المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

مثال تتبع RA لمحاولة ناجحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل FlexConnect EWA على مادة حفازة 9800 WLC و ISE.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من 9800 لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC) تشكيل.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Catalyst 9800 WLC Cisco IOS®XE، الإصدار 17.15.3

- Identity Service Engine (ISE) v3.4.0.608

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

يعتمد هذا المستند على هذا المخطط:

التكوينات

الخطوة 1. انتقل إلى التكوين > الأمان > مصادقة الويب > +إضافة خريطة معلمة مصادقة الويب.

يتم إنشاء عنوان URL للمدخل من ISE (الخطوة 7).

الخطوة 2. انتقل إلى التكوين > الأمان > AAA > قائمة طرق AAA > المصادقة > + إضافة قائمة مصادقة.

الخطوة 3. لنفترض أن منفذ HTTPS هو 8002، ارجع إلى قائمة التحكم في الوصول (ACL) التي تم إنشاؤها تلقائيا WA-sec-10.124.41.140 لإضافة قائمة تحكم في الوصول (ACL) جديدة سابقة للمصادقة.

الخطوة 4. تحقق من قائمة التحكم في الوصول (ACL) المنشأة تلقائيا WA-V4-int 10.124.41.141.

الخطوة 5. قم بتطبيق قوائم التحكم في الوصول (ACL) على التكوين > علامات التمييز وملفات التعريف > Flex > Flex Profile > قائمة التحكم في الوصول (ACL) الخاصة بالسياسة.

الخطوة 6. تطبيق خريطة معلمة مصادقة الويب التي تم إنشاؤها حديثا وقائمة المصادقة وقوائم التحكم في الوصول (ACL) قبل المصادقة على شبكة WLAN.

الخطوة 7. انتقل إلى مراكز العمل > البوابات والمكونات > بوابات الضيوف > إعدادات المنافذ وتخصيصها > اسم المدخل > Self-Reg Guest Protal (الافتراضي) لإنشاء عنوان URL للمدخل من ISE.

تم فصل بوابة الويب المدرجة هذه بعد النقر فوق عنوان URL لاختبار البوابة.

التحقق من الصحة

الخطوة 1. توصيل FlexEwa SSID.

الخطوة 2. ارجع إلى المدخل وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة 3. يظهر مدخل Guest:

الخطوة 4. بعد النقر فوق متابعة، تكون المصادقة ناجحة:

مثال تتبع RA لمحاولة ناجحة

هذا هو مخرج محاولة اتصال ناجحة من منظور التتبع النشط ل Radio. أستخدم هذا كمرجع لتعريف مراحل جلسة عمل العميل للعملاء الذين يقومون بالاتصال ب SSID لمصادقة ويب للطبقة 3.

العميل المقترن بنجاح:

2025/09/09 15:21:48.617769958 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: (ملاحظة): ماك: f0b6.1e39.9ce8 تم تلقي Association. BSSID c418.fc82.bb0b، WLAN Flexewa، slot 1 ap c418.fc82.bb00، 9178_1، site tag HK، Policy tag default-policy-tag، default-policy-profile، Policy-profile، switching central، Socket delay 0ms، AP BSSID MAC c418.fc82.bb0b

2025/09/09 15:21:48.617813534 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: (تصحيح الأخطاء): ماك: f0b6.1e39.9ce8 تم تلقي طلب اقتران Dot11. بدأت المعالجة،SSID: FlexEWA، ملف تعريف السياسة: ملف تعريف النهج الافتراضي، اسم نقطة الوصول: 9178_1، عنوان MAC لنقطة الوصول: c418.fc82.bb00BSSID Mac000.000.0000wlan id: 7RSSI: -30 و SNR: 67

2025/09/09 15:21:48.618002570 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-orch-state] [17842]: (ملاحظة): ماك: f0b6.1e39.9ce8 انتقال حالة العميل: S_CO_INIT -> S_CO_ASSOCIATION

2025/09/09 15:21:48.618017149 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: (خطأ): ماك: f0b6.1e39.9ce8 فشل في الحصول على سجل dot11

2025/09/09 15:21:48.618301251 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot11-validate] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6. 1e39. 9ce8 Dot11 ie التحقق من صحة معدلات الهاتف/الدعم. تم تمرير التحقق من الصحة للمعدلات المدعومة radio_type 2

2025/09/09 15:21:48.618320304 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot11-validate] [17842]: (تصحيح الأخطاء): ماك: f0b6.1e39.9ce8 Dot11 ie التحقق من صحة rsnxe، عميل لا يستخدم نفس، تخطي التحقق

2025/09/09 15:21:48.618339230 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot11-validate] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6. 1e39. 9ce8 WiFi مباشرة: تحقق Dot11 من صحة P2P IE. P2P IE غير موجود.

