المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

نقاط الوصول والبرامج الثابتة المدعومة

الخطوات التي تسبق التنشيط:

خدمة IW في لوحة معلومات عمليات IOt

إلغاء تأمين ترخيص IW-49 في المستأجر (لفريق TAC)

تمكين ترخيص IW-49 من خدمة IW

تمكين ترخيص IW-49 على الجهاز

دفع / تنزيل التكوين

المقدمة

يوضح هذا المستند الخطوات اللازمة لتمكين دعم التردد 4.9 جيجاهرتز على نقاط الوصول اللاسلكية الصناعية.

معلومات أساسية

تعمل نقاط الوصول Cisco Catalyst IW9167E و IW9165D و IW9165E APs على جلب الدعم للنطاق الترددي بتردد 4.9 جيجاهرتز في وضع URWB لكندا (-A) و -b (الولايات المتحدة).

توفر URWB إمكانية اتصال لاسلكي يمكن الاعتماد عليها من خلال تنفيذ متخصص لبروتوكول تحويل التسمية متعدد البروتوكولات (MPLS) عبر الاتصال اللاسلكي، والذي تم إنشاؤه للتغلب على حدود البروتوكولات اللاسلكية القياسية عند إرسال أي حركة مرور متوافقة مع IP بزمن وصول منخفض جدا في سياق التنقل. يتيح أسلوب "جعل السيارة قبل الانقطاع" للمركبات المتحركة نقل الوصلة إلى نقطة الوصول التالية على طول مسارها دون أي انقطاع في الاتصال.

نقاط الوصول والبرامج الثابتة المدعومة

· حاليا، لا يدعم ترخيص IW-49 سوى النطاقات التنظيمية -A و -B (كندا والولايات المتحدة).

· المجال التنظيمي -Q يدعم الترددات 4.9 جيجاهرتز، دون تنشيط أي ترخيص.

· لا تدعم النطاقات التنظيمية الأخرى (على سبيل المثال -ROW و -F) ترخيص IW-49 والترددات 4.9 جيجاهرتز.

هذا الدعم خاص بنقاط الوصول التي تعمل في وضع نقل الشبكة اللاسلكية (URWB) فائق الموثوقية.

الخطوات التي تسبق التنشيط:

1. يرجى تقديم الإذن باستخدام هذه الترددات الصادرة عادة عن هيئة تنظيمية.

2. تتم مشاركة النسخة المرجعية للتخويل مع TAC للحصول على مزيد من التحقق من الصحة مع الهندسة.

3. وبمجرد تأكيدها، يمكن لفريق TAC بدء تدفق العملية لتمكين 4.9 جيجاهرتز.

4. يجب أن يكون لمهندسي TAC حق الوصول إلى IW-Admin أو IW-ViewMode إلى مؤسستك في لوحة معلومات عمليات "الإنترنت لكل الأشياء" (IOt OD).

5. الرجاء تسجيل نقاط الوصول IW في المؤسسة على خدمة IW في IOt OD. الوضع متصل وغير متصل مدعوم. سيحتاج فريق TAC إلى إلغاء تأمين ترخيص IW-49 داخل المستأجر.

خدمة IW في لوحة معلومات عمليات IOt

خدمة IW في لوحة معلومات عمليات IOt (IOt OD) مطلوبة لهذا الإجراء بالكامل. تعد خدمة Industrial Wireless (IW) خدمة آمنة ومحلية عبر السحابة لتوفير الأجهزة اللاسلكية الصناعية وإدارتها.

يمكن تكوين وإدارة نقاط الوصول Catalyst IW9167E و IW9165E و IW9165D وبوابة IEC-6400 التي تعمل في وضع Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (URWB).

كما تتيح خدمة لوحة معلومات عمليات IoT للمستخدم النهائي هذه إمكانية تكوين البرامج الثابتة للأجهزة اللاسلكية الصناعية المتصلة وترقيتها عن بعد.

إلغاء تأمين ترخيص IW-49 في المستأجر (لفريق TAC)

تمكين ترخيص IW-49 من خدمة IW

يمكن القيام بهذه الخطوات من قبل أي مستخدم لديه وصول IW-Admin إلى المؤسسة (TAC أو العملاء).

6. انتقل إلى المخزون.

7. حدد الجهاز المطلوب IW-49 له.

8. انتقل إلى القسم الفرعي للتراخيص.

9. انقر فوق تحرير.

10. بعد النقر فوق Edit (تحرير)، يظهر الشريط الجانبي الأيمن.

11. طقطقة يمكن.

12. انقر فوق تأكيد.

ملاحظة: لا يمكن إلغاء تنشيط ترخيص IW-49.

تمكين ترخيص IW-49 على الجهاز

ترخيص IW-49 نشط الآن على الجهاز في خدمة IW ولكن ليس بعد على الجهاز الفعلي (AP).

ملاحظة: لا يوجد رمز تنشيط مثل تراخيص FM.

13. انتقل إلى التكوين.

14. انقر فوق تحرير.

15. حدد ترددا في نطاق 4900 - 4990 ميجاهرتز للراديو 1 و/أو الراديو 2. دون تنشيط ترخيص IW-49، لا تتوفر هذه الترددات في القائمة المنسدلة.

دفع / تنزيل التكوين

16. تطبيق التكوين في خدمة IW على الجهاز الفعلي. وهناك طريقتان لتحقيق هذه الغاية:

- الوضع عبر الإنترنت: دفع التكوين إلى الجهاز المتصل.

- وضع عدم الاتصال: قم بتنزيل التكوين وتحميله إلى الجهاز.

17. انتظار إعادة تشغيل الجهاز

بعد إعادة التشغيل، تتوفر ترددات 4.9 جيجاهرتز على الجهاز الفعلي.

بعد تمكين ترددات 4.9، ليس من الضروري إدارة الجهاز في خدمة IW على لوحة معلومات عمليات الإنترنت لكل الأشياء (IoT OD).