المحتويات

اعتبارا من 31 مارس 2026، لم تعد ميزة تنزيل صورة CCO مدعومة، ولن تعمل بعد ذلك، مع وحدة التحكم اللاسلكية المضمنة على نظام نقاط وصول Catalyst (EWC-AP).

ويشمل ذلك ما يلي:

- وضع CCO لترقية البرامج (GUI) - أي. "mode cco" تحت إدارة>برمجية إدارة>برمجية تحسين

- CCO تنزيل صورة (CLI) - أي صورة-download-mode cco يشكل تحت توصيف لاسلكي صورة-تنزيل افتراضي

كبديل، قم بتنزيل صورة (صور) البرامج المطلوبة من software.cisco.com، ثم قم بتثبيتها عبر طرق تنزيل صورة TFTP أو SFTP أو HTTP. رأيت الصورة تنزيل فصل في cisco يطمر لاسلكي جهاز تحكم على مادة حفازة نقطة تشكيل مرشد، IOS XE 17.15.x.

����

����