2025/09/09 15:21:48.618598747 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot11] [17842]: (تصحيح الأخطاء): ماك: f0b6.1e39.9ce8 dot11 إرسال إستجابة اقتران. تكوين إستجابة اقتران باستخدام resp_status_code: 0

2025/09/09 15:21:48.618604733 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot11] [17842]: (تصحيح الأخطاء): ماك: f0b6.1e39.9ce8 Dot11 معلومات القدرة بايت 1، بايت 2: 11

2025/09/09 15:21:48.618696034 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot11-frame] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6. 1e39. 9ce8 WiFi مباشرة: تخطي إنشاء ASSOC RESP مع P2P IE: تعطيل نهج WiFi المباشر

2025/09/09 15:21:48.618785409 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot11] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6.1e39.9ce8 dot11 إرسال إستجابة اقتران. إرسال إستجابة ASSOC بطول: 177 مع resp_status_code: 0 و dot11_status: dot11_status_success

2025/09/09 15:21:48.618791096 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot11] [17842]: (ملاحظة): ماك: f0b6. 1e39. 9ce8 نجاح الاقتران. المساعدة 33، التجوال = خطأ، WGB = خطأ، 11r = خطأ، 11w = خطأ في التجوال = خطأ

2025/09/09 15:21:48.61806595 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot11] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6.1e39.9ce8 نقل الحالة DOT11: S_DOT11_INIT -> S_DOT11_ASSOCIATED

2025/09/09 15:21:48.618855282 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: (تصحيح الأخطاء): ماك: نجاح اقتران f0b6.1e39.9ce8 Station Dot11.

تم تخطي مصادقة الطبقة 2:

2025/09/09 15:21:48.61892721 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: (تصحيح الأخطاء): ماك: f0b6. 1e39. 9ce8 بدء مصادقة L2. BSSID في جهاز الحالة:c418.fc82.bb0b b b b في الطلب هو:c418.fc82.bb0b

2025/09/09 15:21:48.61906036 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-orch-state] [17842]: (ملاحظة): ماك: f0b6.1e39.9ce8 انتقال حالة العميل: S_CO_ASSOCIATION -> S_CO_L2_AUTH_IN_PROGRESS

2025/09/09 15:21:48.619093387 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (ملاحظة): ماك: تم بدء مصادقة F0b6.1e39.9ce8 L2. أسلوب WEBauth، نهج VLAN 0، تجاوز AAA = 0

[...]

2025/09/09 15:21:48.623839337 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6.1e39.9ce8 حالة مصادقة العميل إلى الواجهة الانتقال: S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_PENDING -> S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_DONE

2025/09/09 15:21:48.623863687 {wncd_x_r0-0}{1}: [Auth-mgr] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] تم الكشف عن نوع الجهاز للجلسة باعتباره Intel-device واسم جهاز وجهاز قديم من Intel للجلسة، حيث تم الكشف عن أن هذا النوع هو 1 من Intel Corporate و Old Protocol Map القديمة للشركات من Intel

2025/09/09 15:21:48.623873529 {wncd_x_r0-0}{1}: [Auth-mgr] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] تم إستلام إعلام وقت الإضافة/التغيير الخاص بالوقت dc-profile-name(1130)

2025/09/09 15:21:48.623911035 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-orch-sm] [17842]: (تصحيح الأخطاء): ماك: f0b6. 1e39. 9ce8 نجاح مصادقة المحطة.، مصادقة L3 : 1

ACL PLUMB:

2025/09/09 15:21:48.620896754 {wncd_x_r0-0}{1}: [موقع ويب-sm] [17842]: (معلومات): [ 0.0.0.0]بدء تشغيل WebAuth، mac [f0:b6:1e:39:9c:e8]، IIF 0، audit-id d1257c0a00000CA2D54F867

2025/09/09 15:21:48.620927053 {wncd_x_r0-0}{1}: [موقع ويب-الولاية] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]Param-map المستخدم: عالمي

