المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

نظرة عامة على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت

أوضاع البث المتعدد على WLC

معالجة حركة مرور البث المتعدد بواسطة WLC

دعم البث المتعدد لكل منصة عمل

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الخطوة 1: ترسل AP وصلة IGMP إلى WLC

الخطوة 2: يرسل العميل وصلة IGMP لتدفق البث المتعدد

الخطوة 3: يعالج WLC طلب الانضمام

الخطوة 4: تسليم حركة مرور البث المتعدد إلى WLC

الخطوة 5: إعادة توجيه البث المتعدد ل CAPWAP إلى AP (نقاط الوصول)

الخطوة 6: تقوم نقطة الوصول بإعادة توجيه حركة مرور بيانات البث المتعدد إلى العملاء

وضع التحويل المحلي ل FlexConnect

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند سير عمل البث المتعدد وتكوينه واستكشاف أخطائه وإصلاحها على وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية Cisco C9800.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مفاهيم البث المتعدد

- تكوين وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية 9800 (WLC)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- سلسلة وحدة التحكم اللاسلكية Catalyst 9800 (Catalyst 9800-40)، Cisco IOS® XE Cupertino 17.12.5

- المحول Catalyst 3560 Series Switch، Cisco IOS® 15.2.4E10

- نقطة الوصول C9115AX، CW9164i لنقطة الوصول

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

multicast بروتوكول أن يرسل ربط من مصدر وحيد إلى مجموعة baser غاية عنوان. فقط الأجهزة المضيفة التي أعربت عن اهتمامها باستلام الحزم تتلقاها.

نظرة عامة على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت

يتم إستخدام بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) لتسجيل الأجهزة المضيفة الفردية بشكل ديناميكي كأعضاء في مجموعة بث متعدد على شبكة LAN معينة.

إستطلاع IGMP هي عملية يستمع فيها المحول إلى حركة مرور شبكة IGMP بين الأجهزة المضيفة والموجهات لإنشاء جدول من عناوين MAC الخاصة بالعميل التي تهتم بتلقي تدفقات معينة للبث المتعدد وصيانته. من خلال التطفل على حزم IGMP، يمكن للمحول إدارة حركة مرور البث المتعدد بشكل فعال ومنع حدوث الفيضانات غير الضرورية. بدون التطفل على بروتوكول IGMP، يتم التعامل مع حركة مرور البث المتعدد بشكل مماثل لحركة مرور البث، بالوصول إلى جميع الأجهزة الموجودة على المقطع.

أنواع رسائل بروتوكول IGMP:

- استعلام العضوية:

يتم إرسالها بواسطة موجه أو محول مع تمكين التطفل على بروتوكول IGMP لتحديد ما إذا كان هناك أي أجهزة إستقبال مهتمة بمجموعة بث متعدد معينة. يمكن أن تكون الاستعلامات عامة أو خاصة بالمجموعة أو خاصة بالمجموعة والمصدر (تستخدم الأخيرة في IGMPv3)

- تقرير العضوية:

يتم إرساله بواسطة مضيف للإشارة إلى الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة بث متعدد أو إستجابة لاستعلام عضوية. نوع الرسالة هذا معروف أيضا باسم انضمام IGMP

- ترك رسالة المجموعة:

يتم الإرسال بواسطة مضيف عندما لا يرغب في إستقبال حركة مرور البث المتعدد لمجموعة معينة.

إصدارات IGMP:

- IGMPv1: يستخدم نموذج إستجابة استعلام أساسي، مما يسمح لموجهات البث المتعدد والمحولات متعددة الطبقات بتحديد مجموعات البث المتعدد التي تحتوي على أعضاء نشطة على شبكة فرعية. يمكن للمضيفين الانضمام إلى المجموعات أو تركها كما هو محدد في RFC 1112.

- بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMPv2): يعمل على تحسين الوظائف من خلال إدخال عملية الإجازة (تقليل زمن انتقال الإجازات) والاستعلامات الخاصة بمجموعة محددة ووقت الاستجابة الأقصى الصريح للاستعلام. كما يسمح للموجهات باختيار مستعلم IGMP بشكل مستقل عن بروتوكول البث المتعدد. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى RFC 2236.

- IGMPv3: إضافة دعم للبث المتعدد محدد المصدر (SSM)، مما يتيح للمضيفين تحديد المصادر التي يريدون منها إستقبال حركة مرور البث المتعدد لمجموعة ما. يستخدم IGMPv3 عنوان البث المتعدد 224.0.0.22 لتقارير العضوية ويتضمن "سجلات المجموعة" التفصيلية لنقل معلومات المصدر. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى RFC 3376.

