المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تدفق الحزمة

التكوين

تمكين البث المتعدد العمومي

تمكين التطفل على بروتوكول IGMP

التحقق من الصحة

المراجع

المقدمة

يوضح هذا المستند إرشادات لفهم ومعالجة الشكوك المتعلقة ببث Vocera في وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة أساسية بنقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAPs) و WLC

- معرفة الأساسية من multicast أسلوب cconfiguration على ال WLC 9800

- معرفة أساسية بالتوجيه السلكي للبث المتعدد

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Catalyst 9800 WLC (Catalyst 9800-CL) التي تعمل بالبرنامج الثابت الإصدار 17.12.5

- نقطة الوصول Catalyst 9120 AP

- C1-Cisco4351/K9 التي تشغل البرنامج الثابت، الإصدار 17.12.5

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تركز هذه المقالة على الشبكات التي تعمل في وضع البث المتعدد إلى البث المتعدد على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). يمكن لمستخدم شارة Vocera الاتصال بمجموعة من حاملي شارات Vocera والاتصال بهم في نفس الوقت باستخدام أمر البث. عند بث مستخدم إلى مجموعة، ترسل شارة المستخدم الأمر إلى خادم Vocera، الذي يقوم بعد ذلك بالبحث عن أعضاء مجموعة، وتحديد أي من أعضاء المجموعة نشط، وتعيين عنوان بث متعدد لاستخدامه لجلسة البث هذه، وإرسال رسالة إلى كل علامة مستخدم نشطة تطالبها بالانضمام إلى مجموعة البث المتعدد مع عنوان البث المتعدد المعين.

تدفق الحزمة

يتبع اتصال بث Vocera مجموعة معينة من الخطوات عند تشغيله:

1. يضغط مستخدم شارة Vocera على الزر ويقول:  بث (اسم المجموعة).

2. ترسل الشارة إطارا للبث الأحادي إلى خادم Vocera يطلب مجموعة بث متعدد.

3. تتلقى نقطة الوصول الحزمة من الشارة وتقوم بتضمين الحزمة في CAPWAP وإعادة توجيهها إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) كحزمة CAPWAP للبث الأحادي.

4. تقوم عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بفك تشفير الحزمة وإعادة توجيه الحزمة الأصلية إلى خادم Vocera.

5. يتلقى خادم Vocera طلب البث ويتحقق من عضوية المجموعة ويحدد الشارات النشطة حاليا.

6. يقوم خادم Vocera بتعيين عنوان مجموعة بث متعدد (من النطاق 230.230.0.1 - 230.230.15.254) وإرسال تعليمات إلى كل شارة نشطة للانضمام إلى مجموعة البث المتعدد.

7. تنتقل هذه الحزم عبر الشبكة المحلية (LAN) مرة أخرى إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، والذي يغلف الحزم في البث الأحادي ل CAPWAP ويعيد توجيهها إلى كل نقطة وصول (AP) باستخدام الشارات النشطة.

8. وتقوم نقطة الوصول بفك كبسولات وإرسالها عبر الهواء إلى الشارات المقابلة.

9. كل شارة أن يستلم الأمر يرسل IGMP ربط طلب، أي يكون إستلمت ب ال ap وبعد ذلك أرسلت إلى ال WLC في CAPWAP unicast ربط.

10. ترسل الشارة التي بدأت البث البث تدفق الصوت الخاص بها باستخدام عنوان البث المتعدد المعين، والذي يتم إستقباله بواسطة نقطة الوصول ثم إعادة توجيهه إلى وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في حزمة البث الأحادي ل CAPWAP.

11. يحول عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) هذا إلى تدفق بث متعدد ل CAPWAP، ويعيد توجيهه إلى جميع نقاط الوصول.