2025/09/09 15:21:48.620935005 {wncd_x_r0-0}{1}: [موقع ويب-الولاية] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]الحالة غير الصالحة -> INIT

2025/09/09 15:21:48.620942683 {wncd_x_r0-0}{1}: [WebAuth-sess] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]إنشاء جلسة عمل، إضافة عنوان 0.0.0.0

2025/09/09 15:21:48.620946808 {wncd_x_r0-0}{1}: [auth-mgr-feat_wireless] [17842]: (معلومات): [000.000.000:غير معروف] معرف المنطقة المستردة 0x0 ل bssid 1236463284663825486

2025/09/09 15:21:48.620958619 {wncd_x_r0-0}{1}: [موقع ويب-الولاية] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]Param-map المستخدم: FlexEWA=WebAuth-141

2025/09/09 15:21:48.620962048 {wncd_x_r0-0}{1}: [موقع ويب-الولاية] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]State INIT -> INIT

2025/09/09 15:21:48.620978097 {wncd_x_r0-0}{1}: [موقع ويب-sm] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]جلسة البدء، إعادة توجيه الحالة إلى 0 IF 0x9000008 mac [f0b6.1e39.9ce8]

2025/09/09 15:21:48.620981018 {wncd_x_r0-0}{1}: [موقع ويب-sm] [17842]: (معلومات): capwap_900008[f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]جلسة البدء، جلسات عمل إدخال SM 5

2025/09/09 15:21:48.620988217 {wncd_x_r0-0}{1}: [موقع ويب-الولاية] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]Param-map المستخدم: FlexEWA=WebAuth-141

2025/09/09 15:21:48.62091618 {wncd_x_r0-0}{1}: [موقع ويب-الولاية] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]State INIT -> INIT

2025/09/09 15:21:48.621023019 {wncd_x_r0-0}{1}: [webauth-acl] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]تطبيق قائمة التحكم في الوصول (ACL) الخاصة باعتراض بروتوكول IPv4 عبر SVM، الاسم: WA-V4-int-10.124.41.141-7، الأولوية: 50، IIF-ID: 0

2025/09/09 15:21:48.621032776 {wncd_x_r0-0}{1}: [svm] [17842]: (معلومات): SVM_INFO: تطبيق SVC Teml WA-v4-int-10.124.41.141-7 (ML:None)

2025/09/09 15:21:48.621786262 {wncd_x_r0-0}{1}: [ايب] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] تم بدء تشغيل ميزة (إضافة EPM URL) (حالة النجاح)

2025/09/09 15:21:48.621804034 {wncd_x_r0-0}{1}: [EPM-acl] [17842]: (معلومات): [f0b6. 1e39. 9ce8:capwap_900008] Filter-id : تم تلقي FlexEWA141-sec ACL

2025/09/09 15:21:48.62215154 {wncd_x_r0-0}{1}: [ايب] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] تم بدء تشغيل ميزة (إضافة قائمة التحكم في الوصول ل EPM) (حالة النجاح)

2025/09/09 15:21:48.622187815 {wncd_x_r0-0}{1}: [svm] [17842]: (معلومات): SVM_INFO: تتم مزامنة إستجابة EPM مع نجاح رمز الإرجاع

2025/09/09 15:21:48.622226011 {wncd_x_r0-0}{1}: [Auth-mgr] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] يتم الآن تنشيط قالب EVT الفرعي (9) في جلسة العمل هذه، عميل (غير معروف) (0)

2025/09/09 15:21:48.622265240 {wncd_x_r0-0}{1}: [webauth-acl] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]تطبيق قائمة التحكم في الوصول (ACL) الخاصة باعتراض بروتوكول IPv6 عبر SVM، الاسم: IP-ADM-V6-INT-ACL-Global-7، الأولوية: 52، IIF-ID: 0

2025/09/09 15:21:48.62270327 {wncd_x_r0-0}{1}: [svm] [17842]: (معلومات): SVM_INFO: تطبيق SVC Templ IP-ADM-V6-INT-ACL-Global-7 (ML:None)

2025/09/09 15:21:48.62898831 {wncd_x_r0-0}{1}: [ايب] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] تم بدء تشغيل ميزة (إضافة EPM URL) (حالة النجاح)

2025/09/09 15:21:48.62932973 {wncd_x_r0-0}{1}: [svm] [17842]: (معلومات): SVM_INFO: تتم مزامنة إستجابة EPM مع نجاح رمز الإرجاع

