المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التحقق من الصحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. التحقق من إعداد قناة DFS

2. التحقق من صحة التنبيه بنمط حدث إدارة الدعم الميداني

3. تم اكتشاف حدث DFS التحقق من سجل التحقق

4. أستكشاف أخطاء حدث إدارة الدعم الميداني وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل سجل أحداث وتنبيه التحديد الديناميكي للتردد (DFS) في نقطة الوصول اللاسلكية في Meraki.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- فهم حل شبكة المنطقة الواسعة (SD-WAN) المحدد ببرنامج Meraki الأساسي

- فهم التقنية اللاسلكية الأساسية

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

تستخدم إدارة الدعم الميداني ترددات شبكة Wi-Fi بتردد 5 جيجاهرتز المخصصة عموما للرادار، مثل الرادار العسكري، والاتصالات الساتلية، ورادار الطقس. تختلف قنوات DFS من بلد إلى آخر. الفائدة الرئيسية لاستخدام قنوات DFS هي زيادة عدد قنوات Wi-Fi.

تستخدم أي نقطة وصول Meraki قناة DFS وتقوم بتشغيل تنبيه سجل أحداث DFS والتنبيه على Meraki MR Access Point. ارجع إلى لقطة الشاشة للتنبيه الذي يظهر على الجهاز:

حدث نموذج DFS

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

الرسم التخطيطي للشبكة

التحقق من الصحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. التحقق من إعداد قناة DFS

يمكن التحقق من إعداد قناة DFS في المسار الموضح الذي يعتمد على تكوين نقطة وصول Meraki.

انتقل إلى Meraki Dashboard > Meraki (حدد أي شبكة موقع بنقطة وصول لاسلكية أو قالب تكوين يتم فيه تكوين نقطة وصول لاسلكية) ثم انتقل إلى Wireless > Radio Setting > RF Profile (حدد التوصيف المرفق بنقطة الوصول اللاسلكية أو الشبكة). انتقل إلى 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method  كما هو موضح في الصورة.

التحقق من إعداد DFS 1

التحقق من إعداد DFS 2

2. التحقق من صحة التنبيه بنمط حدث إدارة الدعم الميداني

يمكن التحقق من صحة تنبيه نمط حدث DFS في المسار الظاهر. انتقل إلى Meraki Dashboard > Network (حدد أي شبكة موقع مع نقطة وصول لاسلكية). انتقل إلى Wireless > Access Points.

تنبيه لوحة معلومات نمط حدث DFS

3. تم اكتشاف حدث DFS التحقق من سجل التحقق

يمكن التحقق من سجل حدث DFS المكتشف في المسار الظاهر Meraki Dashboard > Network  (حدد أي شبكة موقع مع نقطة وصول لاسلكية) ثم Network-Wide > Event Log.

4. أستكشاف أخطاء حدث إدارة الدعم الميداني وإصلاحها

كشف نمط DFS عن تنبيه وكشف حدث DFS يعد السجل عسيرا مع تغيير التكوين في ملف تعريف الراديو على نقطة الوصول اللاسلكية. ارجع إلى المسار الظاهر.

انتقل إلىMeraki Dashboard > Network (حدد أي شبكة موقع بنقطة وصول لاسلكية أو قالب تكوين يتم فيه تكوين نقطة وصول لاسلكية) ثم Wireless > Radio Setting > RF Profile (حدد التوصيف المرفق بنقطة الوصول اللاسلكية أو الشبكة) > 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method.

تحديد إعداد 1 ل DFS

إعداد DFS DeSelect 2

معلومات ذات صلة

- تحديد التردد الديناميكي اللاسلكي (DFS) من Meraki

- تقنيةكال الدعم والمستندات - Cisco Systems