المحتويات

المقدمة

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تكوين رابط نقطة إلى نقطة باستخدام IW9165D

الوضع العام

راديو لاسلكي

مراقبة الاتصال

المراقبة من FM Quadro

ميوعة

تكوين التدفق

المقدمة

يصف هذا المستند تكوين إرتباط من نقطة إلى نقطة على نقطة وصول من الطراز IW تعمل في وضع CURWB مع تكوين طبقة التدفق 2.

المكونات المستخدمة

توجد أربعة أجهزة مختلفة:

- Cisco Catalyst IW9167

- Cisco Catalyst IW9165D

- Cisco Catalyst IW9165E

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

توفر أجهزة CURWB إمكانية نقل لاسلكي عبر البنى الثابتة والقابلة للتنقل. يصف هذا المستند تكوين إرتباط من نقطة إلى نقطة على نقطة وصول لاسلكية صناعية (IW AP) قيد التشغيل في وضع CURWB مع تكوين طبقة التدفق 2.

تكوين رابط نقطة إلى نقطة باستخدام IW9165D

1. يمكن تكوين أجهزة الإرسال اللاسلكي من لوحة معلومات عمليات الإنترنت (IoT OD) أو يدويا من واجهة ويب لنقطة الوصول (AP). في هذه المقالة، نقوم بتكوين جميع أجهزة الراديو يدويا.

2. أثناء الإعداد الأولي، من الممكن أن يكون وصول وحدة التحكم مطلوبا. للاتصال بوحدة التحكم، أستخدم معدل باود يبلغ 115200، إذا كان إصدار البرنامج 17.12.1 أو أحدث.

3. بشكل افتراضي، تكون جميع أجهزة الراديو في وضع IOT-OD عبر الإنترنت. أصدرت هذا أمر أن يدقق الحالة من ال ap.
show iotod-iw status

أستخدم هذا الأمر لتغيير الوضع في نقطة الوصول إلى غير متصل إذا تم تكوينها للاتصال ب IoT OD.

configure iotod-iw offline

4. ما إن شكلت الإذاعة يكون في وضع دون اتصال، ال web gui يستطيع كنت نفذت عن طريق التقصير عنوان 192.168.0.10.

5. من واجهة المستخدم الرسومية، قم بتكوين رابط من نقطة إلى نقطة مع أجهزة الراديو من الإعدادات العامة > صفحة الوضع العام.

الوضع العام

- يلزم تكوين وضع الراديو (طرف الرأس (المتصل بالبنية الأساسية السلكية) كطرف شبكة ويتم تكوين الطرف البعيد كنقطة شبكة)

- عنوان IP

- قناع الشبكة الفرعية والبوابة

بمجرد تكوين المعلمات، قم بحفظ الإعدادات.

راديو لاسلكي

- في الوضع الطبيعي، بالنسبة للطراز IW9165، يتم تكوين الراديو 1 لاتصال نقل البيانات من نقطة إلى نقطة نظرا لأنه هوائي داخلي موجه. لاستخدام تطبيقات نقطة إلى نقطة فقط، يلزم تعطيل جهاز الإرسال الثاني.

- يجب تكوين كلا الجهازين اللاسلكيين باستخدام نفس عبارة المرور المشتركة والتردد وعرض القناة.

بمجرد تكوين الصفحة، احفظ الإعدادات على كلا الجهازين اللاسلكيين وقم بتطبيق التغييرات. يقوم هذا بإعادة تشغيل أجهزة الراديو ثم يتم تطبيق التغييرات.

مراقبة الاتصال

بمجرد عودة أجهزة الراديو، يمكن التحقق من قوة الإشارة من صفحة محاذاة الهوائي. تتراوح قوة الإشارة الموصى بها بين -45 ديسيبل لكل ميللي وات و -70 ديسيبل لكل ميللي وات.

من المهم التحقق من قوة الإشارة من كلا طرفي الارتباط من نقطة إلى نقطة مع قيم RSSI القريبة جدا.

المراقبة من FM Quadro

يمكن الحصول على تفاصيل إضافية حول أداء الرابط من صفحة FM-Quadro. وهذا يوفر جودة الوقت الفعلي للارتباط بما في ذلك معدل خطأ الارتباط (LER) ومعدل خطأ الحزمة (PER) و RSSI و Output MCS والدفق المكاني وتردد التشغيل وما إلى ذلك.

ميوعة

تعتمد بنية شبكة التدفق (المعروفة سابقا باسم Fluidmesh Fluidity) من Cisco على الإصدار 2.0. هذا هو تقنية Multiprotocol Label Switching (MPLS)- المستندة إلى البروتوكول المتعدد المستخدمة لتقديم بيانات IP المغلفة.

