المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين الاتصال المباشر بمساحات DNA من Cisco حيث تتصل WLC بمساحات DNA مباشرة دون المرور عبر CMX أو موصل مساحات DNA

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- وصول واجهة سطر الأوامر (CLI) أو واجهة المستخدم الرسومية (GUI) إلى وحدات التحكم اللاسلكية AireOS

- مساحات مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية 5520 (WLC)، الإصدار 8.8.120.0

- موصل مساحات DNA، الإصدار 1.0.188

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

لتوصيل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بمساحات DNA من Cisco، يجب أن تكون عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) قادرة على الوصول إلى سحابة مساحات DNA من Cisco عبر HTTPS.

إستيراد شهادة جذر المرجع المصدق DigiCert إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

إذا كانت عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) تستخدم شهادة جذر لم يتم توقيعها من قبل مرجع مصدق رقمي، فسيرى المرء مشكلة شهادة https: SSL: يتعذر الحصول على خطأ شهادة مصدر محلي.

الخطوة 1. انتقل إلى الارتباط https://global-root-ca.chain-demos.digicert.com/info/index.html، ثم انسخ محتوى الشهادة الجذر إلى أي محرر نصوص واحفظ الملف باستخدام ملحق .cer أي CertCA.cer

الخطوة 2. انسخ ملف .cer إلى خادم TFTP الذي يجب الوصول إليه بواسطة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

الخطوة 3. سجل الدخول إلى واجهة سطر أوامر (CLI) عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وشغل الأوامر التالية:

(Cisco Controller) > transfer download datatype cmx-serv-ca-cert

(Cisco Controller) > transfer download mode tftp

(Cisco Controller) > transfer download filename <your_filename>.cer

(Cisco Controller) > transfer download path <path_to_file>

(Cisco Controller) > transfer download serverip <your_tftp_server_ip>

(Cisco Controller) > transfer download start

الخطوة 4. أعد تمهيد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لتفعيل التغييرات.

ملاحظة: إذا كان نشر الشبكة يحتوي على WLCs في رابط وإعداد خارجي، فيجب إستيراد الشهادة إلى كل من WLCs

إضافة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى مساحات بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco

الخطوة 1: انتقل إلى الإعداد > الشبكات اللاسلكية > + بدء التشغيل.

الخطوة 2. حدد Cisco AireOS/Catalyst.

الخطوة 3. أختر توصيل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) مباشرة

الخطوة 4. انقر على تخصيص الإعداد

الخطوة 5. انقر فوق عرض الرمز المميز للحصول على URL لخدمات السحابة والرمز المميز لمعرف خادم خدمات السحابة ل WLC

الخطوة 6. سجل الدخول إلى واجهة سطر أوامر (CLI) عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وشغل الأوامر التالية:

(Cisco Controller) > config cloud-services cmx disable

(Cisco Controller) > config cloud-services server url https://

.

(Cisco Controller) > config cloud-services server id_token

(Cisco Controller) > config network dns serverip

(Cisco Controller) > config cloud-services cmx enable

إستيراد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى مساحات مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco

الخطوة 1. انتقل إلى الإعداد > الشبكات اللاسلكية، ثم انقر على وحدات التحكم في الاستيراد

الخطوة 2. أختر الموقع الذي تريد إستيراد وحدات التحكم فيه وانقر فوق التالي. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها باستيراد وحدة تحكم، فقد ترى الموقع الافتراضي، أي اسم حساب فراغات DNA من Cisco

الخطوة 3. تحقق من عنوان IP الخاص بعنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الذي تريد إضافته. طقطقت بعد ذلك بعد ذلك.

الخطوة 4. حدد المواقع وانقر فوق إنهاء.

ملاحظة: ستقوم مساحات بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco تلقائيا بتجميع نقاط الوصول (APs) استنادا إلى بادئة أسمائها وإنشاء الشبكات. إذا كنت تريد الحفاظ على نفس التجميع، حدد الشبكات. إذا لم يكن الموقع طبقا لموقع العمل الخاص بك، قم بإلغاء تحديد الخيار تحديد الكل. إذا لم تكن نقاط الوصول مجمعة، لا يتم عرض أسماء الشبكة.

تنظيم التسلسل الهيكلي للموقع على مساحات بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco

إذا كان التدرج الهرمي للموقع الجديد مطلوبا أو إذا لم تتم إضافة أي مواقع في الخطوة 4 من قسم إستيراد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى Cisco DNA Spaces، يمكنك تكوينهم يدويا.

الخطوة 1. انتقل إلى التسلسل الهيكلي للموقع، ثم قم بتحريك الماوس عبر وحدة التحكم اللاسلكية الموجودة وإنشاء مجموعة. تقوم المجموعات بتنظيم مواقع أو مناطق متعددة استنادا إلى الموقع الجغرافي أو العلامة التجارية أو أي نوع آخر من أنواع التجميع وفقا للأعمال.

الخطوة 2. قم بتحريك الماوس على المجموعة وحدد إضافة شبكة. يتم تحديد شبكة أو موقع في مساحات بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco على أنها جميع نقاط الوصول داخل مبنى مادي مدمجة كموقع.

ملاحظة: هذه هي أهم عقدة في التسلسل الهرمي للموقع حيث يتم إنشاء حسابات تحليلات المواقع ورؤى الأعمال من هنا.

الخطوة 3. قم بتحريك الماوس على الشبكة وحدد إضافة منطقة. المنطقة هي مجموعة من نقاط الوصول داخل قسم من مبنى/موقع. يمكن تعريفها بناء على الأقسام الموجودة في مبنى مادي أو مؤسسة.

الخطوة 4. قم بتكوين اسم المنطقة وحدد نقاط الوصول للمنطقة، وانقر فوق إضافة:

كرر الخطوات 3 و 4 مرات حسب الحاجة.

التحقق من الصحة

لتأكيد حالة الاتصال بين مساحات WLC و Cisco DNA، قم بتشغيل الأمر show cloud-services cmx summary. وينبغي أن تكون النتيجة كما يلي:

(Cisco Controller) > show cloud-services cmx summary

CMX Service

Server ....................................... https://andressilva.dnaspaces.io

IP Address.................................... 52.20.144.155

Connectivity.................................. https: UP

Service Status ............................... Active

Last Request Status........................... HTTP/1.1 200 OK

Heartbeat Status ............................. OK

Payload Compression type ..................... gzip

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.