المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

تكوين SNMP على AireOS WLC

تكوين الوصول إلى SSH على 9800 WLC

أدخل معلومات عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في محرر TXT

حفظ الملف ك CSV

إستيراد ملف CSV إلى CMX

تنفيذ الملف في CMX

التحقق من الصحة

التحقق من CMX

التحقق من الصحة من WLC

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستكشاف أخطاء AireOS WLC وإصلاحها

أستكشاف أخطاء وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وإصلاحها وفقا للمعيار 9800

أستكشاف أخطاء CMX وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا وثيقة الإستعمالمن قيمة مفصولة بفاصلة (CSV) مبرد أن يستورد لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC) داخل يربط جوال إختبار (CMX).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مفاهيم AireOS WLC وتكوينها

- مفاهيم وتكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800

- مفاهيم CMX وتكوينها

- مفاهيم بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) وتكوينه

- مفاهيم بروتوكول خدمات تنقل الشبكة (NMSP) وتكوينه

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- سلسلة وحدة التحكم اللاسلكية Catalyst 9800 (Catalyst 9800-CL)، Cisco IOS® XE Cupertino 17.9.4

- سلسلة وحدة التحكم اللاسلكية AIR-CTVM (AireOS Cloud)، الإصدار 8.10.196

- CMX، الإصدار 10.6.3

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

تكوين SNMP على AireOS WLC

يتصل CMX عبر SNMP مع عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لجمع تفاصيل ومعلومات عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). وبالتالي، يجب تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام بروتوكول SNMP.

SNMP الإصدار 2

WLC GUI:

انتقل إلى الإدارة > SNMP > المجتمعات > جديد كما هو موضح في الصورة.

تكوين SNMP الإصدار 2

أدخل تفاصيل SNMP:

تفاصيل تكوين الإصدار 2 من SNMP

ملاحظة: يجب تعيين وضع الوصول إلى SNMP على أنه للقراءة/الكتابة. يجب تعيين حالة SNMP للتمكين.

واجهة سطر أوامر (CLI) عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

(Cisco Controller) >config snmp community create CMXc0mmunity

(Cisco Controller) >config snmp community ipaddr 192.168.166.70 255.255.255.255 CMXc0mmunity

(Cisco Controller) >config snmp community accessmode rw CMXc0mmunity

(Cisco Controller) >config snmp community mode enable CMXc0mmunity

SNMP الإصدار 3

WLC GUI:

انتقل إلى الإدارة > SNMP > مستخدمي SNMP v3 > جديد كما هو موضح في الصورة.

تكوين SNMP الإصدار 3

إدخال تفاصيل SNMP:

تفاصيل تكوين الإصدار 3 من SNMP

ملاحظة: يجب تكوين وضع الوصول إلى SNMP للقراءة/الكتابة. يمكن أن يكون بروتوكول مصادقة SNMP SHA أو MD5. يمكن أن يكون بروتوكول خصوصية SNMP AES أو DES.

واجهة سطر أوامر (CLI) عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

(Cisco Controller) >config snmp v3user create bulkvthree rw hmacsha aescfb128 makEsnmpw0rkbulk version3workinG

تكوين الوصول إلى SSH على 9800 WLC

قم بتكوين إدارة مستخدم يمكن أن يستخدمها CMX للوصول إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

WLC GUI:

انتقل إلى إدارة > إدارة المستخدم > إضافة كما هو موضح في الصورة.

تكوين مستخدم WLC

أدخل تفاصيل المستخدم وانقر فوق تحديث وتطبيق على الجهاز:

تكوين معلومات مستخدم WLC

واجهة سطر أوامر (CLI) عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

#conf t

(config)#username root privilege 15 password 0 RtpW2121!

(config)#end

شكلت امتياز منفذ إلى ال WLC مع كلمة يستطيع CMX أن يستعمل أن ينفذ. يمكن إجراء هذا التكوين فقط عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) كما يلي:

#conf t

(config)#enable password 0 RtpW2121!

(config)#end

ملاحظة: قم بتكوين مستوى أمان كلمات المرور الخاصة بتفضيلاتك.

أدخل معلومات عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في محرر TXT

يمكن إنشاء ملف CSV مباشرة في ورقة Excel، ومع ذلك، فإن معظم مسؤولي الشبكة يكونون مرتاحين للعمل مع Notepad++ أو أي محرر نصوص. في هذا المستند، يتم إنشاء إدخالات قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) أولا في Notepad++، وبمجرد إنشاء المستند، يتم حفظه كملف CSV.