أوضاع البث المتعدد على WLC

- وضع البث الأحادي: تقوم وحدة التحكم بتوحيد كل حزمة بث متعدد إلى كل نقطة وصول مرتبطة بوحدة التحكم. هذا الوضع غير فعال ويولد الكثير من حركة المرور الإضافية في الجهاز والشبكة ولكن يكون مطلوبا على الشبكات التي لا تدعم توجيه البث المتعدد (مطلوب إذا كانت نقاط الوصول على شبكات فرعية مختلفة عن واجهة الإدارة اللاسلكية (WMI) للجهاز).

البث المتعدد عبر البث الأحادي

- وضع البث المتعدد: ترسل وحدة التحكم حزم البث المتعدد إلى مجموعة بث CAPWAP المتعدد. تعمل هذه الطريقة على تقليل التكاليف الإضافية على معالج وحدة التحكم ونقل عمل نسخ الحزمة إلى الشبكة، وهو ما يعد أكثر فعالية من طريقة البث الأحادي.

البث المتعدد عبر البث المتعدد

لتلقي حركة مرور البث المتعدد، تقوم نقاط الوصول (APs) بإرسال تقرير عضوية IGMP للانضمام إلى عنوان مجموعة CAPWAP للبث المتعدد الذي تم تكوينه. وهذا يسمح لنقاط الوصول بالانضمام إلى مجموعة البث المتعدد وبدء تلقي حركة مرور البث المتعدد المقترنة.

ربط AP IGMP

معالجة حركة مرور البث المتعدد بواسطة WLC

يتم إستخدام عنوان مجموعة بث متعدد CAPWAP واحد لتقديم حركة مرور البث المتعدد عبر شبكات WLAN. لإدارة ذلك، تحافظ وحدة التحكم على جدول الطبقة 2 الذي يقوم بتعيين واجهات شبكة WLAN باستخدام معرفات مجموعة البث المتعدد الفريدة (MGIDs)، مما يحدد مكان إرسال حركة مرور البث المتعدد. MGID هي قيمة 14 بت موضوعة في حقل 16 بت المحجوز من رأس CAPWAP، مع تعيين وحدات بت المتبقية 2 على صفر.

لا يحتاج كل العملاء على شبكة WLAN إلى نفس حركة مرور البث المتعدد. للتعرف على العملاء المهتمين، يمكن التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) نقاط الوصول من الاستماع إلى تقارير عضوية بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) من الأجهزة المضيفة. استنادا إلى هذا، تقوم وحدة التحكم بإنشاء جدول مجموعة البث المتعدد للطبقة 3. يتضمن كل إدخال معرف MGID وعنوان مجموعة البث المتعدد CAPWAP ومعرف شبكة VLAN. كما يسرد العملاء المحددين الذين انضموا إلى المجموعة ونقاط الوصول (AP) التي ترتبط بها.

عند تمكين وضع البث المتعدد واستلام وحدة التحكم حزمة بث متعدد من الشبكة المحلية السلكية، تقوم وحدة التحكم بتضمين الحزمة باستخدام CAPWAP وإعادة توجيه الحزمة إلى عنوان مجموعة البث المتعدد CAPWAP. يستعمل الجهاز تحكم دائما الإدارة VLAN لإرسال حزم البث المتعدد. تتلقى نقاط الوصول في مجموعة البث المتعدد الحزمة وتقوم بتحويلها إلى جميع بروتوكولات BSSID المعينة إلى شبكة VLAN التي يتلقى عليها العملاء حركة مرور البث المتعدد.

دعم البث المتعدد لكل منصة عمل

الجدول 1. دعم البث المتعدد لكل منصة عمل

المنصة

دعم البث المتعدد - البث المتعدد أحادي

دعم البث المتعدد - البث المتعدد

وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800-40

لا

نعم

وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800-80

لا

نعم

وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800 للسحابة - قالب صغير

نعم

نعم

وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800 للسحابة- قالب متوسط

لا

نعم

وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800 للسحابة - قالب كبير

لا

نعم

وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800-L

نعم

نعم

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

لتكوين البث المتعدد من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، انتقل إلى التكوين > الخدمات > البث المتعدد. قم بتمكين وضع البث المتعدد اللاسلكي العام، وحدد AP CAPWAP Multicast ك Multicast، وأدخل عنوان مجموعة CAPWAP للبث المتعدد، وانقر فوق تطبيق. حدد عنوانا في النطاق 239.0.0.0/8 وعينت عنوان IP فريد للبث المتعدد لكل WLC، ويجب أن تستخدم كل وحدة تحكم عنوانا مختلفا وتأكد من أن هذا البث المتعدد لا يتعارض مع الأجهزة الأخرى في الشبكة.

