسية و AP عبر CLI (واجهة سطر الأوامر)

تنزيل يدوي لصورة نقطة الوصول

التحقق من الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند العملية التفصيلية لعملية تمهيد نقطة الوصول ومسار ترقية AP وأساليب تنزيل صورة AP.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة الأساسية من مادة حفازة لاسلكي lan جهاز تحكم

المكونات المستخدمة

- Catalyst 9800-CL، Cisco IOS® XE 17.15.3

- نقطة وصول Catalyst 9162

- نقطة وصول Cisco Aironet 3802

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

عملية تمهيد نقطة الوصول

u-boot

تسلسل بدء التشغيل U-Boot

تبدأ نقاط الوصول من Cisco عملية التمهيد في وضع التمهيد u-boot الذي يحدث قبل طبقة COs الرئيسية. للوصول إلى وضع التمهيد-U، راجع هذه الخطوات.

1. توصيل كبل وحدة تحكم بمنفذ وحدة تحكم AP.

2. افتح برنامج محاكاة طرفية على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك وقم بتعيين الجلسة على منفذ COM التسلسلي المناسب. تحقق من منفذ COM الذي سيتم إستخدامه على الجهاز.

3. قم بتعيين برنامج المحاكي الطرفي لاستخدام معدل الباود 115200 بت في الثانية.

ملاحظة: في حالة عدم وجود إخراج من نقطة الوصول، فعليك بتعيين معدل الباود إلى 9600.

4. توصيل الطاقة بنقطة الوصول.

5. أدخل وضع التمهيد U من خلال زر الهروب (esc) على لوحة المفاتيح، يمكنك رؤية خيار الضغط على ESC لإيقاف التمهيد التلقائي كما هو موضح في لقطة الشاشة. تظهر هذه الرسالة عند إعادة تمهيد نقطة الوصول أثناء إتصالها بمنفذ وحدة التحكم.

شاشة بدء تشغيل u-boot

أستخدم الأمر printenv من وضع التمهيد u لسرد مختلف تفاصيل بيئة التمهيد u لنقطة الوصول.

طابعة تمهيد U

يشير هذا الإخراج إلى أن قسم التمهيد هو الجزء 1. يمكن تعديل قسم التمهيد هذا داخل نظام تمهيد تشغيل الوحدة.

تعديل قسم تمهيد U-Boot

1. قم بضبط قسم التمهيد الحالي باستخدام الأمر set boot part <1-2>.

2. قم بحفظ تعديل القسم باستخدام الأمر saveenv.

3. تحقق من قسم التمهيد الحالي باستخدام الأمر printenv.

u-boot>> setenv BOOT part 2

u-boot>> saveenv

Saving Environment to SPI Flash...

SF: Detected N25Q32A with page size 64 KiB, total 4 MiB

Erasing SPI flash....Writing to SPI flash.....done

u-boot>> printenv

BOOT=part 2

4. قم بتمهيد نقطة الوصول باستخدام قسم التمهيد الذي تم تكوينه حديثا باستخدام الأمر boot.

u-boot>> boot

Creating 1 MTD partitions on "nand0":

0x000000200000-0x000010000000 : "mtd=2"

UBI: attaching mtd1 to ubi0

ubifsmount - mount UBIFS volume

Usage:

ubifsmount

- mount 'volume-name' volume

Unable to ubi mount UBIFS partition part 2

Trying alternate partition part2

UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "part2"

5. يجري تمهيد نقطة الوصول من قسم التمهيد المحدد.

كوس شل

فحص نظام ملفات AP

ملاحظة: يوصى بإعادة تحميل نقطة (نقاط) الوصول قبل الترقية. وهذا يسمح بتحديث كافة أنظمة الملفات المخزنة مؤقتا ومسح الملفات المؤقتة قبل الترقية.

من CLI على ال ap، دخلت امتيازMode وشغلت هذا أمر أن يدقق الحالي ap صورة و tmp دليل حجم.

أمر show image integrity

يشير هذا المخرج إلى الإصدارات الحالية على نقطة الوصول.

يشير إصدار القسم الأساسي إلى إصدار تمهيد نقطة الوصول (AP) الحالي.

يشير إصدار قسم النسخ الاحتياطي إلى إصدار النسخ الاحتياطي لنقطة الوصول (AP).

AP-CW9162#show image integrity

/part1(primary) 17.15.3.28

part.bin : Good

ramfs_data_cisco.squashfs : Good

iox.tar.gz : Good

/part2(Backup) 17.9.6.40

part.bin : Good

ramfs_data_cisco.squashfs : Good

iox.tar.gz : Good

يمكنك التبديل بين إصدار تمهيد نقطة الوصول الحالي باستخدام الأوامر الداكنة. يجري تمهيد نقطة الوصول مع القسم المحدد بعد إعادة تحميل نقطة الوصول التالية:

تكوين مسار التمهيد 1 (يمهد ap مع إصدار الجزء 1)

أو

تكوين مسار التمهيد 2 (يمهد ap مع إصدار الجزء 2)

أمر show filesystem

يشير الإخراج إلى بنية نظام الملفات لنقطة الوصول.