في سيناريو شبكة نقل شبكة لاسلكية فائقة الموثوقية من Cisco، يمكن إستيعاب عملية النقل مع تغيير مخطط الشبكة حيث يتم قطع إرتباط موجود وإنشاء إرتباط جديد. ومع ذلك، فإن الآليات المتوافقة مع معايير الصناعة للكشف عن التغيير وإعادة تكوين العقد بطيئة للغاية وكثيفة البيانات لتوفير أداء كاف في إطار سيناريو محدود في الوقت الفعلي (مثل إمكانية التنقل بسرعة فائقة). وبشكل خاص، يلزم تقليل زمن وصول إعادة التكوين وعدد الرسائل المتبادلة إلى الحد الأدنى لتقليل أي فرصة لفقدان حزم البيانات في العملية. لتخفيف المشاكل المذكورة سابقا، تقوم التدفق بتنفيذ حل نقل سريع يوفر إعادة تكوين مسار سريع جدا، مع زمن وصول في حدود مللي ثانية واحدة. الآلية النشطة هي امتداد لمستوى التحكم الحالي للشبكة وهي تستند إلى تقنية معالجة خاصة بجداول FIB الخاصة ب MPLS الخاصة بالعقدة.

يتيح مخطط التدفق للعقد المتنقلة والأجهزة العميلة المتصلة بها الاحتفاظ بعنوان IP الخاص بها خلال عملية التنقل. بالإضافة إلى ذلك، تعد جميع العقد جزءا من شبكة شبكة واحدة من الطبقة 2.

تكوين التدفق

الطبولوجيا: نقطتان IW9165D APs موصلتان عبر الشبكة اللاسلكية و IW9167 كمركبة باستخدام قابلية التدفق من الطبقة 2

1. مثل الارتباط من نقطة إلى نقطة، نحتاج إلى تكوين صفحة الوضع العام. لاحظ أن نظام المجموعة الخاص بشبكة تدفق L2 من CURWB له نهاية شبكة واحدة فقط. كما هو الحال في هذه الشبكة، لا يوجد اتصال ألياف بين الطرازين IW9165D. ويتم توصيلها من خلال إرتباط حركة شبكة لاسلكية من نقطة إلى نقطة باستخدام واجهة الراديو 1. نهاية الشبكة بالنسبة لشبكة التدفق الصغيرة هذه هي IW9165D المتصلة فيزيائيا بشبكة اللب. يتم بعد ذلك تكوين جميع أجهزة الإرسال اللاسلكية الأخرى في المجموعة (بما في ذلك المركبة) كنقطة شبكة.  في هذا الهيكل، لدينا نهاية شبكة واحدة ونقطة شبكة واحدة تشكل الرابط من نقطة إلى نقطة والمعالج IW 9167AP كمركبة (شكلت كنقطة شبكة).

2. الراديو 1 مهيأ لارتباط من نقطة إلى نقطة والإذاعة 2 يلزم تهيئتها من أجل ضبط التدفق، بالنسبة لأجهزة الإرسال اللاسلكي الموجودة على جانب المسار والمركبات على حد سواء. بالنسبة لأجهزة الراديو الخاصة بالمركبات، يتم تكوين واجهة واحدة فقط مع قابلية التدفق ولكن الراديو الثاني معطل.

3. من صفحة الإعدادات المتقدمة > التدفق، يجب أن تكون أجهزة الراديو الموجودة على جانب المسار والتي توفر تغطية للمركبات، على هيئة بنية أساسية. وعلى الجانب الآخر، يلزم تكوين جهاز راديو المركبات (IW 9167) كمركبة.

4. في حالة إستخدام هوائيين للاستقبال وهوائيين للاستقبال وهوائيين للإرسال، فحدد رقم الهوائي على أنه هوائي ab.

- بالنسبة للطراز IW 9167، إذا كنت تستخدم قناتين بتقنية الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) باستخدام هوائيين للاستقبال وهوائيين للإرسال (MIMO) بسرعة 2x2 وتستخدم الواجهة 1، فاستخدم منافذ الهوائي 3 و 4. إذا تم تكوينه للواجهة 2، أستخدم منافذ الهوائي 5 و 6.

5. بعد تكوين كل إعداد، قم بحفظ التكوين، وفي النهاية، قم بتطبيق التغييرات. تتم إعادة تشغيل نقاط الوصول، وبمجرد عودة أجهزة الراديو إلى العمل، يمكننا فحص RSSI من صفحة محاذاة الهوائي ومراقبة الاتصال المباشر من صفحة FM-Quadro.