تكوين واجهة المستخدم الرسومية (GUI) متعدد البث

WLC CLI

WLC#conf T

WLC(config)#wireless multicast 239.1.1.10

ملاحظة: عندما ال ap و WLC في ال نفسه VLAN، مكنت يتطفل IGMP على كل مفتاح متوسط. بالنسبة لعمليات النشر التي تقع فيها نقطة الوصول (AP) و WLC في شبكات VLAN مختلفة، قم بتمكين توجيه IP للبث المتعدد بشكل عام، وتمكين PIM (البث المتعدد المستقل للبروتوكول) على كل من واجهات WMI و AP VLAN، وتمكين IGMP على المحولات المتوسطة.

تحذير: يجب أن تكون حذرا عند إستخدام IGMPv3 مع المحولات التي يتم تمكينها لتطفل IGMP. تختلف رسائل IGMPv3 عن الرسائل المستخدمة في IGMP الإصدار 1 (IGMPv1) والإصدار 2 (IGMPv2). إذا لم يتعرف المحول على رسائل IGMPv3، فلن تتلقى الأجهزة المضيفة حركة مرور البيانات عند إستخدام IGMPv3. لا تتلقى أجهزة IGMPv3 حركة مرور للبث المتعدد في أي من الحالتين: عند تعطيل التطفل على بروتوكول IGMP. عند تكوين IGMPv2 على الواجهة. يوصى بتمكين IGMPv3 على جميع أجهزة شبكة الطبقة الثالثة الوسيطة أو الأخرى. بشكل أساسي، على كل شبكة فرعية تستخدمها أجهزة البث المتعدد بما في ذلك شبكات وحدة التحكم وشبكات AP الفرعية.

التحقق من الصحة

استعملت الأمر أن يدقق multicast تشكيل على ال WLC.

البث المتعدد اللاسلكي WLC#show

البث المتعدد : ممكن

البث المتعدد لنقطة الوصول (AP) : البث المتعدد

عنوان مجموعة البث المتعدد لنقطة الوصول (AP) IPv4 : 239.1.1.10

عنوان مجموعة البث المتعدد لنقطة الوصول AP Capwap IPv6 : ::

بث لاسلكي : معطل

بث متعدد لاسلكي غير مزود ببروتوكول الإنترنت (IP) : معطل

إرتباط البث المتعدد اللاسلكي المحلي : معطل

تحقق من اتصال AP و WLC لحركة مرور البث المتعدد باستخدام هذا الأمر.

WLC#show ap multicast mom

حالة الأم الخاصة بنوع AP Name-IP

—

AP2 IPv4 UP

AP7 IPv4 UP

ملاحظة: يتم عرض الحالة الرئيسية على أنه "غير معروف" لنماذج معينة لنقاط وصول Cisco IOS. يحدث هذا لأن نقاط الوصول هذه لا ترسل حمولة MoM إلى وحدة التحكم. وتشمل النماذج المتأثرة ما يلي: نقطة الوصول Cisco Aironet 1702i، نقطة الوصول Cisco Aironet 3702i/3702e، نقطة الوصول Cisco IW3702. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى CSCwd12261.

أستخدم هذا الأمر لعرض MGID وشبكات VLAN المقترنة (جدول الطبقة 2).

WLC#sh ip igmp snooping wireless mgid

إجمالي عدد معرفات L2-MGIDs = 1

إجمالي عدد MGIDs MCAST = 2

تم تمكين البث المتعدد اللاسلكي في النظام:

علامات بروتوكول STDBY لشبكة VLAN Nonip-mcast mDNS-br mgid mcast-link-local

تم تعطيل تمكين ٪1 Disabled Enabled Disabled 0:1:1:0

تم تعطيل تمكين 100 Disabled Enabled Disabled 0:1:1:0

تم تعطيل تمكين 1002 Disabled Enabled Disabled 0:1:1:0

تم تعطيل تمكين 1003 Disabled Enabled Disabled 0:1:1:0

تم تعطيل تمكين 1004 Disabled Enabled Disabled 0:1:1:0

تم تعطيل تمكين 1005 Disabled Enabled Disabled 0:1:1:0

تم تمكين تمكين 1415 Disabled Enabled Disabled 0:1:1:1

فهرس MGID (S، G، V)

—

386 4160 (0.0.0.0، 239.255.255.250، 1415)

636 4161 (0.0.0.0، 239.255.100.4، 1415)

WLC#sh ip igmp snooping groups vlan 1415

قائمة منافذ نوع مجموعة vlan

—

الإصدار الثاني من بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) الإصدار 1415 239.255.100.4

الإصدار 2 من CA2 من بروتوكول IGMP الإصدار 1415 الإصدار 239.255.255.250

قم بتشغيل هذا الأمر للتحقق من معلومات عضوية العميل (جدول الطبقة 3).

