المحتويات

المقدمة

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

الأسباب الشائعة لفشل بث SSID

تم تخفيض حالة تشغيل نقطة الوصول بسبب:

مشاكل تكوين العلامة/ملف التعريف

مسائل أخرى

حالة تشغيل نقطة الوصول لأسفل

السيناريو 1: لم يتم تكوين رمز البلد بشكل صحيح

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى SSID إذاعة إصدار على cisco مادة حفازة 9800 لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC).

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- وحدة التحكم Cisco Catalyst 9800 Series Wireless LAN

- برنامج الإصدار 17.15.4d و 26.1.1

- الطراز C9130AXI-D

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

إذا لم يكن SSID يبث من نقطة الوصول، ابدأ بالتحقق من حالة تشغيل راديو AP. إذا كانت حالة الراديو قيد التشغيل وكان SSID غير مرئي بعد، فتحقق مما إذا كان SSID قد تم دفعه بشكل صحيح إلى نقطة الوصول وتحقق من حالة تشغيله على مستوى نقطة الوصول.

على نقطة الوصول، قم بتنفيذ الأوامر التالية:

#show dot11 wlan

Radio Vap SSID State Auth Assoc Switching DHCP

0 0 Power UP Central Central Central Local

0 1 guestTest UP Central Central Central Local

0 2 DOWN Central Central Central Local

1 0 Power UP Central Central Central Local

1 1 guestTest UP Central Central Central Local

1 2 DOWN Central Central Central Local

2 0 Power UP Central Central Central Local

2 1 guestTest UP Central Central Central Local

2 2 DOWN Central Central Central Local

لنقاط الوصول المرنة:

#show flexconnect wlan

Flexconnect WLANs:

Radio Vap SSID State Auth Assoc Switching

0 0 Power UP Central Local Central

0 1 GuestTest UP Central Local Central

0 2 DOWN Central Local Central

0 3 DOWN Central Local Central

0 4 DOWN Central Local Central

1 0 Power UP Central Local Central

1 1 GuestTest UP Central Local Central

1 2 DOWN Central Local Central

1 3 DOWN Central Local Central

1 4 DOWN Central Local Central

إذا لم يتم عرض SSID في المخرجات، فقد تكون المشكلة متعلقة بعلامات أو توصيفات غير مكونة بشكل صحيح. تحقق من تكوين العلامة والتوصيف أولا.

الأسباب الشائعة لفشل بث SSID

أكثر أسباب عدم بث SSID شيوعا هي:

تم تخفيض حالة تشغيل نقطة الوصول بسبب:

- قدرة غير كافية

- عدم تطابق المجال التنظيمي

- رمز البلد غير معتمد لنقطة الوصول (AP)

- لا يوجد دعم مجال تنظيمي لنقاط الوصول Wi-Fi 7

- لم يتم توصيل الهوائي

مشاكل تكوين العلامة/ملف التعريف

- عدم تطابق تكوين ملف تعريف النهج

- علامات غير مكونة

- نقطة الوصول في الوضع المحلي ولكن لم يتم تمكين التحويل المحلي في ملف تعريف النهج.

- شبكة VLAN مفقودة في ملف تعريف Flex

مسائل أخرى

في بعض الحالات، حتى إذا كانت حالة تشغيل راديو AP قيد التشغيل ولم يكن هناك أي تكوين خاطئ، يظل SSID غير قادر على البث بسبب:

- القنوات أو عروض القناة غير المدعومة على جهاز العميل

- AP لا يرسل المنارات

حالة تشغيل نقطة الوصول لأسفل

السيناريو 1: لم يتم تكوين رمز البلد بشكل صحيح

التحقق من صحة تكوين رمز البلد على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للبلد ذي الصلة. من الضروري أن تبث نقاط الوصول APs SSID. فكود الدولة يفرض المجال التنظيمي، الذي يحدد القنوات القانونية، والنطاق الترددي، ومستويات قوة الإرسال المسموح بها في منطقتك الخاصة.

وبدون رمز بلد محدد، لا يمكن لنقطة الوصول أن تحدد الترددات التي يسمح لها قانونا باستخدامها، وبالتالي تبقي أجهزة الراديو الخاصة بها معطلة لضمان الامتثال التنظيمي.

من واجهة المستخدم الرسومية

التكوين > لاسلكي > نقاط الوصول > البلد

في حالة عدم تكوين الدولة المقصودة، قم بتحديدها وإضافتها من القائمة المتاحة.

من CLI

#show wireless country configured

مثال واجهة سطر الأوامر :

#show wireless country configured

Configured Country..........................   IN - India

Configured Country Codes

IN  - India                               802.11a Indoor,Outdoor/ 802.11b Indoor,Outdoor/ 802.11g Indoor,Outdoor/

في حالة عدم تكوين الدولة الصحيحة، قم بتكوينها كما هو موضح أدناه:

#conf t

#wireless country

التحقق من صحة رمز البلد في ملف تعريف الانضمام إلى نقطة الوصول

ملاحظة: ينطبق هذا التكوين تحديدا على نقاط الوصول ذات المجال التنظيمي -ROW.

بالنسبة لنقاط الوصول في الصف، يكون تكوين رمز البلد في ملف تعريف الانضمام إلى نقطة الوصول إلزاميا لضمان التوافق مع لوائح التردد اللاسلكي المحلية.

من واجهة المستخدم الرسومية

انتقل إلى:

تشكيل > علامات تمييز وتوصيفات > ربط نقطة الوصول > تحديد ملف تعريف ربط AP > عام > رمز البلد

تلميح: في حالة وجود عدم تطابق في رمز البلد، يمكن أيضا التحقق من:

WLC GUI > لاسلكي > نقاط الوصول