ملاحظة: يظهر صف /TMP ضمن العمود الذي تم تحميله على إدخال نظام الملفات الذي يتم إستخدامه لتخزين صورة نقطة الوصول لترقية نقطة الوصول.

AP-CW9162#show filesystems

Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on

.....

none                    114.4M      4.7M    109.7M   4% /tmp

.....

من المهم أن يكون حجم نظام ملفات AP /TMP 100 متر أو أعلى. يتم إستخدام نظام الملفات /tmp لتخزين ترقية صورة نقطة الوصول.

ملاحظة: إذا لم يكن إدخال نظام الملفات /tmp 100 متر أو أكبر، فقد تكون هناك مشاكل في صور AP كبيرة جدا على القسم. تحتاج إلى ترقية نقطة الوصول إلى الإصدار 17.6.6 عبر أي من طرق تنزيل صورة AP التي توسع القسم.

مسار ترقية AP

تتطلب نقاط الوصول من Cisco مسار ترقية محدد بالرجوع إلى الإصدار الحالي والإصدار الوجهة. في هذا الدليل، يتم إستخدام الإصدار 17.15.3 من Cisco IOS XE.

1. استعرض مستند ملاحظات الإصدار ومسار الترقية إلى Cisco IOS XE للحصول على إصدار الترقية الذي إخترته.

ملاحظات الإصدار 17.15.x

2. يوفر قسم "قبل الترقية" تفاصيل أساسية حول إصدار الترقية. يوصى بمراجعة هذه المعلومات.

3. يحتوي مسار الترقية إلى جدول Cisco IOS XE Cuteno 17.15.x على تفاصيل حول الإصدارات التي يمكنك الترقية منها مباشرة.

ترقية المسار إلى 17.15.x

3. تشير مصفوفة توافق Cisco Wireless Solutions Software (برنامج الحلول اللاسلكية من Cisco) إلى نماذج AP المتوافقة مع الإصدار الذي إخترته.

ملاحظة: يتوافق عمود إصدار نقطة الوصول مع اسم ترميز إصدار نقطة الوصول. يتم إستخدام إصدار نقطة الوصول هذا عبر أسلوب التنزيل اليدوي لصورة نقطة الوصول ويجب تهيئته.

مصفوفة التوافق اللاسلكي 17.9.6 - عنوان الجدول.png

مصفوفة التوافق اللاسلكي 17.15.3

4. أستخدم صفحة الويب الخاصة بتنزيل البرامج للحصول على حزمة الترقية، ثم استمر باستخدام طريقة تنزيل صورة AP .

طرق تنزيل صورة AP

أستخدم عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800 لترقية نقطة الوصول. تتضمن هذه العملية تنزيل ترقية Cisco IOS XE على هيكل 9800 وبدء تنزيل الصورة إلى نقاط الوصول المتصلة.

هناك طريقتان لترقية صور AP: تنزيل مسبق لصورة AP وترقية WLC قياسية.

- يسمح التنزيل المسبق لصورة AP بالتحميل المسبق لبرنامج صورة AP قبل إعادة تحميل نقطة الوصول.

- تؤدي الترقية القياسية إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى اكتمال الترقية على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، ومن ثم تقوم نقاط الوصول بتنزيل الإصدار الجديد على عملية الانضمام إلى نقطة الوصول (AP).

تنزيل مسبق لصورة AP

تنزيل مسبق لصورة نقطة الوصول عبر واجهة المستخدم الرسومية

1. قم بتنزيل إصدار صورة Cisco IOS XE المفضل من موقع تنزيل برامج Cisco .

2. قم بتحميل صورة Cisco IOS XE إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من خلال إدارة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) عبر الويب > إدارة البرامج > ترقية البرامج > مسار ملف المصدر > تحديد ملف > تحديد ملف الترقية 9800 الذي تريد تحميله إلى وحدة التحكم.

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لإدارة البرامج

3. تحقق من التنزيل المسبق لصورة نقطة الوصول.

4. انقر فوق تنزيل وتثبيت.

التنزيل المسبق لترقية WLC - تثبيت صورة

5. تتم ترقية نقاط الوصول (AP) لكل أسلوب التنزيل المسبق لصورة نقطة الوصول.