1. إذا تم تمكين إستطلاع بروتوكول IGMP على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

1. يقوم جهاز التحكم بتوجيهه إلى جميع نقاط الوصول. مهما، فقط ال APs أن يتلقى زبون نشط مشترك إلى ال multicast مجموعة يرسل ال multicast حركة مرور على أن خاص WLAN.

2. إذا تم تعطيل إستطلاع IGMP على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

1. نقاط الوصول التي تستلم الحزمة، وتعيد توجيهها إلى كل BSSIDs المعينة إلى شبكة VLAN التي يتلقى عليها العملاء حركة مرور البث المتعدد.

12. تقوم كل نقطة وصول بفك كبسولات وإرسال حزم البث المتعدد الأصلية Vocera عبر الهواء إلى العلامات.

التكوين

تمكين البث المتعدد العمومي

يجب عليك التأكد من تفرد عنوان البث المتعدد ل CAPWAP، ويجب ألا تتم مشاركته في أي مكان في الشبكة. يمكن أن يكون هناك حالات يتداخل فيها عنوان CAPWAP للبث المتعدد مع نطاق بث Vocera المتعدد، لذلك تحتاج إلى تأكيد أنه لا يتداخل. في المثال المتوفر، تستخدم وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) العنوان 239.3.2.1 لتقسيم بث Vocera. لذلك، إذا كان توجيه البث المتعدد مطلوبا على الشبكة، فمن المهم التركيز على هذا العنوان وليس بث Vocera، حيث يتم إنشاء قنوات له من خلال البث المتعدد CAPWAP.

في واجهة المستخدم الرسومية:

- لتكوين بث CAPWAP المتعدد، انتقل إلى التكوين > الخدمات > البث المتعدد. قم بتمكين وضع البث المتعدد اللاسلكي العام، وحدد AP CAPWAPmulticast، وأدخل عنوان مجموعة البث المتعدد CAPWAP، وانقر تطبيق.

في واجهة سطر الأوامر:

WLC#conf T

WLC(config)#wireless multicast 239.3.2.1

تمكين التطفل على بروتوكول IGMP

يوصى بتمكين التطفل على بروتوكول IGMP على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). وهذا يضمن أن تحتفظ لجنة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية بالوعي حول أي شارات Vocera قد أعربت عن اهتمامها للانضمام إلى تدفق البث المتعدد الذي تم استهلاله من الشارة التي بدأت أمر البث. لتحسين كفاءة البث المتعدد بشكل إضافي، يجب تمكين كل من التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) ووظيفة مستعلم بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP). وبالإضافة إلى ذلك، يجب تمكين بروتوكول IGMP بشكل صريح لشبكة VLAN التي تم تعيينها للشارات.

في واجهة المستخدم الرسومية:

- لتكوين Capwap multicast انتقل إلى التكوين > الخدمات > البث المتعدد. قم بتمكين التطفل على بروتوكول IGMP، مستعلم إستطلاع بروتوكول IGMP وإضافة شبكات VLAN المطلوبة إلى مربع تمكين التطفل على بروتوكول IGMP، وانقر تطبيق.

في واجهة سطر الأوامر:

C9800#conf T

C9800(config)#ip يتطفل على بروتوكول IGMP

C9800(config)#ip igmp snooping vlan <vlan-id>

C9800(config)#ip مستعلم إستطلاع IGMP

التحقق من الصحة

بعد تكوين البث المتعدد على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، تحقق من وضع البث المتعدد المستخدم الذي يمكن إعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد ل CAPWAP كما هو متوقع. أستخدم الأمر show wireless multicast لعرض حالة البث المتعدد ل CAPWAP على وحدة التحكم.

البث المتعدد اللاسلكي C9800#show

البث المتعدد: ممكن

البث المتعدد لنقطة الوصول (AP): البث المتعدد

عنوان مجموعة البث المتعدد AP CAPWAP IPv4: 239.3.2.1

للتحقق من الاتصال بين نقطة الوصول و WLC من خلال نفق البث المتعدد ل CAPWAP، أستخدم الأمر show ap multicast mom . في إخراج الأمر، راجع عمود الحالة. النتيجة المطلوبة هي لعرض الحالة ك UP.

