المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين

قبل البدء

تكوينات وحدة التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية

وضع الإصدار والتثبيت

شبكات VLAN و SVI و WMI

اتصال الشبكة / الواجهة المادية

رقم الهيكل

أولوية الهيكل

تكوين التكرار

إعادة تحميل وصلة + منفذ RP وتوصيلها

تكامل Cisco Catalyst Center

التحقق من الصحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

روابط ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند عملية إستبدال وحدة تحكم لاسلكية 9800 تعمل في HA-SSO دون كسر مزامنة HA.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- نموذج تكوين Catalyst Wireless 9800

- مفاهيم إمداد مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Catalyst 9800 WLC الذي يشغل Cisco IOS® XE 17.9.4a

- Cisco Catalyst Center الذي كان يسمى سابقا مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco، إصدار 2.3.5.5

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

مراقبة نشر المحول ذي الإتاحة العالية (HA-SSO) بواسطة مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco

إذا فشلت إحدى قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) ويجب إستبدالها بواسطة تقنية الإدارة عن بعد (RMA)، يلزم تنفيذ إجراءات معينة لضمان أن عملية الاستبدال سلسة وألا تتسبب في مسح أية أخطاء أو تكوينات. لا تؤدي هذه العملية إلى أي وقت توقف عن العمل على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط. يستند هذا المستند إلى وحدة RMA باستخدام نفس تكوين الوحدة القديمة التي سيتم إستبدالها؛ نفس WMI و RMI عنوان IP وهكذا. إذا كنت ترغب في إستخدام عنوان RMI IP غير العنوان الذي تم تكوينه، فسيحتاج الإجراء إلى وقت التوقف عن العمل نظرا لأنه يلزم تحديث عنوان RMI هذا على الوحدة النشطة أيضا التي تتطلب إعادة التمهيد لكي تصبح سارية المفعول.

في هذا المثال:

- الوحدة 1 = عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط

- الوحدة 2 = الخطأ WLC

- الوحدة 3 = إستعداد جديد (إستبدال RMA)

ويتم إستبدال الوحدة الاحتياطية في هذا السيناريو.

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين

قبل البدء

1. انسخ التكوين إحتياطيا من وحدة التحكم النشطة.

2. قم بإزالة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) المعيب من الحامل وفصله عن الشبكة.

3. اتصل بوحدة التحكم في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الجديد (RMA)، المشار إليه باسم الوحدة 3، ولكن لا تقم بتوصيلها بالشبكة بعد.

تكوينات وحدة التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية

1. وضع الإصدار والتثبيت

يجب أن يتطابق إصدار البرنامج ووضع التثبيت بين وحدتي التحكم؛ وإلا، فلن يتشكل HA SSO.

إذا إختلفت الإصدارات أو الأوضاع:

- ترقية RMA WLC أو الرجوع به إلى إصدار سابق لمطابقة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط. فيما يلي عملية الترقية

- ضمنت كلا في يركب أسلوب (لا حزمة أسلوب).

هنا الأمر أن يدقق:

Unit3# show version | i Version

Cisco IOS XE software, Version 17.09.04a

Unit3# show version | i Installation mode

Router operating mode: Autonomous

Installation mode is INSTALL

2. شبكات VLAN و SVI و WMI

قم بإنشاء نفس شبكة VLAN و SVI على Unit3، وقم بتكوين واجهة الإدارة اللاسلكية (WMI) باستخدام IP أساسي و IP ثانوي (عنوان RMI). يجب أن يطابق IP RMI عنوان RMI الخاص بوحدة التحكم WLC الفاشلة. يمكنك التحقق من ذلك على عنصر التحكم WLC النشط باستخدام "show chassis" وملاحظة IP القديم الاحتياطي.

هنا مثال من المختبر:

Unit3(config)#Vlan1122

Unit3(config-vlan)#exit

Unit3(config)#interface Vlan1122

Unit3(config-if)#ip address 10.201.166.180 255.255.255.0

Unit3(config-if)#ip address 10.201.166.163 255.255.255.0 secondary

Unit3(config-if)#exit

Unit3(config)#wireless management interface vlan 1122

ملاحظة: يجب أن تكون عناوين RMI و WMI في الشبكة الفرعية نفسها الخاصة ب WLC النشطة WMI.

3. اتصال الشبكة / الواجهة المادية

قم بتكوين واجهة الوصلة والسماح بشبكات VLAN المطلوبة.

يمكنك إما إيقاف تشغيل الواجهة أو ترك الكبل غير متصل حتى الخطوة النهائية.

Unit3(config)# interface twoGigabitEthernet 0/0/0

Unit3(config-if)#switchport mode trunk

Unit3(config-if)#switchport trunk native vlan 1122

Unit3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1104-1126,3000

4. رقم الهيكل

بشكل افتراضي، يتم تعيين رقم الهيكل على 1.

تأكد من أن كلا شبكتي التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) لا تتشاركان نفس رقم الهيكل لتجنب التعارضات. يجب أن يكون لكل وحدة تحكم هوية فريدة لنشر HA-SSO يعمل بشكل صحيح.

بما أن تغيير رقم الهيكل يتطلب إعادة التشغيل، فمن الأفضل تعديل وضع الاستعداد (Unit3) حسب الحاجة قبل توصيله بالشبكة.