تنزيل مسبق لصورة AP عبر CLI

1. إضافة صورة وحدة التحكم وتوسيعها إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

install add file bootflash:image.bin

2. قم بتنزيل الصورة إلى جميع نقاط الوصول (AP) أو نقطة وصول معينة متصلة بوحدة التحكم.

ap image predownload

أو

ap name

image predownload

3. تحقق من حالة التنزيل المسبق لنقطة الوصول لجميع نقاط الوصول أو نقطة وصول معينة .

show ap image

أو

show ap name

image

4. تبديل الصور من كل APs، أو APs معينة، أو APs التي أتمت التنزيل المسبق.

ap image swap

أو

ap name

image swap

أو

ap image swap completed

5. قم بتنشيط الصورة المثبتة حديثا. وهذا يتسبب في إعادة تحميل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) والبدء بالإصدار الجديد.

install activate

6. بمجرد أن تكون وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) متصلة ويمكن الوصول إليها، قم بتأكيد الصورة.

install commit

ترقية WLC القياسية و AP

ترقية قياسية لمواصفات WLC و AP عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

1. قم بتنزيل إصدار صورة Cisco IOS XE المفضل من موقع تنزيل برامج Cisco .

2. قم بتحميل صورة Cisco IOS XE إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من خلال إدارة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) عبر الويب > إدارة البرامج > ترقية البرامج > مسار ملف المصدر > تحديد ملف > تحديد ملف الترقية 9800 الذي تريد تحميله إلى وحدة التحكم.

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لإدارة البرامج

3. بعد إختيار الملف المصدر للتحميل، أختر الخيار الذي يناسب إحتياجاتك بشكل أفضل: ترقية WLC القياسية أو تنزيل صورة AP مسبقا .

4. انقر فوق تنزيل وتثبيت.

5. يصل شريط التقدم إلى 100٪ ويتم الوصول إلى حالة تثبيت الصورة/الحزمة.

ترقية WLC القياسية - تثبيت الصورة

6. بعد أن تقوم عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بتنفيذ عمليات التحقق النهائية، انقر فوق حفظ التكوين والتنشيط. وهذا يتسبب في إعادة تحميل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) والبدء بالإصدار الجديد.

7. بعد أن يكون الوصول إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ممكنا عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، قم بالإصدار الذي تمت ترقيته.

تنفيذ الترقية

ترقية WLC القياسية و AP عبر CLI (واجهة سطر الأوامر)

1. تحميل الصورة إلى وحدة التحكم.

copy tftp|ftp|sftp://

/

bootflash:

2. تثبيت الصورة على وحدة التحكم.

install add file bootflash:

3. قم بتنشيط الصورة الجديدة. وهذا يتسبب في إعادة تحميل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) والبدء بالإصدار الجديد.

install activate

4. بمجرد أن تكون وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) متصلة ويمكن الوصول إليها، قم بتأكيد الصورة.

install commit

تنزيل يدوي لصورة نقطة الوصول

أستخدم تطبيق خادم الملفات الذي تختاره على الكمبيوتر أو الخادم. خادم الملفات هذا هو الخادم الذي يوفر نقطة الوصول بملفات الترقية المفضلة.

1. قم بتنزيل إصدار صورة نقطة الوصول المفضلة من موقع تنزيل برامج Cisco.

2. قم بحفظ ملف برنامج AP على دليل خادم الملفات.

3. أستخدم الأمر archive download-sw لبدء ترقية الملف من واجهة سطر الأوامر (CLI) لنقطة الوصول (AP) لديك.

ملاحظة: تقتصر طرق النقل المتاحة للأمر archive download-sw على TFTP و SFTP

#archive download-sw /reload

://[your TFTP server's IP address]/[image filename.tar]

4. تقوم نقطة الوصول بتنزيل ملف ترقية tar .tar من خادم الملف كما هو موجه. يستغرق ذلك بعض الوقت وفقا لمعدل النقل بين نقطة الوصول وخادم الملفات.

5. عند اكتمال نقل الملف، تقوم نقطة الوصول بإعادة تحميل وتحميل صورة نقطة الوصول (AP) التي تم تنزيلها حديثا تلقائيا.

ملاحظة: إذا كان الأمر archive download-sw غير مقبول من قبل نقطة الوصول الخاصة بك، فأدخل الأمر debug capwap console cli لتمكين الأمر archive download-sw

التحقق من الصحة

بعد اكتمال عملية ترقية نقطة الوصول، تحقق من إصدار نقطة الوصول (AP) وسلامة الصورة وقسم التمهيد باستخدام الأوامر.

1. التحقق من إصدار نقطة الوصول.

show version

2. التحقق من سلامة الصورة.

show image integrity

3. التحقق من قسم التمهيد.

show boot

معلومات ذات صلة

- إصلاح نقاط الوصول C9120/C9115 من التمهيد U

- التنزيل المسبق لصورة ما إلى نقطة وصول

- ترقية برنامج وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800