C9800# show ap multicast mom

AP الاسم MOM-IP نوع الحالة

—

AP9120 IPv4 UP

ملاحظة: يعرض وضع IOS® MOM من Cisco على أنه "غير معروف" لبعض نماذج نقاط الوصول المستندة إلى Cisco IOS. يحدث هذا لأن نقاط الوصول هذه لا ترسل حمولة MoM إلى وحدة التحكم. وتشمل النماذج المتأثرة ما يلي: نقطة الوصول Cisco Aironet 1702i، نقطة الوصول Cisco Aironet 3702i/3702e، نقطة الوصول Cisco IW3702. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى CSCwd12261

إذا تم عرض الحالة على أنها أسفل"، فإن الإصدار يكون عادة ما يرتبط بالتوجيه متعدد البث. يجب أن يبدأ أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بالتحقق من اتصال البث المتعدد بين نقطة الوصول و WLC. في عمليات النشر التي تقع فيها نقطة الوصول (AP) ووحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في شبكات VLAN مختلفة، يكون هذا التحقق بالغ الأهمية بشكل خاص، نظرا لأنه يلزم تكوين إضافي للسماح لحركة مرور البث المتعدد باجتياز حدود الشبكة الفرعية.

على جهاز الطبقة 3 الذي يعمل كبوابة لكل من الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) والشبكات الفرعية لنقطة الوصول (AP)، يجب تمكين توجيه البث المتعدد بشكل عام باستخدام الأمر ip multicast-routing. بالإضافة إلى ذلك، يجب تكوين البث المتعدد المستقل عن البروتوكول (PIM) على كل واجهة تعمل كبوابة افتراضية لشبكات VLAN الخاصة بنقطة الوصول (AP) و WLC من خلال تطبيق الأمر ip pim sparse-density-mode:

الموجه#sh تشغيل الكل | sec توجيه البث المتعدد|Interface x|Interface y

ip multicast-routing

!

الواجهة X

وضع IP PIM المكثف

!

الواجهة Y

وضع IP PIM المكثف

!

ملاحظة: تم إستخدام وضع PIM صغير الحجم في هذا المثال لضمان البساطة. ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أن وضع PIM يمكن أن يختلف حسب متطلبات الشبكة.

راجع وظيفة توجيه البث المتعدد على جهاز L3. لتأكيد إعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد ل CAPWAP من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى نقطة الوصول، قم بتشغيل الأمر show ip mroute x.x.x.x، حيث يمثل x.x.x.x عنوان البث المتعدد المعين إلى البث المتعدد ل CAPWAP على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

Router#show ip mroute 239.3.2.1

(*، 239.3.2.1)، 00:05:46/تم إيقافه، RP 0.0.0.0، العلامات: DCL

الواجهة الواردة: فارغ، RPF nbr 0.0.0.0

قائمة واجهة الصادر:

GigabitEthernet0/2، أمامي/صغير الكثافة، 00:04:28/تم إيقافه

GigabitEthernet0/1، أمامي/صغير الكثافة، 00:05:46/تم إيقافه

(192.3.2.1، 239.3.2.1)، 00:02:03/00:02:56، العلامات: LT

الواجهة الواردة: GigabitEthernet0/1، RPF nbr 0.0.0.0

قائمة واجهة الصادر:

GigabitEthernet0/2، أمامي/صغير الكثافة، 00:02:03/تم إيقافه

ملاحظة: يوضح الإخراج أن العبارة الافتراضية تتلقى عنوان البث المتعدد 239.3.2.1 (عنوان CAPWAP للبث المتعدد) من 192.3.2.1 (عنوان IP الخاص ب WLC) على GigabitEthernet0/1 ثم تقوم بإعادة توجيهها إلى GigabitEthernet0/2، والتي هي الواجهات المعينة إلى الشبكات الفرعية لنقاط الوصول.