2025/09/09 15:21:48.62957784 {wncd_x_r0-0}{1}: [Auth-mgr] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] يتم الآن تنشيط قالب EVT الفرعي (9) في جلسة العمل هذه، عميل (غير معروف) (0)

2025/09/09 15:21:48.623119047 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot11] [17842]: (تصحيح الأخطاء): ماك: F0b6.1e39.9ce8 Dot11 SAE يعثر على تقدم IPSK على أنه 0، وليس في حالة تعليق

2025/09/09 15:21:48.623126095 {wncd_x_r0-0}{1}: [llbridge-main] [17842]: (تصحيح الأخطاء): ماك: f0b6.1e39.9ce8 لم يتم تمكين التوصيل المحلي عبر الارتباط لهذا العميل، لا التحقق من صحة شبكة VLAN

2025/09/09 15:21:48.623205421 {wncd_x_r0-0}{1}: [Auth-mgr] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] تغيير حالة السياق من 'Idle' إلى 'Running'

2025/09/09 15:21:48.623209350 {wncd_x_r0-0}{1}: [Auth-mgr] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] تغيير حالة مصادقة ويب للطريقة من "لا يتم التشغيل" إلى "قيد التشغيل"

2025/09/09 15:21:48.623572855 {wncd_x_r0-0}{1}: [Auth-mgr] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] لا يمكن ل SM إرسال قالب الحدث الذي تم تنشيطه إلى PRE ل 0x8D0000C0

2025/09/09 15:21:48.623680228 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6.1e39.9ce8 حالة مصادقة العميل إلى الواجهة الانتقال: S_AUTHIF_WAIT_L2_WEBAUTH_START_RESP -> S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_PENDING

عملية التعرف على IP:

2025/09/09 15:21:51.628124695 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-orch-state] [17842]: (ملاحظة): ماك: f0b6.1e39.9ce8 انتقال حالة العميل: S_CO_DPATH_PLUMB_IN_PROGRESS -> S_CO_IP_LEARN_IN_PROGRESS

2025/09/09 15:21:51.628463813 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-iplearn] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6.1e39.9ce8 انتقال حالة تعلم-IP: S_IPLEARN_INIT -> S_IPLEARN_IN_PROGRESS

2025/09/09 15:21:51.632284534 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6.1e39.9ce8 حالة مصادقة العميل إلى الواجهة الانتقال: S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_DONE -> S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_DONE

2025/09/09 15:21:51.676501288 {wncd_x_r0-0}{1}: [بروتوكول ISF-Packet] [17842]: (معلومات): ركس: IPv6 DHCP من intf capwap_9000008 على VLAN 174 Src MAC: f0b6. 1e39. 9ce8 DST MAC: 333.0001.0002 IPv6 SRC: fe80::3f83:2848:d30:7aea، IPv6 DST: ff02::1:2، الكتابة: نوع msg: DHCPV6_MSG_SOLICIT XID: 14443573

2025/09/09 15:21:51.676541447 {wncd_x_r0-0}{1}: [بروتوكول ISF-Packet] [17842]: (معلومات): إرسال: IPv6 DHCP من intf capwap_9000008 على VLAN 174 Src MAC: f0b6. 1e39. 9ce8 DST MAC: 333.0001.0002 IPv6 SRC: fe80::3f83:2848:d30:7aea، IPv6 DST: ff02::1:2، الكتابة: نوع msg: DHCPV6_MSG_SOLICIT XID: 14443573

2025/09/09 15:21:51.706187097 {wncd_x_r0-0}{1}: [بروتوكول ISF-Packet] [17842]: (معلومات): ركس: ARP من الواجهة capwap_900008 على VLAN 174 مصدر MAC: f0b6. 1e39. 9ce8 Dest MAC: ffff.ffff.ffff طلب arp، MAC مرسل ARP: f0b6.1e39.9ce8 ARP هدف MAC: 000.000.0000 ARP Sender IP: 169.254.137.222، ARP الهدف: 169.254.137.222,

[...]