تعتمد المعلومات التي سيتم إضافتها إلى محرر النصوص على نوع عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، وهي كما يلي:

AireOS:

- WLC، WLC عنوان، إصدار WLC، إصدار SNMP، معلومات SNMP

إصدارات SNMP:

- SNMP الإصدار 2

- WLC، عنوان IP WLC، إصدار WLC، إصدار SNMP، اسم المجتمع

- SNMP الإصدار 3

- WLC، عنوان IP الخاص ب WLC، إصدار WLC، إصدار SNMP، اسم مستخدم SNMP، بروتوكول مصادقة SNMP، كلمة مرور مصادقة SNMP، بروتوكول خصوصية SNMP، كلمة مرور خصوصية SNMP

9800 WLC:

- مادة حفازة (IOS XE) WLC، WLC عنوان، WLC صيغة، SSH username، كلمة SSH، يمكن كلمة

استنادا إلى المعلومات السابقة، يتم إستخدام ثلاث وحدات تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في هذا المستند لتقديم مثال على الإصدار 2 من AireOS SNMP، الإصدار 3 من SNMP، وتكوين 9800 WLC لتغطية جميع التكوينات المحتملة لعمليته. يكون تكوين قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) المطلوب إستخدامها في هذا المستند كما يلي:

AireOS:

- SNMP الإصدار 2

- WLC، 192.168.166.33، 8.10.196.0، v2c، CMXc0mmunity

- SNMP الإصدار 3

- WLC، 192.168.166.34، 8.10.196.0، v3، bulkvthree، hmacsha، makEsnmpw0rkbulk، aescfb128، version3workinG

ملاحظة: أنواع المصادقة المدعومة هي hmacmd5 أو hmacsha. الأنواع الخاصة المدعومة هي des أو escfb128. هذه المعلمات حساسة لحالة الأحرف.

9800 WLC:

- مادة حفازة (IOS XE) WLC، 192.168.166.65، 17.09.04، root، RtpW2121!، RtpW2121!

يكون CMX قادرا على فهم ما إذا كان نوع عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) هو AireOS أو 9800 WLC بواسطة العمود الأول من إدخال CSV. إذا كان العمود الأول يوضح عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، فإن CMX يفهم أن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) هو AireOS، ومع ذلك، إذا كان العمود الأول يوضح أن Catalyst (IOS XE) WLC CMX يدرك أنه عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800.

تكوين Notepad++:

وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية

حفظ الملف ك CSV

تأكد من أن امتداد الملف هو .csv، وبهذه الطريقة لا يتم حفظ الملف ك txt ولكن مع الامتداد الصحيح الذي يدعمه CMX.

حفظ الملف ك CSV

يظهر الملف المحفوظ كملف CSV.

عرض الملف المحفوظ ك CSV

إذا كان الملف مفتوحا، فإنه يعرض المعلومات الصحيحة.

يعرض ملف CSV المفتوح معلومات WLCs

إستيراد ملف CSV إلى CMX

هناك حاجة لطريقة نقل مثل بروتوكول نقل الملفات الآمن (SFTP) أو بروتوكول النسخ الآمن (SCP) لنقل الملف من الخادم الحالي إلى CMX. يمكن أن توفر برامج مثل MobaXterm أو WinSCP خيارات السحب والإفلات لنقل الملف بسهولة. يوجد ملف Wireless LAN Controllers.csv في الخادم الذي يقوم بتشغيل SFTP، ويتم إجراء اتصال من CMX إلى الخادم عبر SFTP ويتم نقل الملف كما يلي:

[cmxadmin@cmx1063 ~]$ sftp tac@192.168.166.91

tac@192.168.166.91's password:

Connected to 192.168.166.91.

sftp> cd Desktop/CMX TZ

sftp> dir

Wireless LAN Controllers.csv

sftp> get "Wireless LAN Controllers.csv"

Fetching /cygdrive/c/Users/tac/Desktop/CMX/Wireless LAN Controllers.csv to Wireless LAN Controllers.csv

/cygdrive/c/Users/tac/Desktop/CMX/Wireless LAN Controllers.csv                  100% 224 2.3KB/s 00:00

sftp> exit

[cmxadmin@cmx1063 ~]$ ls -lh

total 28K

dr-xr-xr-x. 2 cmxadmin cmxadmin 4.0K Aug 29 2022 bin

-rw-r--r--. 1 cmxadmin cmxadmin 224 Jan 22 14:29 Wireless LAN Controllers.csv

[cmxadmin@cmx1063 ~]$

ملاحظة: إذا كان اسم الملف به مسافات، فتأكد من إستخدام علامات الاقتباس لسحب الملف باستخدام SFTP، بهذه الطريقة يعتبر SFTP اسم الملف الذي به مسافات كسلسلة واحدة.

تنفيذ الملف في CMX

قم بإجراء اتصال SSH ب CMX، وشغل الأوامر كما يلي:

[cmxadmin@cmx1063 ~]$ cmxctl config controllers import

Please specify import type [PI/FILE] [FILE]: FILE

Please enter CSV file path: /home/cmxadmin/Wireless LAN Controllers.csv

Controller Added 192.168.166.33

Controller Added 192.168.166.34

Controller Added 192.168.166.65

[cmxadmin@cmx1063 ~]$

ملاحظة: يبدأ مسار الملف دائما ب /home/cmxadmin/.