في السيناريو الذي نتصوره، يتم تعيين رقم هيكل الوحدة 1 النشط على 2، لذلك لا حاجة إلى إجراء تغيير على الهيكل الخاص بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام تقنية RMA حيث تم ضبطه على 1 بشكل افتراضي.
فيما يلي كيفية التحقق من رقم الهيكل على الوحدة النشطة:
Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : 00a3.8e23.a0e0 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 2 V02 Ready 169.254.166.164

إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة الترقيم في وحدة "الوحدة 3" الخاصة بالمخزون اللاسلكي:

Unit3#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : yyyy.yyyy.yyyy  - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active yyyy.yyyy.yyyy 1 V02 Ready 0.0.0.0

Unit3#chassis 1 renumber x

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch. The interface configuration associated with the old switch number remain as a provisioned configuration. The new switch number be effective after the next reboot. Do you want to continue?[y/n]? [yes]: yes

إعادة التحميل هذه غير مطلوبة في هذه المرحلة. نحن نحتاج إليها في الخطوة الأخيرة عند إعادة توصيل هذه الوحدة بالشبكة للسماح لباقي التكوين بالتأثير.

ملاحظة: يتطلب إعادة ترقيم الهيكل إعادة تمهيد ليسري المفعول.

5. أولوية الهيكل

تحدد أولوية الهيكل أي عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) يصبح الوحدة النشطة وأي مكون يمكن توريث تكوينه؛ الأولوية 2 هي الأعلى. إذا كان لكل من WLCs أولوية متساوية، فإن عملية الاقتراع تستخدم الرقم التسلسلي للهيكل كمجزئ للألوان.

في السيناريو الذي نتخذه، تمنح كل من وحدتي التحكم أولوية تبلغ 1 كما يمكنك الاطلاع عليه أدناه، لذلك نحتاج إلى تغيير الأولوية في الوحدة النشطة 1 لجعلها أعلى، ومن ثم الأولوية 2.

Unit3#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : yyyy.yyyy.yyyy

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active yyyy.yyyy.yyyy 1 V02 Ready 0.0.0.0

في الوحدة النشطة 1:

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : xxxx.xxxx.xxxx - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 1 V02 Ready 169.254.166.164

Unit1#chassis 1 priority 2

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : 00a3.8e23.a0e0 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 2 V02 Ready 169.254.166.164

ملاحظة: لا يتطلب تغيير الأولوية على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إعادة تمهيد.

6. تكوين التكرار

يحدد رقم الهيكل النشط الخاص بك و RMI IP الخاص به تكوينات التكرار هذه. مطابقة تكوين التكرار من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط.

Unit3(config)#redundancy-management interface Vlan1122 chassis 1 address 169.254.166.163 chassis 2 address 169.254.166.164

Unit3(config)#exit

Unit3#wr

7. إعادة تحميل وصلة + منفذ RP وتوصيلها
هذه الخطوة الأخيرة مهمة أن يتم in order to ضمنت أن لا يعيد ال WLC نشط. بعد التأكد من حفظ التكوين والتحقق من صحة جميع التغييرات التي تم إجراؤها على الوحدة التي تعمل بتقنية RMA-ed3، فإنها جاهزة لوضعها في الحامل حيث كانت وحدة التحكم المعيبة متصلة بالشبكة. بعد ذلك، نحتاج إلى إعادة التمهيد للتكوين السابق لكي يسري مفعوله. بينما تحدث عملية إعادة التمهيد هذه، قم بتوصيل منفذ RP من الخلف إلى الخلف باستخدام الوحدة النشطة 1. من المهم للغاية توصيل RP قبل ظهور الجهاز لمنع إعادة تحميل النشط.
يجب تنفيذ هذه الخطوة بالترتيب الصحيح لمنع إعادة تشغيل غير مخطط لها من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط.

1. قم بحفظ التكوين والتحقق من جميع الإعدادات على Unit3.

2. الوحدة القابلة للتركيب 3 في الحامل حيث توجد وحدة التحكم المعيبة.

3. قم بتوصيله بالشبكة.

4. إعادة تمهيد Unit3 لجميع تغييرات التكوين التي ستدخل حيز التنفيذ.

5. أثناء إعادة تمهيد الوحدة 3، قم بتوصيل منفذ التكرار (RP) مباشرة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشطة (Unit1).

تحذير: قم بتوصيل منفذ RP قبل إنهاء تمهيد الوحدة 3.

إذا كان RP متصلا بعد تمهيد وحدة التحكم بالكامل، فإن كلا من إعادة تحميل وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، والتي نهدف إلى تجنبها.

تكامل Cisco Catalyst Center

قبل إعادة إنشاء HA-SSO، يعرض مركز Cisco Catalyst وحدة التحكم كجهاز واحد مستقل.

بعد إعادة بناء HA-SSO، قم بإجراء إعادة مزامنة في مركز Cisco Catalyst لتسجيل الرقم التسلسلي الجديد لوحدة RMA.

1. في مركز Cisco Catalyst، انتقل إلى التزويد > المخزون.

2. حدد مرشح وحدة → التحكم اللاسلكية.

3. حدد موقع عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط، والذي لا يظهر حاليا أي نظير.

4. حدد عمليات > جرد > جهاز إعادة المزامنة.

5. انتظر حتى تكتمل عملية إعادة المزامنة. يظهر كلا الرقم المسلسل ويتم تحديثه في قاعدة بيانات Catalyst Center.

التحقق من الصحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

على cisco مادة حفازة مركز، دققت أن ال WLC يبدي على حد سواء رقم تسلسلي وأيقونة HA بجوار ال WLC إسم.

على واجهة سطر أوامر (CLI) وحدة تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية، أكد مستويات الأولوية الصحيحة وعناوين IP ل RMI:

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : xxxx.xxxx.xxxx - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active f87a.411b.cfa0 2 V02 Ready 169.254.166.163

2 Standby 706d.1535.8300 1 V02 Ready 169.254.166.16

روابط ذات صلة

دليل تكوين برنامج Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software، Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x