المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

بنية تدفق كيفية تعيين الكيانات

أنواع تحديد SPGW عبر مسار DNS

1. تحديد SPGW ثابت من MME

في توصيفات APN

في MME-SVC

2. تحديد SPGW ديناميكي من DNS الخارجي

في ملفات تعريف التحكم في المكالمات

في MME-SVC

سيناريوهات مختلفة لتحديد SPGW استنادا إلى التكوين ونوع الإدخال

المقدمة

يصف هذا المستند السيناريوهات المختلفة ل Domain Name Server (DNS) المستخدمة للخدمة وتحديد عبارة PDN (SPGW) استنادا إلى تكوين وحدة إدارة التنقل (MME).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- DNS

- أساسيات تحديد SPGW

- أساسيات تكوين MME (تكوين ملف تعريف التحكم في المكالمات/IMSI)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- DNS

- إم إم

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

1. SPGW هي العقدة المسؤولة عن توفير الخدمات المطلوبة للمستخدم والاتصال بالمستخدم مع موفر خدمة الإنترنت (ISP).

2. ولكن، عندما تكون في MME، يلزم إتخاذ قرار بشأن طلبات المشترك ليتم إرسالها إلى SPGW الصحيح ويتم ذلك عبر DNS الذي يعتمد على نوع التكوين الذي تقوم به في MME.

3. في MME، هذه هي التنسيقات المذكورة للتكوين:

- يتم تكوين عميل DNS في السياق الذي توجد فيه الخدمات المطلوبة. في هذا السياق، حيث يوجد تكوين DNS، يتم تعيين اسم ملف تعريف DNS الخاص به (SGW/PGW/mme/amf) حيثما كان ذلك مطلوبا، وحيث يحتاج إلى تحديد SGW/PGW/mme/amf.

- ملف تعريف التحكم في المكالمات: يتم تعيين ملف تعريف DNS بملف تعريف التحكم في المكالمات بحيث تستخدم كل سلسلة IMSI التي تستخدم ملف تعريف التحكم في المكالمات هذا ملف تعريف DNS المعين معها للحصول على IP ل PGW.

بنية تدفق كيفية تعيين الكيانات

operator-policy name <operator-policy-name>

associate call-control-profile <profile name>

exit

call-control-profile RMN-CCP1

dns-pgw context CORE

exit

lte-policy

subscriber-map LTE

precedence 1 match-criteria imsi mcc <XXX> mnc <YYY> <operator-policy-name>

precedence 2 match-criteria imsi mcc <XXX> mnc <YYY> msin first <IMSI range start> last <IMSI range end> operator-policy-name <operator-policy-name>

exi

هناك ملف تعريف DNS في MME-SVC كذلك والذي يتم إستخدامه بشكل افتراضي في حالة عدم تعيين أي ملف تعريف DNS بملفات تعريف التحكم في المكالمات.

أنواع تحديد SPGW عبر مسار DNS

هناك نوعان من تحديدات SPGW التي تعتمد على نوع الإدخال الذي تقوم به، مثل ثابت/ديناميكي.

1. تحديد SPGW ثابت من MME

في هذا النوع من التحديد الثابت، يمكن تحديد SPGW المباشر وتعريفه في التكوين بطرق مختلفة.

في توصيفات APN

هنا، مقابل كل ملف تعريف APN، يمكنك تعيين عنوان PGW مباشرة باسم عقدة محدد الموقع بشكل صحيح.

apn-profile <apn profile name>

pgw-address <PGW IP> collocated-node <collocated name of PGW> smf-combined weight 100

exit

الآن، بعد ذلك، يتم تعيين ملف تعريف APN هذا بنهج عامل التشغيل الذي يحتوي على ملف تعريف التحكم في المكالمات وملف تعريف APN مرتبط. بهذه الطريقة، يحصل ملف تعريف التحكم في المكالمات على ملف تعريف APN الخاص لنهج عامل التشغيل هذا.

operator-policy name ABC

associate call-control-profile ABC

apn network-identifier abc operator-identifier 5g.mncXXX.mccXXX.gprs apn-profile <apn profile name mentioned above>

exit

في MME-SVC

هناك دائما تكوين افتراضي في MME-SVC للإدخال الثابت الذي يأتي إلى الصورة عندما يكون المستخدم غير قادر على العثور على أي إدخال ثابت.

mme-service ABC

pgw-address <PGW IP> collocated-node <collocated node name>

exit

2. تحديد SPGW ديناميكي من DNS الخارجي

في ملفات تعريف التحكم في المكالمات

هذا هو المكان الذي يمثل نقطة الاتصال الأولى عندما يتم ربط المستخدم بالشبكة باستخدام IMSI حيث يتحقق النظام مما إذا كان لديه أي إدخال ديناميكي في ملف تعريف التحكم في المكالمات.

call-control-profile ABC

dns-sgw context <context name where dns client is configured for SGW>

dns-pgw context <context name where dns client is configured for PGW>

exit

في MME-SVC

هناك دائما تكوين افتراضي في MME-SVC للإدخال الديناميكي أيضا، والذي يأتي إلى الصورة عندما يكون المستخدم غير قادر على العثور على أي إدخال ديناميكي.

mme-service ABC

dns-sgw context <context name where dns client is configured for SGW>

dns-pgw context <context name where dns client is configured for PGW>

exit

سيناريوهات مختلفة لتحديد SPGW استنادا إلى التكوين ونوع الإدخال

1. في ملفات تعريف التحكم في الاستدعاءات، يتم تكوين ملف تعريف DNS ولديه طريقة ديناميكية لتحديد SPGW. إذا لم يكن لديك إدخال DNS ديناميكي لتحديد SPGW، فإنه ينتقل للتحقق من تحديد أي مسار ثابت أو لا.

ملاحظة: يعني الإدخال الديناميكي إرسال الطلب إلى DNS/CACHE الخارجي لإجراء تحديد SPGW.

2. الآن، مرة أخرى لإدخال SPGW الثابت، يجب عليك أولا إنجاز أي ملفات تعريف APN تم إنشاؤها. إذا تم إنشاء أي ملف تعريف APN باستخدام إدخال SPGW ثابت، فإنه يقوم بتحديد SPGW مباشرة بناء على ذلك الإدخال الثابت. في حالة تعيين أي ملف تعريف APN، فإنه يختار الإدخال الثابت من mme-svc أي يكون الافتراضي.

ملاحظة: بمجرد تعيين ملف تعريف APN وعدم وجود إدخال ثابت، لن يقوم بفحص MME-SVC لمزيد من الإدخال الثابت. لذلك إذا كنت تريد تحديد SPGW ساكن إستاتيكي ولديك بالفعل ملف تعريف APN تم إنشائه ثم قم بإضافة الإدخال الثابت في ملف تعريف APN نفسه. في حالة عدم إنشاء ملف تعريف APN على الإطلاق، فإنه يلتقط مباشرة إدخالا ثابتا من MME-SVC.

3. في حالة عدم وجود إدخال DNS ديناميكي في ملف تعريف التحكم في الاستدعاء وعدم وجود إدخال ثابت عبر ملف تعريف APN، بعد ذلك ينظر بشكل افتراضي في MME-SVC (خدمة mme) حيث:

- أولا، هو يتحقق من توفر أي مدخل ديناميكي وإذا كان متوفرا، يمكنك إعتبار ذلك كمدخل ديناميكي.

- ثانيا، إذا لم يكن هناك مدخل ديناميكي، فإنه يبدو أن أي مدخل ثابت متاح وينظر فيه إذا كان موجودا.