المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الإجراء

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء إسترداد كلمات مرور CLI المفقودة لأسماء المستخدمين 'root' و'cmxadmin' ل CMX 10.5 وما فوقها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

None

المكونات المستخدمة

CMX 10.5 VM

الإجراء

يعمل CMX 10.5 (وأعلى) على CentOS 7 كما هو موضح أدناه:

وصول وحدة التحكم مطلوب لهذا الإجراء. قد تكون وحدة تحكم VM أو وحدة التحكم المادية وفقا لنوع الجهاز المستخدم في النشر.

الخطوة 1

قم بإعادة تشغيل خادم CMX وانتظر حتى تظهر شاشة تمهيد GRUB. حدد الخيار المميز (لوضع الإنقاذ) واضغط "e" للتحرير.

ملاحظة:

بالنسبة إلى CMX 10.6 & up، إذا طلب منك اسم مستخدم و/أو كلمة مرور، فأدخل بيانات الاعتماد كاسم مستخدم: جذر وكلمة مرور: كلمة مرور (ليس كلمة مرور الجذر التي تم تكوينها على الخادم).

الخطوة 2

قم بالتمرير لأسفل إلى السطر الذي يبدأ ب "Linux16" وقم بإزالة المعلمة "rhgb quiet" في نهاية السطر. (في أحدث الإصدارات، يمكن أن تكون rhgb quiet rd.shell = 0)

الخطوة 3

بعد إزالة المعلمة في الخطوة 2، أضف الخيار "rd.break enforcement=0" على نفس السطر.

الخطوة 4

ما إن تكتمل، اضغط على CTRL + X لتحميل النظام والتمهيد في وضع الطوارئ. سوف تلاحظ مطالبة جديدة.

الخطوة 5

قم بإعادة تحميل نظام الملفات حتى يتمكن من الكتابة إليه، حيث إنه يتم تحميله للقراءة فقط باستخدام الأمر أدناه:

mount -o remount, rw /sysroot

الخطوة 6

قم بتغيير جذر نظام الملفات كما هو موضح وستلاحظ التغيير الفوري بمجرد اكتماله.

chroot /sysroot

الخطوة 7

قم بتغيير كلمة المرور باستخدام الأمر <username>. في المثال أدناه، يتم تغيير كلمات المرور لكل من cmxadmin وأسماء المستخدمين الجذر.

الخطوة 8

إعادة تحميل نظام الملفات كقراءة فقط باستخدام هذا الأمر:

mount -o remount, ro /

الخطوة 9

اكتب exit" مرتين للوصول إلى قائمة تسجيل الدخول إلى CMX

يمكنك الآن تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الجديدة