2025/09/09 15:21:52.686190945 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-iplearn] [17842]: (ملاحظة): ماك: نجح التعرف على IP لعميل f0b6.1e39.9ce8. الطريقة: بروتوكول DHCP IP: 10.124.37.251

2025/09/09 15:21:52.686244192 {wncd_x_r0-0}{1}: [Auth-mgr] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] يتم تلقي إعلام AUTH mgr attr add/change للعنوان (8)

2025/09/09 15:21:52.68628542 {wncd_x_r0-0}{1}: [WebAuth-sess] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 0.0.0.0]تغيير CB، إضافة العنوان 10.124.37.251 [f0b6.1e39.9ce8]

2025/09/09 15:21:52.686289265 {wncd_x_r0-0}{1}: [auth-mgr-feat_wireless] [17842]: (معلومات): [000.000.000:غير معروف] معرف المنطقة المستردة 0x0 ل bssid 1236463284663825486

2025/09/09 15:21:52.686291647 {wncd_x_r0-0}{1}: [WebAuth-sess] [17842]: (معلومات): إضافة جلسة عمل ويب إلى جدول تجزئة IPv4 لمعرف VRF 0، معرف جدول IPv4 vrf 0

2025/09/09 15:21:52.686430038 {wncd_x_r0-0}{1}: [auth-mgr-feat_acct] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] السمة SM Notify Add/Update addr 10.124.37.251

2025/09/09 15:21:52.686456653 {wncd_x_r0-0}{1}: [ايب] [17842]: (معلومات): [000.000.000:غير معروف] HDL = 0x0 VLAN 174 عدد حالات الفشل 0 dirty_counter 0 is_dirty 0

2025/09/09 15:21:52.686710209 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-iplearn] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6.1e39.9ce8 انتقال حالة تعلم-IP: S_IPLEARN_IN_PROGRESS -> S_IPLEARN_COMPLETE

عملية مصادقة وإعادة توجيه الطبقة 3:

2025/09/09 15:21:52.687395906 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (ملاحظة): ماك: تم بدء مصادقة f0b6.1e39.9ce8 L3. لوا

2025/09/09 15:21:52.687472722 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6.1e39.9ce8 حالة مصادقة العميل إلى الواجهة الانتقال: S_AUTHIF_L2_WEBAUTH_DONE -> S_AUTHIF_WEBAUTH_PENDING

2025/09/09 15:21:52.687723489 {wncd_x_r0-0}{1}: [بروتوكول ISF-Packet] [17842]: (معلومات): ركس: DHCPv4 من الواجهة Po1 على VLAN 174 Src MAC: 4006. d589. 4e78 DST MAC: ffff.ffff.src_ip: 10.124.37.242، dst_ip: 255.255.255.255، bootpreply، isf_dhcpack، giaddr: 0.0.0، yaddr: 10. 124. 37. 251، CMAC: f0b6.1e39.9 ce8

2025/09/09 15:21:52.68792316 {wncd_x_r0-0}{1}: [بروتوكول ISF-Packet] [17842]: (معلومات): إرسال: DHCPv4 من الواجهة Po1 على VLAN 174 Src MAC: 4006. d589. 4e78 DST MAC: f0b6.1e39.9ce8 src_ip: 10.124.37.242، dst_ip: 255.255.255.255، bootpreply، isf_dhcpack، giaddr: 0.0.0، yaddr: 10. 124. 37. 251، CMAC: f0b6.1e39.9 ce8

2025/09/09 15:21:52.68020475 {wncd_x_r0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [17842]: (جرعة): النوع:EWLC_CAPWAP_HDR_AP، المعرف:23277

[...]

2025/09/09 15:21:55.663715832 {wncd_x_r0-0}{1}: [webauth-io] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 10.124.37.251]54129/197 IO State New -> القراءة

2025/09/09 15:21:55.664060604 {wncd_x_r0-0}{1}: [webauth-io] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 10.124.37.251]54129/197 حدث قراءة، رسالة جاهزة

2025/09/09 15:21:55.664071121 {wncd_x_r0-0}{1}: [webauth-httpd] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 10.124.37.251]GET RCVD عندما يكون في حالة INIT

2025/09/09 15:21:55.664077798 {wncd_x_r0-0}{1}: [webauth-httpd] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 10.124.37.251]http GET Request

2025/09/09 15:21:55.664094019 {wncd_x_r0-0}{1}: [webauth-httpd] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 10.124.37.251]تحليل GET، src [10.124.37.251] dst [23.5.165.82] url [http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt]

[...]

