المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

تكوين منافذ 9800-CL

قم بتكوين الجهاز الظاهري (VM) لمنح إخراج وحدة التحكم

الوصول إلى الجهاز الظاهري بواسطة Telnet

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل وحدة طرفية للتحكم ميناء على مادة حفازة 9800 لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC) يستضيف على ESXi.

تمت المساهمة بواسطة إرفينغ مانسيرا، مهندس TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Catalyst 9800 WLC

- معلومات التكوين الأساسية وفقا للمعيار 9800.

المكونات المستخدمة

- C9800-CL على Cisco IOS®-XE، الإصدار 17.3.2a.

- البيئة الافتراضية وبرامج مراقبة الأجهزة الافتراضية.

- إصدار عميل vSphere 7.0.0.10100.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

تكوين منافذ 9800-CL

الخطوة 1. بمجرد نشر الجهاز الظاهري (VM) على برنامج ESXi، قم بإيقاف تشغيل برنامج VM. انتقل إلى الجهاز الافتراضي (VM) وانقر بزر الماوس الأيمن للحصول على القائمة، ثم انقر فوق السهم للحصول على الطاقة وحدد إيقاف تشغيل الطاقة.

الخطوة 2. بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز الظاهري (VM)، انتقل إلى الجهاز الظاهري (VM) مرة أخرى وانقر بزر الماوس الأيمن. في القائمة التي تظهر، حدد تحرير الإعدادات.

الخطوة 3. في صفحة تحرير الإعدادات، أختر علامة التبويب "الأجهزة الظاهرية" وانقر فوق إضافة جهاز جديد

الخطوة 4. في قائمة إضافة جهاز جديد، حدد منفذ تسلسلي

ملاحظة: على الأجهزة الافتراضية، يعمل المنفذ التسلسلي الذي تم تكوينه أولا كمنفذ وحدة تحكم ويعمل المنفذ التسلسلي الثاني كمنفذ إضافي. أنت مطالب أن يتلقى كلا in order to استعملت الوحدة طرفية للتحكم ميناء.

الخطوة 5. تكوين المنفذ التسلسلي الأول

الخطوة 5.1 من القائمة المنسدلة المنافذ التسلسلية، أختر إستخدام الشبكة ثم حدد خانة الاختيار متصل.

الخطوة 5.2 للحصول على الحالة، حدد خانة الاختيار الاتصال عند التشغيل .

الخطوة 5.3 من القائمة المنسدلة الإتجاه، أختر الخادم.

الخطوة 5.4 في حقل Port URI، اكتب telnet://<ip address الخاص بالمضيف الذي يكون VM فيه>:1892.

الخطوة 6. كرر الخطوات 1 حتى الخطوة 5.4 لإضافة منفذ تسلسلي ثان للعمل كمنفذ AUX. ضمنت أن يستعمل أنت مختلف ميناء رقم ل telnet في خطوة 5.4 للميناء aux.

ملاحظة: في حالة نشر بطاقة HA، يمكنك إستخدام أرقام المنافذ هذه للخط التسلسلي - 1892(Console VM1) و 1891(AUX VM1) و 1894(Console VM2) و 1893(AUX VM2).

قم بتكوين الجهاز الظاهري (VM) لمنح إخراج وحدة التحكم

بمجرد تكوين المنفذ التسلسلي على الجهاز الظاهري (VM)، يلزمك تشغيل الجهاز الافتراضي والوصول إلى الجهاز الظاهري (VM) بواسطة وحدة تحكم الويب أو وحدة التحكم عن بعد في vSphere. بمجرد تمهيد VM بشكل صحيح، يلزمك إدخال الأمر platform console serial ثم كتابة memory، كما هو موضح في الصورة.

الوصول إلى الجهاز الظاهري بواسطة Telnet

افتح المحاكي الطرفي لتفضيلاتك، وأشر إلى المنفذ التسلسلي الذي يستخدم Telnet على محاكي طرفي كما يظهر في الصورة.

ملاحظة: تذكر الإشارة إلى رقم المنفذ الخاص بالمنفذ التسلسلي الأول للوصول إلى وحدة التحكم.

التحقق من الصحة

يمكنك تمكين تسجيل الدخول إلى وحدة التحكم C9800-CL باستخدام أمر تكوين وحدة تحكم التسجيل واستخدام أي ميزة أو وظيفة خاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) تقوم بإنشاء syslog لاختبار تسجيل وحدة التحكم. ومع ذلك، فإن حالتي الاستخدام حيث يكون تسجيل وحدة التحكم مفيدا للغاية هما

- لالتقاط سجل بدء التشغيل من 9800-CL في الوضع المستقل

- قم بالتقاط السجلات من حدث التبديل المعبر عن الحالة (SSO) ل 9800CL المقترنة بالتوفر العالي (HA).

في هذا المثال، يكون سجل بدء التشغيل الخاص ب 9800-CL كما يظهر على المحاكي الطرفي المتصل بوحدة التحكم التسلسلية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة: في المحاكي الطرفي، لا يتطابق الإخراج مع وحدة التحكم.

الحل: تحقق لمعرفة ما إذا كان المحاكي الطرفي قد تم توجيهه إلى المنفذ الذي تم تعيينه إلى وحدة التحكم. في هذه الحالة، تم إستخدام المنفذ الذي تم تعيينه على المنفذ (AUX) المساعد.

المشكلة: سجل التمهيد غير مكتمل ولا يعرض إلا قسما من السجل.

الحل: أدخل الأمر التسلسلي لوحدة تحكم النظام الأساسي، كما هو موضح في الخطوة 2.