WLC#sh مصدر البث المتعدد اللاسلكي 0.0.0.0 مجموعة 239.255.100.4 VLAN 1415

المجموعة : 239.255.100.4

Vlan: 1415

مجيد : 4161

قائمة العملاء

—

حالة IP لعميل MAC الخاص بالعميل

—

242f.d0da.a7da 10.107.79.23 mc_only

WLC#sh ip igmp snooping igmpV2-tracking

تعيينات العميل إلى SGV

—

العميل: 10.107.79.23 منفذ: CA2

المجموعة: الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) وفقا للمعيار 239.255.250: 1415 المصدر: 0.0.0.0 قائمة حظر: لا

المجموعة: شبكة محلية ظاهرية (VLAN) وفقا للمعيار 239.255.100.4: 1415 المصدر: 0.0.0.0 قائمة حظر: لا

العميل: 10.107.79.33 منفذ: CA2

المجموعة: الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) وفقا للمعيار 239.255.250: 1415 المصدر: 0.0.0.0 قائمة حظر: لا

تعيينات SGV إلى العميل

—

المجموعة: 239.255.100.4 المصدر: 0.0.0.0 شبكة VLAN: 1415

العميل: 10.107.79.23 منفذ: قائمة حظر CA2: لا

المجموعة: 239.255.255.250 المصدر: 0.0.0.0 شبكة VLAN: 1415

العميل: 10.107.79.33 منفذ: قائمة حظر CA2: لا

العميل: 10.107.79.23 منفذ: قائمة حظر CA2: لا

أستخدم الأمر للتحقق من تكوين البث المتعدد على نقطة الوصول.

AP2#sh Capwap mcast mgid زبون

عميل لكل MGID:

VAP بفتحة عميل من نوع mgid

4160 mc_فقط 24:2f:d0:da:97:51 1 0

4160 mc_فقط 24:2f:d0:da:a7:da 0

4161 mc_فقط 24:2f:d0:da:a7:da 0

9606 mc2uc 24:2f:d0:da:97:51 1 0

9606 mc2uc 24:2f:d0:da:a7:da 0

MGID لكل عميل:

Client ip port mgid

24:2F:D0:DA:97:51 10.107.79.33 apr1v0 4160

24:2f:d0:da:A7:da 10.107.79.23 apr0v0 4160

4161

AP2#sh capwap mcast mgid all

mgid wlan_bit_map_all mc2uc_cli mc_only_cl type rx_pak_cnt tx_pak_slot0 tx_pak_slot1 tx_pak_slot2 tx_pak_slot3 tx_pak_pak_rlan

1415 000000000001 0 0 36367 12189 1199758 634 0

4097 111111111111111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4160 00000000000001 0 1 36 36 36 0 0 0 00

4161 0000000000001 0 10091 10091 0 0 00

9606 000000000000 10 3 160 154 2 0 0 0

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قم بتجميع التقاط الحزمة المضمنة (EPC) من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لفهم تدفق حركة المرور. ارجع إلى الارتباط الخاص بالخطوات اللازمة لجمع وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية (EPC) وإصلاحها Catalyst 9800.

هذه قائمة بالمصدر والوجهة وعناوين IP الأخرى ذات الصلة التي تمت ملاحظتها في التقاط Wireshark المشروح. وهذه تتوافق مع تدفقات حزمة المفاتيح الموضحة في الأشكال، مما يساعد على تحديد البيئات المضيفة التي بدأت واستلمت كل حزمة.

WLC WMI - 10.107.79.77

ap ip - 10.107.79.130

عنوان IP لمجموعة البث المتعدد CAPWAP المكونة على WLC - 239.1.1.10

نقطة نهاية مصدر البث المتعدد IP - 10.107.79.33

IP لحركة مرور البث المتعدد - 239.255.100.4

عميل IP (الوجهة) - 10.107.79.23

الخطوة 1: ترسل AP وصلة IGMP إلى WLC

ربط AP IGMP

تنضم نقطة الوصول إلى مجموعة البث المتعدد CAPWAP (239.1.1.10) لوحدة التحكم، باستخدام IGMP.