2025/09/09 15:22:16.420792303 {wncd_x_r0-0}{1}: [webauth-httpd] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 10.124.37.251]POST RCVD عند الدخول إلى حالة

2025/09/09 15:22:32.375197748 {wncd_x_r0-0}{1}: [webauth-acl] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 10.124.37.251]إلغاء تطبيق قائمة التحكم في الوصول (ACL) الخاصة ببروتوكول IPv4 عبر SVM، والاسم "WA-v4-int-10.124.41.141-7"، PRI 50، IIF 0

2025/09/09 15:22:32.376230716 {wncd_x_r0-0}{1}: [Auth-mgr] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] يتم الآن إلغاء تنشيط قالب EVT الفرعي (11) في جلسة العمل هذه، عميل (غير معروف) (0)

2025/09/09 15:22:32.3762626689 {wncd_x_r0-0}{1}: [webauth-acl] [17842]: (معلومات): capwap_9000008[f0b6.1e39.9ce8][ 10.124.37.251]إلغاء تطبيق قائمة التحكم في الوصول (ACL) المدمجة ل IPv6 عبر SVM، الاسم "IP-ADM-V6-Int-ACL-global"، PRI 52، IIF 0

2025/09/09 15:22:32.37634374 {wncd_x_r0-0}{1}: [Auth-mgr] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] يتم الآن إلغاء تنشيط قالب EVT الفرعي (11) في جلسة العمل هذه، عميل (غير معروف) (0)

2025/09/09 15:22:32.376865998 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot11] [17842]: (تصحيح الأخطاء): ماك: F0b6.1e39.9ce8 Dot11 SAE يعثر على تقدم IPSK على أنه 0، وليس في حالة تعليق

2025/09/09 15:22:32.376870611 {wncd_x_r0-0}{1}: [llbridge-main] [17842]: (تصحيح الأخطاء): ماك: f0b6.1e39.9ce8 لم يتم تمكين التوصيل المحلي عبر الارتباط لهذا العميل، لا التحقق من صحة شبكة VLAN

2025/09/09 15:22:32.376949875 {wncd_x_r0-0}{1}: [Auth-mgr] [17842]: (معلومات): [f0b6.1e39.9ce8:capwap_9000008] نجاح AUTHC من WebAuth، نجاح حدث المصادقة

الانتقال إلى حالة التشغيل:

2025/09/09 15:22:32.379351256 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-auth] [17842]: (ملاحظة): ماك: f0b6.1e39.9ce8 إضافة جهاز محمول مرحل. علامات حالة العميل: معرف BSSID 0x38: ماك: c418.fc82.bb0b capwap IFID: 0x9000008، قم بإضافة الهواتف المحمولة التي تم إرسالها: 1

2025/09/09 15:22:32.379583842 {wncd_x_r0-0}{1}: [errmsg] [17842]: (معلومات): ٪CLIENT_ORCH_LOG-6-CLIENT_ADDED_TO_RUN_STATE: R0/0: wncd: إدخال اسم المستخدم (demoadmin) مرتبط ب ssid (FLEXewa) للجهاز باستخدام MAC: f0b6.1e39.9ce8 على القناة (100)

2025/09/09 15:22:32.379671775 {wncd_x_r0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17842]: (معلومات): [ السمة المطبقة: bsn-vlan-interface-name 0 "wlc-management" ]

2025/09/09 15:22:32.379673695 {wncd_x_r0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17842]: (معلومات): [ السمة المطبقة : المهلة 0 28800 (0x7080) ]

2025/09/09 15:22:32.379683417 {wncd_x_r0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17842]: (معلومات): [ السمة المطبقة : url-redirect-acl 0 "IP-ADM-V4-LOGOUT-ACL" ]

2025/09/09 15:22:32.379727993 {wncd_x_r0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17842]: (معلومات): ماك: f0b6.1e39.9ce8 معالج حالة تشغيل جودة خدمة Client QoS

2025/09/09 15:22:32.379756610 {wncd_x_r0-0}{1}: [rog-proxy-capwap] [17842]: (تصحيح الأخطاء): إعلام حالة تشغيل العميل المدار: f0b6.1e39.9 ce8

2025/09/09 15:22:32.379810670 {wncd_x_r0-0}{1}: [client-orch-state] [17842]: (ملاحظة): ماك: f0b6.1e39.9ce8 انتقال حالة العميل: S_CO_L3_AUTH_IN_PROGRESS -> S_CO_RUN

معلومات ذات صلة

- تكوين مصادقة الويب الخارجية واستكشاف أخطائها وإصلاحها على 9800 WLC