المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

إجراء التحديد الحالي ل ePDG

إعادة تحديد ePDG استنادا إلى IKEv2 - إعادة التوجيه

كيف يعمل؟

حل إعادة التحديد ePDG

خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

مقترح الحل

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء إعادة تحديد عبارة بيانات الحزم المطورة (ePDG).

معلومات أساسية

إجراء التحديد الحالي ل ePDG

- إجراء تحديد ePDG الإصدار 11 من 3GPP

- أجهزة المستخدم (UE) تقوم بإنشاء اسم مجال مؤهل بالكامل (FQDN) لمحرك أقراص ePDG استنادا إلى شبكة الهاتف المحمول المنزلية العامة (HPLMN) أو شبكة الهاتف المحمول الأرضية العامة الزائرة (VPLMN)

- يرسل UE طلب A/AAA إلى DNS ل ePDG FQDN

- يستجيب DNS باستخدام عنوان IP الخاص ببروتوكول ePDG

- يرسل UE طلب Internet Key Exchange الإصدار 2 (IKEv2) إلى عنوان IP ePDG

- يمكن أن تقوم خوادم DNS بتوازن الأحمال الدوري عبر عناوين IP متعددة لبروتوكول ePDG

- يمكن ل UE تجربة ePDG مختلفة عندما يكون ePDG المحدد غير قابل للوصول

- يمكن لبعض خوادم DNS اكتشاف حيوية وحدات ePDGs

إعادة تحديد ePDG استنادا إلى IKEv2 - إعادة التوجيه

كيف يعمل؟

- إعادة تحديد قائمة على إعادة توجيه IKE ل ePDG (RFC 5685)

- عند الإرفاق أو التسليم، يختار UE ePDG1 مع إجراءات DNS المتاحة ويرسل IKE_INIT إلى ePDG1 مع إشارة إعادة التوجيه_المدعومة

- يستخدم ePDG1 هوية PGW المستلمة من AAA، لتحديد ePDG2 مجمع إلى بوابة شبكة بيانات الحزم (PGW)

- إعادة توجيه ePDG1 إلى ePDG2، واتصال UE ب ePDG2

- يمكن للمستخدم تخزين عنوان PDG2 مؤقتا واستخدامه للطلبات التالية

حل إعادة التحديد ePDG

- يرسل خادم DNS عنوان كل PDGs من كل المناطق إلى UE (يضمن ترتيب مختلف لكل UE لتحقيق توازن الحمل)

- يقوم UE باختيار ePDG الأول في القائمة وبدء نفق IKEv2 معه. إذا فشل، فإنه يختار ePDG آخر من القائمة أو يكرر إجراء DNS

- يقوم ePDG بإعادة توجيه جلسات IKEv2 إلى ePDG آخر من منطقة مختلفة لتحقيق التواجد المشترك لمنصتي ePDG و PGW

- يرسل ePDG عنوان IP في حمولة إعادة التوجيه إلى UE

- يمكن ل UE إرسال IKE_INIT إلى ePDG جديد واكتمال إعداد الاستدعاء

خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. يرسل IKE_SA_INIT مع تعيين علامة redirect_support في الطلب إلى ePDG، ويمكنك التحقق من هذه العلامة في سجلات مشترك الشاشة.

+ IKE Header Processed-Dump, HBO (Length: 28 (0x1C) bytes)

Initiator SPI (U64): 0xCDC14DDC62E0D586

Responder SPI (U64): 0x0000000000000000

Next Payload (U08): SA/33 (0x21)

Major Version (U04): 2

Minor Version (U04): 0

XCHG Type (U08): IKE_SA_INIT/34 (0x22)

Reserved (U03): 0

Initiator Flag (U01): Initiator/1 (0x01)

Version Flag (U01): 0

Response Flag (U01): 0

Reserved (U02): 0

MSGID (U32): 0

Length (U32): 334 (0x14E) bytes

+ NOTIFY Payload Processed-Dump, HBO (Length: 8 (0x8) bytes)

Next Payload (U08): NO_NEXT_PAYLOAD/0 (0x00)

Critical (U01): 0

Reserved (U07): 0

Payload Length (U16): 8 (0x8) bytes

Protocol ID (U08): 0/0 (0x00)

SPI Size (U08): 0 (0x0) bytes

Notify Message Type (U16): REDIRECT_SUPPORTED/16406 (0x4016)

- NOTIFY Payload Raw-Dump, NBO (Length: 8 (0x8) bytes)

2. توجد سجلات أخطاء إعادة توجيه ePDG في syslogs للإشارة إلى إعادة توجيه الطلب إلى ePDG آخر.

"2022-Jun-15+23:37:26.862 [sessmgr 11531 error] [3/2/21272

sessmgr_epdg.c:5199] [callid 00020413] [context: ipsec, contextID: 12] [software external user syslog] Call redirected to another EPDG: X.X.X.X

3. تحديد تحديد PGW في ePDG. يمكن أن يكون تحديد ePDG إما ثابتا أو ديناميكيا. Uحسب ePDG-service، هذا مكنت مع 'dns-pgw سياق gw' غير أن في ال apn-profile، PGW ساكن إستاتيكي عينت من التشكيل محلي.

epdg-service epdg

dns-pgw context gw

apn-profile apn_ims_epdg

pgw-address X.X.X.X

pgw-address X.X.X.X

4. يلزم تجميع ملف SESMGR الأساسي لسجل أخطاء حدث إعادة التوجيه الذي يتم إنشاؤه في الخطوة 2.

login to hidden mode

config

logging enable-debug facility sessmgr instance 1 eventid 11531 line-number 5199 collect-cores 1

logging enable-debug facility sessmgr instance 1 eventid 11531 line-number 5199 collect-cores 1

5. استنادا إلى التحليل الأساسي، يتم تحديد تمكين علامة إعادة التوجيه في العقدة.

6. تم تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI) هذه في العقدة مما يؤدي إلى تعيين علامة إعادة التوجيه في تحليل الملف الأساسي لخادم.

login to hidden mode

[pdif]ePDG#  epdg redirect address

7. يتم تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI) هذه في العقدة، ومن ثم تتم إعادة توجيه المكالمات إلى عنوان ePDG آخر إذا كان المستخدم يأتي مع redirect_support. وبالتالي، يلزم تعطيل هذا التكوين.

login to hidden mode

[pdif]ePDG# no epdg redirect

ملاحظة: لم يتم التقاط واجهة سطر الأوامر هذه في تفاصيل دعم العرض نظرا لتعذر تنفيذها في وضع التكوين.

مقترح الحل

هو مطلوب أن يعجز هذا أمر في CLI أسلوب.

login to hidden mode

[pdif]ePDG# no epdg redirect