راجع حالة التطفل على بروتوكول IGMP على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام أحد العناصر التي تعمل على تشغيل الكل | sec إستطلاع بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) أو إظهار أوامر التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP):

C9800#sh تشغيل الكل | إستطلاع بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

مستعلم إستطلاع بروتوكول الإنترنت (IGMP)

إستطلاع بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

C9800#show ip igmp snooping

تكوين التطفل على بروتوكول IGMP العالمي:

—

إستطلاع بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) : ممكن

VLAN 10:

—

إستطلاع بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) : ممكن

تحذير: يجب أن تكون حذرا عند إستخدام IGMPv3 مع المحولات التي يتم تمكينها لتطفل IGMP. تختلف رسائل IGMPv3 عن الرسائل المستخدمة في IGMP الإصدار 1 (IGMPv1) والإصدار 2 (IGMPv2). إذا لم يتعرف المحول على رسائل IGMPv3، فلن تتلقى الأجهزة المضيفة حركة مرور البيانات عند إستخدام IGMPv3.

لا تتلقى أجهزة IGMPv3 حركة مرور للبث المتعدد في أي من الحالتين: عند تعطيل التطفل على بروتوكول IGMP. عند تكوين IGMPv2 على الواجهة. يوصى بتمكين IGMPv3 على جميع أجهزة شبكة الطبقة الثالثة الوسيطة أو الأخرى. بشكل أساسي، على كل شبكة فرعية تستخدمها أجهزة البث المتعدد بما في ذلك شبكات وحدة التحكم وشبكات AP الفرعية.

عند بدء بث Vocera، ترسل العلامات رسالة انضمام IGMP يتم إعادة توجيهها إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). لتأكيد أن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) يستقبل بشكل صحيح طلبات انضمام IGMP هذه، أستخدم الأمر show wireless multicast group summary. يجب أن يعرض الإخراج المرغوب عنوان مجموعة بث متعدد ضمن نطاق البث المتعدد ل Vocera المحجوز وشبكة VLAN المقترنة بشارات Vocera.

ملخص مجموعة البث المتعدد اللاسلكي C9800#show

مجموعات IPv4

—

VLAN مجموعة MGID

—

4160٫230٫0٫1 10

مجموعات IPv6

—

VLAN مجموعة MGID

—

C9800#

لتحديد شارات Vocera المحددة التي اشتركت في تدفق بث معين على WLC، قم بتشغيل الأمر show wireless multicast group X.X.X.X vlan Y. في هذا الأمر، استبدل X.X.X.X بعنوان Vocera للبث المتعدد المعين من قبل خادم Vocera (كما هو موضح في إخراج أمر التحقق السابق)، واستبدل Y بالشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) التي يتم توصيل الشارة إليها.

C9800#show مجموعة البث المتعدد اللاسلكي 230.230.0.1 VLAN 10

المجموعة : 230.230.0.1

Vlan: 10

مجيد : 4160

قائمة العملاء

—

حالة IP لعميل MAC الخاص بالعميل

—

aaa.bbbb.cccc 10.10.0.1 mc_only

بمجرد اكتمال جميع خطوات التكوين وتأكيد أن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) يتلقى طلبات الانضمام إلى بروتوكول IGMP من شارات Vocera، تقوم عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بإعادة توجيه البث Vocera من خلال تضمينه في نفق متعدد البث ل CAPWAP موجه إلى نقاط الوصول، تتلقى نقاط الوصول (AP) البث المتعدد ل CAPWAP، وإلغاء كبسلة حزم بث Vocera، وإرسالها إلى شارات Vocera التي طلبت الانضمام إلى الدفق.

المراجع

- البث المتعدد اللاسلكي

- بث IP المتعدد: التقارير الرسمية

- دليل نشر Cisco Wireless Vocera