انضمام AP IGMP إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

الخطوة 2: يرسل العميل وصلة IGMP لتدفق البث المتعدد

انضمام IGMP للعميل لتدفق البث المتعدد

يرسل العميل اللاسلكي طلب انضمام IGMP للإشارة إلى الاهتمام بمجموعة بث متعدد معينة.

تغلف نقطة الوصول (AP) المرتبطة بالعميل طلب انضمام IGMP داخل نفق CAPWAP وترسلها كحركة مرور unicast إلى وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

مثال:

يرسل العميل تقرير عضوية IGMP لعنوان مجموعة البث المتعدد 239.255.100.4.

يرسل العميل تقرير عضوية IGMP لحركة مرور البث المتعدد المهتمة - التقاط الصور التي تم تجميعها من نقطة النهاية

نقطة الوصول (IP: 10.107.79.130) يغلف هذا الطلب في نفق CAPWAP ويرسله إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) (IP: 10.107.79.77).

يصل تقرير عضوية IGMP العميل إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) داخل نفق CAPWAP - التقاط يتم تجميعها من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

ربط Client IGMP - التقاط OTA

الخطوة 3: يعالج WLC طلب الانضمام

الخطوة 3 و 4

تتلقى وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الانضمام إلى بروتوكول IGMP، وتسجل عنوان مجموعة البث المتعدد، وترسل انضمام بروتوكول IGMP أو البث المتعدد ذي الصلة إلى المحول أو الموجه المتصل الخاص به.

ملاحظة: في هذا السيناريو، يعمل العميل اللاسلكي أيضا كمصدر للبث المتعدد.

الخطوة 4: تسليم حركة مرور البث المتعدد إلى WLC

يرسل المحول أو الموجه للتدفق حركة مرور البث المتعدد للمجموعة المطلوبة إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

مثال:

يرسل مصدر البث المتعدد (10.107.79.33)، وهو عميل لاسلكي، حركة مرور البث المتعدد إلى عنوان المجموعة 239.255.100.4. لأن المصدر لاسلكي، يتم تضمين حركة مرور البث المتعدد في نفق CAPWAP وتسليم إلى WLC.

multicast حركة مرور من المصدر أداة

تم تلقي حركة مرور البث المتعدد من المصدر داخل نفق Capwap - التقاط المجموعة على WLC

حركة مرور البث المتعدد من المصدر - OTA

الخطوة 5: إعادة توجيه البث المتعدد ل CAPWAP إلى AP (نقاط الوصول)

الخطوة 5 و 6

يتضمن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) حزم البث المتعدد ويرسلها إلى جميع نقاط الوصول (APs) ذات الصلة باستخدام عنوان مجموعة CAPWAP للبث المتعدد الذي تم تكوينه.

مثال:

يرسل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية حركة مرور البث المتعدد إلى عنوان مجموعة البث المتعدد CAPWAP 239.1.1.10. تستلم نقاط الوصول التي انضمت إلى هذه المجموعة عبر IGMP (الخطوة 1) تدفق البث المتعدد.

تقوم WLC بإعادة توجيه حركة المرور إلى عنوان مجموعة البث المتعدد CAPWAP

الخطوة 6: تقوم نقطة الوصول بإعادة توجيه حركة مرور بيانات البث المتعدد إلى العملاء

تقوم كل نقطة وصول بفصل حزم البث المتعدد وإعادة توجيهها فقط إلى العملاء اللاسلكيين الذين انضموا إلى مجموعة البث المتعدد.

تستخدم نقاط الوصول التطفل على بروتوكول IGMP لتحديد العملاء المهتمين وضمان تسليم حركة مرور البث المتعدد إلى هؤلاء العملاء فقط.

يستلم العميل حركة مرور البث المتعدد - يلتقط المجموعة من نقطة النهاية المهتمة 10.107.79.23

يستلم العميل حركة مرور البث المتعدد - OTA يلتقط

وضع التحويل المحلي ل FlexConnect

يرسل العميل طلب انضمام IGMP إلى نقطة الوصول المقترنة. تقوم نقطة الوصول بمعالجة الانضمام إلى بروتوكول IGMP والمحولات المحلية لحركة مرور البث المتعدد دون إرسالها إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). تتدفق حركة مرور البث المتعدد مباشرة من الشبكة السلكية إلى نقطة الوصول، والتي بعد ذلك تعيد توجيهها إلى العملاء اللاسلكيين المهتمين.

ملاحظة: مكنت ip multicast تحشد بشكل عام، شكلت PIM على على حد سواء الزبون VLAN و AP VLAN قارن ومكنت IGMP على المفتاح متوسط. لا يعالج ال WLC حركة مرور بيانات البث المتعدد في هذا أسلوب.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين البث المتعدد اللاسلكي