التحقق من الصحة

التحقق من CMX

من واجهة المستخدم الرسومية CMX و CLI، يمكن التحقق من قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) التي تمت إضافتها للتأكد من أنها تعمل بالطريقة الصحيحة.

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل CMX:

انتقل إلى النظام، قم بالتمرير إلى أسفل للعثور على قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، ويجب أن تعرض عنوان IP بالأخضر كما هو موضح في الصورة، وأي لون آخر يعني أن هناك مشكلة.

واجهة المستخدم الرسومية CMX

واجهة سطر الأوامر (CLI) ل CMX:

[cmxadmin@cmx1063 ~]$ cmxctl config controllers show

+----------------+-----------------------+------------+------+--------+

| IP Address     | Type                  | Version    | SHA2 | Status |

+----------------+-----------------------+------------+------+--------+

| 192.168.166.65 | Catalyst (IOS XE) WLC | 17.09.04   | Yes  | ACTIVE |

+----------------+-----------------------+------------+------+--------+

| 192.168.166.33 | AireOS WLC            | 8.10.196.0 | Yes  | ACTIVE |

+----------------+-----------------------+------------+------+--------+

| 192.168.166.34 | AireOS WLC            | 8.10.196.0 | Yes  | ACTIVE |

+----------------+-----------------------+------------+------+--------+

[cmxadmin@cmx1063 ~]$

التحقق من الصحة من WLC

من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) يمكن التحقق من الاتصال باستخدام CMX من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) وواجهة سطر الأوامر (CLI).

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لنظام التشغيل AireOS:

انتقل إلى الشاشة > خدمات السحابة > CMX كما هو موضح في الصورة.

التحقق من اتصال AireOS CMX

واجهة سطر الأوامر (CLI) خاصة ب AireOS WLC:

(Cisco Controller) >show nmsp status

Number of Nmsp TLS Connections supported......... 5

Number of Nmsp HTTPS Connections supported....... 1

CMX Server           Echo Resp   Echo Req   Tx Data  Rx Data

----------------    ------------ ----------- -------  -------

192.168.166.70           847         847       861      17

(Cisco Controller) >

9800 WLC GUI:

انتقل إلى الشاشة > لاسلكي > NMSP > معلومات فراغات DNA كما هو موضح في الصورة.

التحقق من CMX من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800

9800 واجهة سطر الأوامر (CLI) من WLC:

#show nmsp status

NMSP Status

-----------

DNA Spaces/CMX IP Address   Active   Tx Echo Resp  Rx Echo Req   Tx Data   Rx Data   Transport

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192.168.166.70              Active      877           877          6         17        TLS

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوصى باستكشاف أخطاء CMX و WLC في الوقت نفسه وإصلاحها، وتعتبر بروتوكولات مثل SNMP و NMSP بروتوكولات محادثة ثنائية الإتجاه، واستكشاف أخطاء كلا الجهازين وإصلاحها لفهم المحادثة أثناء التفاوض حول SNMP و NMSP أمرا حيويا لنجاح حدوث مشكلة.

أستكشاف أخطاء AireOS WLC وإصلاحها

يمكن تمكين تصحيح أخطاء SNMP على النحو التالي:

(Cisco Controller) >debug snmp all enable

يمكن تمكين تصحيح أخطاء NMSP على النحو التالي:

(Cisco Controller) >debug nmsp all enable

لتعطيل تصحيح الأخطاء، يكون الأمر كما يلي:

(Cisco Controller) >debug disable-all

أستكشاف أخطاء وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وإصلاحها وفقا للمعيار 9800

يمكن تمكين تصحيح أخطاء NMSP على النحو التالي:

#set platform software trace nmspd chassis active R0 all-modules verbose

التقاط الحزمة، التصفية باستخدام عنوان IP CMX كما يلي:

#config t

(config)#ip access-list extended NMSP

(config-ext-nacl)#permit ip host <CMX IP Address> any

(config-ext-nacl)#permit ip any host <CMX IP Address>

#monitor capture NMSP interface <Interface - port> both access-list NMSP buffer size 100

#monitor capture NMSP start

لتجميع تصحيح الأخطاء ومراقبة التقاط الأوامر كما يلي:

#request platform software trace archive last 1 days target bootflash:NMSPArchive

#monitor capture NMSP stop

#monitor capture NMSP export bootflash:NMSP.pcap

لتعطيل تصحيح الأخطاء والتقاط الحزم كما يلي:

#no monitor capture NMSP

#set platform software trace nmspd chassis active R0 all-modules notice

أستكشاف أخطاء CMX وإصلاحها

تجميع سجلات CMX على النحو التالي:

[cmxadmin@cmx1063 ~]$ cmxos techsupport dump