المحتويات

المقدمة

المشكلة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل

توصية

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة لمسح المشتركين على Cisco Mobility Management Engineer (MME).

المشكلة

في البداية، تم مسح المشتركين بواجهة سطر الأوامر هذه:

clear subscribers apn xyz.com mme-only tai mcc xxx mnc yy tac zzz

حتى بعد تنفيذ واجهة سطر أوامر (CLI) واضحة، كان ملف تعريف المستخدم متاحا. وبعد ذلك، حاولت إزالة المستخدمين باستخدام نظام IMSI واحد.

بعد مسح الجلسة، أظهرت أنه لا يوجد مستخدم متصل، لكن التحققات الإضافية من ملف تعريف المستخدم أظهرت أنه يمكنك رؤية أن المستخدم قادر على الاستعراض وأنه لا يزال في حالة نشطة.

[local]abc# clear subscribers imsi 123 -noconfirm

Friday May 06 16:28:21 IST 2022

Number of subscribers cleared: 1

[local]abc# show subscribers imsi 123

Friday May 06 16:30:41 IST 2022

||||||

||||||

vvvvvv CALLID   MSID            USERNAME               IP                            TIME-IDLE

------ -------- --------------- ---------------------- ----------------------------- ---------

xTC.AR   abc    123               n/a             1::0::1,x.x.x.x 75h05m21s

xTC.AT   abc    123               n/a             1::0::1 75h05m21s  >> Still showing user connected from long.

تم مسح البيانات من قاعدة البيانات المحلية، ولكن لم يتم مسح المستخدمين.

[local]abc# clear subscribers imsi 123 local-purge -noconfirm

Friday May 06 16:32:45 IST 2022

Number of subscribers cleared: 1

[local]abc#  show subscribers imsi 123

Friday May 06 16:32:57 IST 2022

vvvvvv CALLID   MSID            USERNAME               IP                            TIME-IDLE

------ -------- --------------- ---------------------- ----------------------------- ---------

xTC.AR  abc      123              n/a           1:00:1::1,x.x.x.x 75h07m31s

xTC.AT  abc      123              n/a           1:00:1::1 75h07m31s  >> Users still showing connected from very long.

Total subscribers matching specified criteria: 1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1) جميع المشاركين في الدورة في حالة جيدة.

2) مع إعادة تشغيل مثيل جلسة واحدة، يمكنك مسح المشتركين الموجودين على هذا المثيل مسبقا.

من syslog، وجد في المرة الأولى أن المستعملين كان من الحكمة. إذا كان المشترك مقترنا ب Multi-PDN، وحاولت مسح PDN الواحد فقط، فلا يتم مسح الائتمان بشكل صحيح.

الحل

إذا قمت بحذف سياق "أجهزة المستخدم (UE)" من MME، يمكنك إصدار بيانات الاعتماد من قائمة انتظار الحزم. هناك طرق مختلفة لتحقيق نفس الهدف وهي:

1) دورة طاقة المستخدم.

2) من خادم المشترك المنزلي (HSS)، يمكنك إرسال "إلغاء الموقع" لاسم نقطة الوصول (APN) المحدد.

3) يمكنك تنفيذ الارتدادات الخاصة بارتباطات S1 من EnodeB و MME ولكن يتعذر على الارتدادات الخاصة بارتباط S1AP مسح المشتركين. قبل ذلك، تحتاج إلى إيقاف تشغيل المنفذ، وتكوين الحد الأدنى للقيمة في المؤقت القابل للوصول للأجهزة المحمولة وموقت الانفصال الضمني. يعمل هذا على مسح المشتركين في وقت أقل.

4) التعرف على مثيلات جلسة العمل.

5) إعادة تحميل العقدة.

توصية

يجب عدم مسح المستخدمين بطريقة حكيمة، بدلا من ذلك، يمكنك مسح TAC لهم وتعيين عدد Max-Sub أيضا للتأكد من عدم امتلاء قائمة انتظار الحزم وعدم تجاوز النظام.

على سبيل المثال:

clear sub mme-only tai mcc 100 mnc 100 tac 100 max-subscribers 1000